Sommario

Introduzione

Componenti usati

Premesse

Mappatura controller OTS (Optical Transport Signal)

Configurazione iniziale

Topologia

Configurazione modulo

Configurazione controller OTS (Optical Transport Signal)

Configura soglie PSM

Verifica del funzionamento dell'amplificatore

Controlla allarmi e condizioni

Verifica dell'alimentazione OCH

Verifica monitoraggio prestazioni cronologico (PM)

Risoluzione dei problemi di allarme

Automatic Power Reduction (APR)

Perdita del segnale o perdita di continuità

Controllo Ampli Automatico Disabilitato

Alimentazione del canale errata o non valida

Modifica dello stato dell'amplificatore

Attiva/disattiva OSRI (Optical Safety Remote Interlock)

Attiva/disattiva il controller OTS

Riavviare l'amplificatore

Riavviare NCS 1001

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive i comandi e le procedure per la risoluzione dei problemi relativi ai moduli di amplificazione NCS1001, l'NCS1K-EDFA.

Componenti usati

NCS 1001-K9 x2

NCS1K-EDFA x4

NCS1K-PSM x2

NCS1K-CNTLR-K9 x2

NCS1K1-FAN x6

NCS1K-2KW-AC x4

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Questo documento presuppone una conoscenza operativa di XR 6.0.1 e versioni successive e una comprensione dei principi base di DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), come l'amplificazione ottica.

Mappatura controller OTS (Optical Transport Signal)

Tot 0/{1|3}/0/0 —> COM

Tot 0/{1|3}/0/1 —> RIGA

Tot 0/{1|3}/0/2 —> Optical Supervisory Channel (OSC)

Tot 0/{1|3}/0/3 —> COM-CHK (solo RX)

ots 0/2/0/0 —> PSM COM

ots 0/2/0/1 —> PSM in funzione (W)

Tot 0/2/0/2 —> PSM Protect (P)

Configurazione iniziale

Affinché NCS1K-EDFA funzioni come previsto, deve avere una certa configurazione minima.

Topologia

Questa topologia di esempio rappresenta una rete point-to-point standard protetta da PSM.

NCS1001 Protected Topology

Per ulteriori topologie, fare riferimento alla Guida alla soluzione per Cisco NCS serie 1000.

Configurazione modulo

L'NCS1K-EDFA e, se presente, l'NCS1K-PSM richiedono una configurazione hw-module. In questo documento non vengono fornite informazioni dettagliate sulle opzioni di configurazione disponibili. Per istruzioni dettagliate, consultare la guida alla configurazione di Cisco NCS 1001.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1

ampli grid-mode 100GHz

ampli node-type TERM

!

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2

psm primary-path WORKING

psm section-protection

!

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3

ampli grid-mode 100GHz

ampli node-type TERM

Configurazione controller OTS (Optical Transport Signal)

Ogni NCS1K-EDFA ots controller deve avere una modalità amplificatore e una rx-low-threshold configurata. Per la modalità di controllo automatico, configurare un punto di impostazione dell'alimentazione del canale con ampli-channel-power. Per la modalità manuale, configurare un guadagno dell'amplificatore con ampli-gain. La modalità dell'amplificatore deve corrispondere tra gli endpoint. Facoltativamente, configurare la modalità di controllo della sicurezza e la modalità di alimentazione del canale max delta.

controller Ots0/1/0/0

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/1/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/1/0/2

rx-low-threshold -280

!

controller Ots0/3/0/3

rx-low-threshold -300

!

controller Ots0/3/0/0

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/3/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/3/0/2

rx-low-threshold -280

!

controller Ots0/3/0/3

rx-low-threshold -300

!

Configura soglie PSM

L'NCS1K-PSM richiede almeno una soglia minima di rx sulle porte di ricezione funzionanti (W) e di protezione (P) per funzionare come previsto. È consigliabile configurare la soglia di 5 dBm in meno rispetto alla corrente alimentazione in ingresso.

controller Ots0/2/0/1

rx-low-threshold -200

!

controller Ots0/2/0/2

rx-low-threshold -200

!

