Sommario

Introduzione

Premesse

Problema

Soluzione

Introduzione

Questo documento descrive i sintomi osservati su una piattaforma NCS4K quando influenzati dall'ID bug Cisco CSCwb69873

Premesse

In più casi, la sessione BFD (Bidirectional Forwarding Detection) sta fluttuando tra due nodi NCS4K (SW 6.5.26) e infine viene messa in stato smorzato.

Allo stesso tempo, entrambi i nodi sono in grado di comunicare tra loro senza perdita di pacchetti.

Problema

Su un nodo problematico, è possibile vedere che la sessione BFD è in stato INIT su una VM LC attiva e in standby:

Hu0/4/0/11/2.4001   10.55.6.180    0s               6s(2s*3)         INIT

Yes   0/LC0

Hu0/4/0/11/2.4001   10.55.6.180    0s               6s(2s*3)         INIT

Yes   0/LC1

Nell'output del comando show logging vengono visualizzati i seguenti risultati:

LC/0/LC1:2022 Nov 24 11:29:37.098 UTC: fib_mgr[198]: %ROUTING-FIB-3-PLATF_UPD_FAIL : FIB platform update failed: Obj=DATA_TYPE_NHINFO[ptr=0x87c654c0,refc=0,flags=0x10000008] Action=CREATE Proto=ipv4. Cerr='Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'  : fib_mgr : (PID=5045) :  -Traceback= 7f648e9733c7 7f648f8d546e 7f648f74cb3f 7f648f75449c 7f648f75a3c4 7f648f7cee95 7f648f8c7e58 7f648f7c623f 7f648f7ca7f4 7f648f8c841f 7f648f8fc3f7 7f648f8c7e58 7f648f7c623f 7f648f7ca7f4 7f648f8c8465 7f648f7d3028

LC/0/LC1:2022 Nov 24 11:29:52.163 UTC: fib_mgr[198]: %ROUTING-FIB-3-PLATF_UPD_FAIL : FIB platform update failed: Obj=DATA_TYPE_NHINFO[ptr=0x87c652d0,refc=0,flags=0x10000008] Action=CREATE Proto=ipv4. Cerr='Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'  : fib_mgr : (PID=5045) :  -Traceback= 7f648e9733c7 7f648f8d546e 7f648f74cb3f 7f648f75449c 7f648f75a3c4 7f648f7cee95 7f648f8c7e58 7f648f7c623f 7f648f7ca7f4 7f648f8c841f 7f648f8fc3f7 7f648f8c7e58 7f648f7c623f 7f648f7ca7f4 7f648f8c8465 7f648f7d3028

Nel comando show cef platform trace all location <active LC VM> output visualizzato:

Nov 23 21:03:03.659 dnx_fib_retry_event 0/LC1 t5851 TP764,ppinfo_send_encap_gcc,ppindex_alloc_failed,trans_id,716207282,ifh,0x800087c,rc,-806191104:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Infine, è possibile visualizzare questi errori nel comando show ppinfo producer trace all location <active LCVM> inc resource output:

Nov 28 07:47:20.819 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 517384# t5851 ppindex alloc Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.819 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 452746# t5851 indx alloc failed:  Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.819 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 508753# t5851 ppindex alloc Cerr: 'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.827 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 504601# t5851 ppindex alloc Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.827 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 619759# t5851 indx alloc failed:  Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.827 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 1067176# t5851 ppindex alloc Cerr: 'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.835 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 517116# t5851 ppindex alloc Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.835 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 2096661# t5851 indx alloc failed:  Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.835 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 617742# t5851 ppindex alloc Cerr: 'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.843 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 1298595# t5851 ppindex alloc Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.843 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 190161# t5851 indx alloc failed:  Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.843 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 1299219# t5851 ppindex alloc Cerr: 'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:35.845 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 621013# t5851 ppindex alloc Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:35.845 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 512881# t5851 indx alloc failed:  Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Soluzione

Tutti questi sintomi insieme corrispondono a questo DTS:

Impossibile allocare l'ID bug Cisco CSCwb69873ppinfo:

Riepilogo difetto

Fissato al 6.5.33.

Sintomo:

La sessione BFD del collegamento è intermittente o bloccata nello stato INIT.

Condizioni:

Il flapping dell'indirizzo dell'hop successivo causa il problema.

Soluzione temporanea:

Passaggio della scheda RP (fondamentalmente lo switchover RP e LC VM). In questo modo viene cancellato l'errore di allocazione dell'indice PPI. Per risolvere il problema del DCF del LINK, procedere in uno dei modi seguenti, eliminare e ricreare l'interfaccia secondaria interessata (OR) oppure chiudere o chiudere l'interfaccia secondaria interessata.

Ulteriore descrizione del problema:

le voci ppindex perdono e causano l'utilizzo di tutte le voci libere e questo causa il problema di esaurimento delle risorse. Pindex viene liberato quando si elimina NH e ppindex viene allocato quando si crea NH. Un bug causa la mancata liberazione di ppindex da parte di NH delete. Una volta terminato l'utilizzo di ppindex, non vengono effettuate chiamate per liberarli e questo provoca un errore permanente del sistema e la creazione di nuovi NH. È presente un controllo per encap_id allocato o non allocato, ma il codice non ottiene encap_id e causa l'esito negativo del controllo e la sua esecuzione anticipata senza chiamare ppindex_free.