Sommario

Introduzione

Installazione obbligatoria di Bridge SMU in NCS1001 per l'aggiornamento dalla versione 7.10.1 alla 25.4.1

Introduzione

Questo documento descrive la procedura per aggiornare NCS1001 da SW 7.10.1 a 25.4.1.

Installazione obbligatoria di Bridge SMU in NCS1001 per l'aggiornamento dalla versione 7.10.1 alla 25.4.1

Se i clienti aggiornano il nodo da 7.10.1 a 25.4.1, possono vedere il problema di spazio su DISCO non disponibile se queste SMU non sono installate in 7.10.1.

ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.

il problema non è causato dallo spazio e deve essere confermato dalla CLI usando il comando show media location all se viene visualizzato sufficiente spazio libero. Ma l'errore è stato comunque notato.

RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all

Mon Feb 16 19:15:25.546 CET

Media Info for Location: node0_RP0_CPU0

Partition                            Size     Used  Percent    Avail

--------------------------------------------------------------------

rootfs:                              3.9G     1.5G      39%     2.3G

apphost:                             3.7G     7.7M       1%     3.5G

harddisk:                            2.9G      18M       1%     2.8G

log:                                 992M     100M      11%     826M

config:                              459M     1.9M       1%     423M

disk0:                               992M     3.1M       1%     922M

È disponibile un bridge SMU per l'aggiornamento di NCS1001 dalla versione 7.10.1 alla 25.4.1 che deve essere installato nella versione 7.10.1 prima dell'aggiornamento a Cisco IOS®.

La matrice di aggiornamento viene indicata come 'ro reference' per il riferimento e la tabella 'Software upgrade matrix' riporta informazioni sul difetto per il quale è necessario aggiungere la SMU.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html

Per ulteriori informazioni sul difetto, fare clic sui collegamenti seguenti:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218

La SMU può essere scaricata da questo portale:

SMU Portal 7.10.1

https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

Una volta eseguito il commit di entrambe le SMU di bridge, è possibile procedere con l'installazione del software di destinazione versione 25.4.1 Cisco IOS nella confezione.