Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo di ripopolamento della cache dei collegamenti tra i dispositivi con lo strumento della pagina Diagnostica topologia EPNM.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Evolved Programmable Network Manager (EPNM)

- Accedere allo strumento di diagnostica della topologia di EPN Manager e spostarsi al suo interno

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Evolved Programmable Network Manager.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Impossibile visualizzare le periferiche o i collegamenti tra le periferiche in Maps > Topology Maps.

Questi dispositivi sono presenti nell'inventario EPNM e i dispositivi adiacenti sono visualizzati nella tabella CDP; tuttavia, non sono visibili in Mappe topologiche.

Attenzione: non ripopolare l'intera cache, in quanto ciò potrebbe riorganizzare l'intera mappa della topologia o causare la perdita di dati.

Soluzione

Passaggio 1. Passare alla pagina Diagnostica topologia: https://

/webacs/pages/admin/TopologyDiagPage.jsp.

Passaggio 2. Selezionare la terza opzione Repopulate link cache between devices.

Passaggio 3. Seleziona Device A e Device B dall'elenco a discesa.

Passaggio 4. Fare clic su Repopulate (evidenziato nell'immagine).

In questo modo le voci della cache tra i due dispositivi vengono ripopolate ed è necessario visualizzare i collegamenti periferica/periferica in Maps > Topology Maps.