Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Stabilire una connessione a NCS4K e verificare la versione software minima 6.5.26

Registra assegni

Verifica avvisi

Verifica supporti

Nuovo controllo intervallo BITS

Introduzione

Il presente documento descrive le informazioni necessarie per sostituire con successo un'unità di connessione esterna (ECU) in servizio installata in un sistema NCS4016 e sostituirla con ECU 2. La procedura prevede la procedura per rimuovere/installare l'ECU.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CLI Cisco IOS® per Cisco serie NCS4000

- Cisco serie NCS4000 inclusa di NCS4016/NCS4009

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sul sistema NCS4016 con software 6.5.26 o versioni successive prima dell'avvio di questa procedura.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La procedura descritta in questo documento non influisce sul traffico. Si presume che lo chassis NCS4000 sia uno scaffale 4016 o 4009. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Stabilire una connessione a NCS4K e verificare la versione software minima 6.5.26

Prima di iniziare, accertarsi di aver configurato una connessione notebook a NCS 4016 e che il notebook soddisfi i requisiti hardware e software.

Passaggio 1. Dal computer collegato alla libreria NCS 4016, avviare un programma di emulatore di terminale, ad esempio putty, e accedere al sistema NCS4016.

Passaggio 2. Al prompt dei comandi, eseguire show version e verificare che la versione software sia 6.5.26, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Se il software non si trova nella versione 6.5.26 o successive, interrompere la procedura e aggiornare il software alla versione 6.5.26 prima di continuare.

Passaggio 4. Verificare e annotare tutti gli allarmi come mostrato nell'immagine.

Passaggio 5. Verificare i dettagli del disco rigido.

Passaggio 6. Creare un backup del database.

Passaggio 7. Verificare la temporizzazione BITS. Se la temporizzazione BITS è utilizzata da NCS4K, registrare l'output di questi comandi. Se non si usa alcun intervallo, andare al passaggio 8. Registrare l'output del comando show controller timing clock, come mostrato nell'immagine.

Registrare l'output del comando show frequency synchronization clock-interfaces brief, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 8. Preparare la rimozione dell'ECU. Per rimuovere in modo sicuro l'ECU dal servizio, eseguire un comando detach hw-module provision ecu detach disk rack 0 come mostrato nell'immagine.

Passaggio 9. Prima di rimuovere fisicamente il modulo ECU, assicurarsi che l'allarme The Detach Operation for disc STARTED sia cancellato sul sistema.

Passaggio 10. Rimuovere il modulo ECU dallo chassis NCS4K:

r. Assicurarsi che l'utente indossi una cinghia da polso ESD.

b. Rimuovere tutti i cavi collegati al modulo NCS4K-ECU.

c. Quando si rimuove il cavo EMS, tutte le funzioni di gestione remota vengono disattivate. Non verrà ripristinato finché il cavo EMS non verrà ricollegato nel passaggio 11. È comunque possibile accedere in remoto utilizzando la porta console.

e. Rimuovere tutti i singoli cavi di sincronizzazione collegati all'apparecchio.

f. Utilizzare un cacciavite Philips per allentare le viti dell'unità ECU.

g. Utilizzare il supporto di fissaggio su entrambi i lati per collegare l'unità NCS4K-ECU.

h. Rimuovere entrambe le unità SATA (SSD) da 2,5" dall'unità NCS4K-ECU originale. Notare la posizione esatta, sinistra o destra, nell'ECU.

i. Inserire le unità SATA da 2,5" rimosse da NCS4K-ECU nel nuovo modulo NCS4K-ECU2. Assicurarsi che siano installati nella stessa posizione dell'ECU originale.

Passaggio 11. Installare il modulo ECU2 e ricollegare i cavi:

r. Posizionare il nuovo modulo NCS4K-ECU2 con entrambe le unità SATA da 2,5" nello slot originale dell'ECU.

b. Ricollegare tutti i cavi rimossi nella fase 10 al nuovo modulo ECU2.

c. Serrare le viti dopo aver posizionato correttamente i supporti di fissaggio.

d. Verificare che la connettività di gestione remota a NE sia nuovamente disponibile.

e. Assicurarsi che lo schermo LCD del pannello anteriore del VAIO1 sia in funzione.

Passaggio 12. Inizializzare la nuova ECU2 nello chassis NCS4K. Attendere 2-3 minuti per l'inizializzazione del modulo NCS4K-ECU2.

Passaggio 13. Eseguire il comando attach dal prompt dei comandi come mostrato nell'immagine.

Fase 14. Una volta che l'ECU si è collegata con successo al telaio, la migrazione dell'ECU da NCS4K-ECU a NCS4K-ECU2 è completata.

Registra assegni

Verifica avvisi

Verificare gli allarmi e accertarsi che non siano presenti allarmi nuovi o imprevisti.

Nota: L'avviso di spazio su disco per l'avviso di posizione potrebbe richiedere un po' più di tempo per l'inattività sia per RP0 che per RP1, ma è possibile verificare che il disco sia operativo con il comando sh media.

Verifica supporti

Verificare che entrambe le unità a stato solido siano inserite correttamente nello slot e raggiungibili, come mostrato nell'immagine.

Nuovo controllo intervallo BITS

Se la temporizzazione BITS è stata fornita e la sezione 1.5 è stata completata, eseguire nuovamente i comandi dopo aver ricollegato la temporizzazione BITS a ECU2 e confrontare con i risultati precedenti, come mostrato nell'immagine.