Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Conversione da BLSR a UPSR

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come convertire da BLSR (Bidirectional Line Switched Ring) a UPSR (Unidirectional Path Switched Ring) tramite Cisco Transport Controller (CTC) in un ambiente Cisco ONS 15454.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco ONS 15454

- CTC

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versione 4.1.0 e successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Conversione da BLSR a UPSR

In questo documento viene utilizzata un'impostazione lab con quattro nodi (Node1, Node2, Node3 e Node 4). Utilizzare queste istruzioni per convertire BLSR in UPSR.

Figura 1 - Topologia

1. Verificare che SONET Data Communications Channel (SDCC) funzioni correttamente per tutti i nodi. Esaminare la vista di rete (figura 2) o l'allarme (figura 3) sul CTC per assicurarsi che non vi siano perdite su nessuna delle strutture ottiche di estensione.

Figura 2 - Visualizzazione di rete su CTC

Figura 3 - Allarme

2. Eseguire un backup del database nel nodo 1. Eseguire i seguenti passaggi:

1. Fare doppio clic su Nodo 1. Viene visualizzata la vista del nodo 1.

2. Fare clic sulle schede Manutenzione > Database.

Figura 4 - Backup

3. Fare clic su Backup. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Salva.

Figura 5 - Salvataggio

4. Salvare il database sul disco rigido della workstation o sullo storage di rete. Utilizzare un nome di file appropriato con l'estensione db, ad esempio database.db.

5. Fare clic su Salva.

6. Fate clic su OK nella finestra di dialogo di conferma.

Figura 6 - Database di backup - Finestra di dialogo di conferma

3. Ripetere il punto 2 sui nodi 2, 3 e 4.

4. Esportare l'elenco circuiti. Attenersi alla seguente procedura:

1. Fare doppio clic su Nodo 1. Viene visualizzata la vista del nodo 1.

2. Fare clic su Esporta.

Figura 7 - Esportazione

3. Selezionare un formato di dati nella finestra di dialogo Esporta (vedere la figura 8).

- Come HTML - I dati vengono salvati come semplici file di tabella HTML senza elementi grafici. È necessario visualizzare o modificare il file con applicazioni quali Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer o altre applicazioni in grado di aprire file HTML.

- Come CSV: consente di salvare la tabella CTC come valori separati da virgola (CSV).

- Come TSV (As TSV) - Consente di salvare la tabella CTC come valori separati da tabulazione (TSV).

Figura 8 - Finestra di dialogo Esporta

4. Fare clic sul pulsante OK.

5. Digitare un nome nel campo Nome file della finestra di dialogo Salva. Utilizzare uno dei formati seguenti:

- [filename].html - per i file HTML

- [filename].csv - per i file CSV

- [filename].tsv—per file TSV

6. Passare alla directory in cui si desidera memorizzare il file.

7. Fare clic sul pulsante OK.

5. Ripetere il passaggio 4 sui nodi 2, 3 e 4.

6. Verificare la scheda Maintenance per assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione di commutazione ad anello. Controllare gli allarmi e cancellare tutti gli allarmi dichiarati su tutte le schede ottiche span. Prima di passare alla fase successiva, è necessario cancellare tutti gli allarmi di sincronizzazione della temporizzazione e di comunicazione SDCC su tutti i nodi in una configurazione ad anello.

7. Fate clic sulle schede Provisioning > BLSR, selezionate l'anello e fate clic su Elimina (Delete).

Figura 9 - Eliminazione di BLSR

8. Fare clic su Sì nella finestra di dialogo Conferma eliminazione anello.

Figura 10 - Conferma eliminazione ring

Dopo la conversione, i circuiti nell'elenco circuiti funzionano ancora, ma non c'è protezione da fibra o span. Tutti i circuiti utilizzano il percorso di lavoro originale. Se è necessaria la protezione, eliminare ogni circuito. Quindi creare ciascun circuito con la protezione dell'estensione. Sono inclusi i circuiti nello stato ACTIVE.

Figura 11 - Circuito di lavoro senza protezione da fibra o span

Attenzione: le modifiche software e hardware possono influire sul traffico. La protezione tramite span o percorso fibra non è disponibile dopo la conversione degli anelli, ad eccezione dei circuiti creati dopo la conversione. Eseguire il lavoro durante la finestra di manutenzione per ridurre al minimo l'impatto.

Se è necessario eseguire il backup della conversione da BLSR a UPSR, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere direttamente al nodo 1 tramite CTC.

2. Nella vista nodo, fare clic sulle schede Manutenzione > Database.

3. Fare clic su Ripristina.

4. Individuare il file di database che risiede sul disco rigido della workstation o sullo storage di rete.

5. Fare clic per evidenziare il file di database.

Figura 12 - Individuazione del file del database di backup

6. Fare clic su Apri. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Informazioni database.

Figura 13 - Ripristino del database

7. Fare clic su Sì.

8. Viene visualizzata la casella Ripristina database, che indica che il processo di ripristino è in corso.

Figura 14 - Ripristino del database in corso

9. Al termine del processo di ripristino viene visualizzata la casella Connessione persa.

Figura 15 - Ripristino del database completato

10. Fare clic su OK.

11. Ripetere i passaggi da 1 a 10 per i nodi 2, 3 e 4.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems