Sommario

Introduzione

Risoluzione dei problemi relativi all'allarme disattivato per il controllo automatico dell'ampiezza in NCS1K

Introduzione

Questo documento descrive come risolvere i problemi relativi alla bassa potenza di trasmissione dell'amplificatore cancellando l'allarme "Auto ampli control disabled".

Risoluzione dei problemi relativi all'allarme disattivato per il controllo automatico dell'ampiezza in NCS1K

L'amplificatore EDFA (Erbium Doped Fiber Amplificer) riduce la potenza di trasmissione e riduce il guadagno in quanto il controllo Auto Ampli è disattivato.

show controller ots 0/x/0/x:

Valori delle prestazioni dell'amplificatore

Allarme sul nodo

L'allarme "Auto Ampli Control Disabled" (Controllo automatico amplificatore disattivato) si attiva se la differenza di livello di alimentazione tra due canali supera il valore delta configurato.

In questo caso, il valore Delta è stato di 5 dB, ma la differenza tra i canali è stata superiore a 5 dB,

show hw-module slot x channel-trail-view active :

channel power view

Qui alcuni canali ricevono l'alimentazione come -12.xx e il canale n. 21 riceve l'alimentazione come -18.xx, quindi la differenza è 6 dB che è più del valore Delta.

Quando la differenza è maggiore del valore delta, il controllo Amplificatore è disabilitato. Si vede ancora la potenza di uscita ma la regolazione del guadagno non avviene secondo la progettazione.

Per controllare il valore delta:show controler ots 0/x/0/x

Output di esempio:

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

Qui il valore delta è 3dB e la differenza tra i canali è 6dB.

Soluzione permanente:

Verificare nel pannello patch se sono presenti canali che dispongono di meno energia.

Pulire/sostituire i cavi patch, se necessario, per migliorare la potenza del canale.

Quando la potenza diventa uguale o inferiore al valore delta, l'allarme si spegne e la potenza in uscita viene regolata come richiesto.

Soluzione temporanea:

Una soluzione temporanea consiste nell'aumentare il valore delta con queste modifiche alla configurazione per ripristinare il traffico:

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

Assicurarsi di ripristinare il valore delta predefinito della configurazione dopo l'implementazione della soluzione permanente.