In alternativa, utilizzare la soglia automatica psm per consentire al sistema di configurare automaticamente le soglie.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2

psm primary-path WORKING

psm auto-threshold

psm section-protection

!

Verifica del funzionamento dell'amplificatore

Il comando show controller ots fornisce informazioni sulle prestazioni ottiche di ciascun controller. Per visualizzare l'alimentazione ottica, il guadagno dell'amplificatore e altri parametri, utilizzare il carattere jolly *.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1# show controller ots 0/3/0/* summary

Thu Sep  7 17:08:24.360 UTC

Port          Type         Status       TX Power      TX Total Power    RX Power      RX Total Power    RX Voa Attenuation    TX Voa Attenuation    Ampli Gain     Ampli Tilt

(dBm)         (dBm)             (dBm)         (dBm)             (dBm)                 (dBm)

----          ----         ------       -----------   -------------     ----------    ---------------   ------------------    ------------------    ----------     ----------

Ots0_3_0_0    Com          N/A          5.00          5.09              -4.90         -4.90             Unavailable           Unavailable           5.00           0.00

Ots0_3_0_1    Line         N/A          9.40          9.39              0.00          0.39              Unavailable           Unavailable           14.30          0.00

Ots0_3_0_2    Osc          N/A          -11.30        Unavailable       2.50          Unavailable       Unavailable           Unavailable           Unavailable    Unavailable

Ots0_3_0_3    Com-Check    N/A          Unavailable   Unavailable       -40.00        Unavailable       Unavailable           Unavailable           Unavailable    Unavailable

Il comando show hw-module slot {1|3} ampli-trail-view fornisce tutti i dettagli sullo stato e sulla configurazione dell'amplificatore.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1# show hw-module slot 3 ampli-trail-view all

Thu Sep  7 17:14:29.956 UTC

Ampli Trail View - BST and PRE Amplifiers

=======================================================

Port: 0/COM                             Port: 1/LINE

--------------                          --------------

Rx Power = -4.90 dBm                    Rx Power = 0.00 dBm

Rx Total Power = -4.90 dBm              Rx Total Power = 0.40 dBm

Rx Low Threshold = -23.0 dBm            Rx Low Threshold = -23.0 dBm

Port: 1/LINE                            Port: 0/COM

--------------                          --------------

Tx Power = 9.40 dBm                     Tx Power = 5.00 dBm

Tx Total Power = 9.40 dBm               Tx Total Power = 5.10 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm            Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Bst Gain = 14.30 dB                     Pre Gain = 5.00 dB

Bst Tilt = 0.00                         Pre Tilt = 0.00

Bst Channel Power = 3.00 dBm            Pre Channel Power = 0.00 dBm

Bst Control Mode = Auto                 Pre Control Mode = Auto

Bst Safety Mode = ALS Auto              Pre Safety Mode = ALS Disabled

Bst Osri = Off                          Pre Osri = Off

Bst Gain Range = Normal                 Pre Gain Range = Normal

Controlla allarmi e condizioni

Il comando show alarms { brief | detail } sistema { active | cronologia } fornisce gli allarmi correnti o cronologici (cancellati) sul sistema. show logging fornisce ulteriori informazioni sugli eventi di sistema.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system active

Thu Sep  7 14:05:41.268 UTC

------------------------------------------------------------------------------------

Active Alarms

------------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

------------------------------------------------------------------------------------

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 14:05:27 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

Alcuni allarmi vengono soppressi in presenza di un allarme con priorità più alta. Ad esempio, una perdita di segnale su LINE-RX supera qualsiasi allarme su un singolo canale relativo allo stesso controller OTS.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system conditions

Thu Sep 7 17:24:42.999 UTC

Gli allarmi cronologici possono aiutare a identificare la causa degli allarmi o delle condizioni attuali e a identificare i modelli. Nell'esempio viene mostrato uno schema di attivazione e cancellazione degli allarmi con il controllo automatico dell'ampiezza disattivato.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system history

Thu Sep  7 17:29:46.386 UTC

------------------------------------------------------------------------------------

History Alarms

------------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

Clear Time

------------------------------------------------------------------------------------

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:07:50 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:08:00 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:08:40 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:09:10 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:15:20 UTC    Ots0/1/0/1 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:15:30 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:19:30 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

