Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Come eliminare gli allarmi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come cancellare un allarme indicatore di allarme DS3XM segnale-virtuale tributario (AIS-V) allarme.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software precedenti alla versione 3.0.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Come eliminare gli allarmi

Completare questi passaggi per cancellare un allarme DS3XM AIS-V:

1. Determinare la porta interessata (ad esempio, ID nodo, numero di slot, numero di porta o numero di tributario virtuale [VT]).

2. Creare un circuito VT unidirezionale dalla porta interessata a se stessa. Assegnare al circuito un nome facilmente riconoscibile.

Ad esempio, Nodo 1 > Slot 2 > Porta 2 > VT 13 con connessione incrociata al Nodo 1 > Slot 2 > Porta 2 > VT 13.

3. Accedere a Card View per la scheda DS3XM.

4. Fare clic su Manutenzione e quindi sulla scheda DS1.

5. Individuare il VT in allarme (ad esempio, DS3 #2 o DS1 #13).

6. Selezionare Struttura (linea) sotto il Tipo di loopback, quindi fare clic su Applica.

7. Fare clic su Circuiti.

8. Individuare e selezionare il circuito unidirezionale creato nel passaggio 2.

9. Fare clic su Elimina.

10. Fare clic su Sì nella casella Conferma eliminazione.

11. Passare alla visualizzazione per schede della scheda DS3XM.

12. Fare clic su Manutenzione e quindi sulla scheda DS1.

13. Individuare il VT nel Loopback della struttura (linea).

14. Selezionare Nessuno in Tipo loopback.

15. Fare clic su Apply (Applica).

16. Fare clic su Alarms (Allarmi) e verificare che gli allarmi AIS-V siano cancellati.

17. Ripetere questi passaggi per tutti gli allarmi AIS-V sulle schede DS3XM.

Informazioni correlate

- Pagina di supporto dei prodotti ottici

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems