Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione di alto livello

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive come distribuire L2 Ethernet VPN over Segment Routing (SR) Multiprotocol Label Switching con Virtual Port Channel su Nexus9K.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- BGP (Border Gateway Protocol)

- OSPF (Open Shortest Path First)

- MPLS

- Protocollo LDP (Label Distribution Protocol)

- Protocollo RSVP (Resource Reservation Protocol)

- EVPN

- SR

- vPC

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Switch Nexus 92360C con versione 9.3(10) per H1 e H3.

- Switch Nexus 93180YC-FX con versione 10.2(3) per Spine.

- Switch Nexus 93240YC con versione 10.2(3) per Leaf.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

VPLS/L2-EVPN è un servizio VPN Multipoint-to-Multipoint di livello 2 che connette più filiali di un cliente in un'unica architettura a commutazione logica su una rete IP/MPLS.

Panoramica di EVPN-MPLS SR di layer 2

EVPN (RFC 7432) è una soluzione basata su BGP MPLS che è stata utilizzata per i servizi Ethernet di nuova generazione nella rete di centri dati virtualizzata. Utilizza diversi blocchi, ad esempio Route Distinguisher (RD), Route Target (RT) e Virtual Routing and Forwarding (VRF) dalle tecnologie MPLS esistenti.

A differenza di VPLS, EVPN consente di imparare nel core il MAC basato sul control plane. In EVPN, i PE che partecipano alle istanze EVPN apprendono le route MAC personalizzate nel control-plane con il protocollo multiprotocollo (MP)-BGP. Control-Plane MAC learn fornisce una serie di vantaggi che consentono a EVPN di risolvere le carenze VPLS, che include il supporto per più home con bilanciamento del carico per flusso.

SR L2 EVPN è una nuova funzionalità disponibile in NXOS 9.3(1) che è supportata sulla piattaforma Nexus serie 9300 FX2.

Limitazioni per EVPN L2 su SR MPLS

- SR EVPN flooding L2 è basato sul meccanismo di replica in ingresso

- Utilizza un router EVPN tipo 3 per il traffico BUM

- Il core MPLS non supporta il multicast

- Eliminazione Address Resolution Protocol (ARP) non supportata

- Verifica coerenza su VPC non supportata

- Non è possibile configurare insieme la stessa istanza EVPN (EVI) e la stessa EVI L3

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione di alto livello

1. Funzionalità di installazione

2. Configura indirizzo IP - Sottolineato

3. Configurare IGP - OSPF

4. Configurazione MP - BGP

5. Configurazione della sovrapposizione VLAN ed EVPN

6. Configurazione di e-BGP tra host e FOGLIA

7. Configurazione di VPC su FOGLIA 1 e 2

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.