Verifica dell'alimentazione OCH

Per verificare i canali attivi sul sistema di linea, usare il comando show hw-module slot {1|3} channel-trail-view active. Per visualizzare tutti i livelli di potenza del canale nello spettro, sostituire active con all. L'alimentazione del canale deve rimanere entro le soglie definite dall'utente e la differenza massima tra l'alimentazione del canale più alta e quella più bassa deve rimanere entro la soglia definita da channel-power-max-delta. L'output di esempio ha una differenza di 3,3 dBm tra i livelli di potenza del canale, quindi deve avere un channel-power-max-delta di almeno 4 dBm.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show hw-module slot 3 channel-trail-view active

Thu Sep  7 17:47:07.211 UTC

Channel Trail View - Active - dBm

===========================================

BST: 0/COM=>1/LINE              PRE: 1/LINE=>0/COM

Och Name            Wavelength(nm)      Freq(GHz)     Width(GHz)    Rx pwr(dBm)     Tx pwr(dBm)     Rx pwr(dBm)     Tx pwr(dBm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ots-Och0_3_0_0_6         1532.68        195600.0       100.0         -9.10            5.10          -11.50            0.40

Ots-Och0_3_0_0_7         1533.46        195500.0       100.0        -12.40            1.70          -11.50            0.30

Ots-Och0_3_0_0_8         1534.25        195400.0       100.0        -11.10            3.10          -11.60            0.30

Ots-Och0_3_0_0_9         1535.04        195300.0       100.0        -12.00            2.40          -13.50           -1.40

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verifica monitoraggio prestazioni cronologico (PM)

Per visualizzare le prestazioni cronologiche di un controller ott, utilizzare il comando pm history. Ciò può aiutare a identificare le fluttuazioni temporanee dell'alimentazione o altri problemi transitori non più presenti nel sistema.

show controller ots 0/{1|3}/0/{1-3} pm cronologia {15-min|24-hour|30-sec|flex-bin} ottiche 1 [ Bucket [ bucket ]

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# show controller ots 0/1/0/0 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep  7 17:38:16.744 UTC

Optics in interval 1 [17:15:00 - 17:30:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

MIN       AVG       MAX

LBC[% ]    : 9.2       9.2       9.2

OPT[dBm]   : 6.80      6.80      6.80

OPR[dBm]   : -4.40     -4.37     -4.30

AGN[dB]  : 15.2      15.2      15.2

ATL[dB]  : 0.0       0.0       0.0

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

È inoltre possibile visualizzare le prestazioni cronologiche dei singoli canali con il comando show controller ots-och 0/{1|3}/0/{1-96} pm history ....

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show controller ots-och 0/3/0/0/6 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep  7 17:54:36.183 UTC

Optics in interval 1 [17:30:00 - 17:45:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

MIN       AVG       MAX

OPT[dBm]   : 0.40      0.40      0.40

OPR[dBm]   : -9.10     -9.10     -9.10

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

Risoluzione dei problemi di allarme

Automatic Power Reduction (APR)

L'NCS1K-EDFA entra nello stato APR in alcune condizioni, come la perdita del segnale (LOS), che riduce automaticamente il guadagno dell'amplificatore fino a quando la condizione non si chiarisce. In APR, l'EDFA invia un impulso di recupero di 8 secondi ogni 100 secondi. Se l'amplificatore rimane in APR dopo la cancellazione delle condizioni, eseguire le operazioni di ripristino descritte nella sezione Modifica dello stato dell'amplificatore.

Se la modalità di controllo di sicurezza è configurata automaticamente sul controller ottico, l'EDFA può entrare in APR a causa della perdita dell'Optical Supervisory Channel (OSC) o del COM-CHK. Se questi controller non dispongono di una connessione in fibra e non sono in uso, è possibile arrestare il controller per ripristinare lo stato dell'amplificatore. In questo esempio il controller OSC 0/1 viene impostato sullo stato shutdown.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# configure

Thu Sep 7 18:15:35.544 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)# controller ots 0/1/0/2

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)# shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 18:15:48.650 UTC

Perdita del segnale o perdita di continuità

Usare i comandi show controller ots per identificare l'origine dell'interruzione di corrente ottica.

Verificare che i controller interessati dispongano di una connessione in fibra funzionale e verificare i livelli di alimentazione con un misuratore ottico.

Controllo Ampli Automatico Disabilitato

Se configurato in modalità ampli-control auto, l'EDFA può attivare l'allarme Auto Ampli Control Disabled quando una condizione impedisce la regolazione automatica.

Se la differenza tra la potenza del canale più alta e quella più bassa supera la soglia delta del canale-potenza max, l'amplificatore emette anche questo allarme. Identificare il canale o i canali che causano il superamento della soglia con show hw-module slot {1|3} channel-trail-view all.

Verificare che la corrente in entrata non provochi il superamento del guadagno massimo o minimo dell'amplificatore. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica di Cisco Network Convergence System 1001.

Esempio:

Il controller ots-och 0/3/0/0/6 ha una potenza del canale di ricezione di 2,1 dBm.

Il controller 0/3/0/1 ha la configurazione seguente:

controller Ots0/3/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

!

L'amplificatore non può raggiungere il punto impostato per l'alimentazione del canale di 0 dBm in quanto la potenza del canale in ingresso supera il punto impostato. L'amplificatore non può fornire guadagno finché l'alimentazione di ricezione 0/3/0/0/6 non si riduce al di sotto del punto impostato di 0/3/0/1.

Analogamente, una potenza di ricezione di -26,0 dBm su slot-och 0/3/0/0/6 e una potenza a canali multipli 30 su slot 0/3/0/1 del controller supera il guadagno massimo dell'amplificatore di linea, 24 dB, dando luogo all'allarme AMPLI-GAIN-LOW in quanto non può raggiungere il set point configurato.

Alimentazione del canale errata o non valida

La presenza di un'alimentazione imprevista del canale sui canali ots-och da show hw-module slot 3 channel-trail-view può indicare una mancata corrispondenza tra la modalità griglia configurata e la larghezza spettrale del canale. Verificare che la larghezza spettrale dei canali in ingresso sia inferiore alla configurazione della modalità griglia configurata. Ad esempio, un canale 400G supera la spaziatura della configurazione 50GHz in modalità griglia, generando letture ottiche dell'alimentazione sui controller slot-och adiacenti. Utilizzare invece la modalità griglia a 75 GHz o 100 GHz. In alternativa, configurare una larghezza di canale personalizzata utilizzando il comando flex-channel-id. Per istruzioni complete sulla configurazione dei canali flessibili, consultare la guida alla configurazione di Cisco NCS 1001.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3

ampli grid-mode gridless

ampli flex-mode flex-spectrum

ampli flex-channel-id [ id ] chan-central-freq [ frequency ] chan-width [ width ]

!

Modifica dello stato dell'amplificatore

Attenzione: questi comandi causano un impatto sul servizio.

Verificare che la configurazione sia stata applicata con il comando show run controller ots 0/{1|3}/0/{1-3}.

Attiva/disattiva OSRI (Optical Safety Remote Interlock)

L'impostazione OSRI su on disattiva l'alimentazione di trasmissione del controller ottico.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)# controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 19:45:15.772 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# do show run controller ots 0/3/0/1

Thu Sep 7 19:45:28.214 UTC

controller Ots0/3/0/1

osri on

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

!

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# no osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 19:45:57.608 UTC

Attiva/disattiva il controller OTS

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config)# controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# no shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Riavviare l'amplificatore

Eseguire un ricaricamento del modulo dal contesto di amministrazione.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC

Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4

root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RP0

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/3 reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00

Reload hardware module ? [no,yes] yes

result Card graceful reload request on 0/3 succeeded.

Riavviare NCS 1001

Per riaccendere completamente lo chassis e tutti i moduli, utilizzare hw-module location all reload. Durante il riavvio, il dispositivo diventa inaccessibile per alcuni minuti.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC

Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4

root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RP0

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location all reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00

Reload hardware module ? [no,yes] yes

Informazioni correlate

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi agli allarmi su NCS1001, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi di Cisco NCS 1001.