Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Informazioni di riferimento sui comandi

dsl tipo-apparecchiatura

linerato dsl

modalità operativa dsl (g.shdsl)

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per la configurazione back-to-back di due router tramite le porte G.SHDSL (Multirate Symmetric High-Speed Digital Subscriber Line). Descrive come un router Cisco G.SHDSL può essere configurato per funzionare come dispositivo DSL di ufficio centrale (CO) che termina una connessione da un altro dispositivo CPE G.SHDSL remoto.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- 828 Customer Premises Equipment (CPE) con software Cisco IOS® versione 12.2(8)T1

- Router 2612 con software Cisco IOS versione 12.2(8)T

- Router 2612 con WAN Interface Card (WIC)-1SHDSL

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Nota: in questa configurazione, l'828A è configurato con l'apparecchiatura di tipo "CO", che simula il segnale proveniente dal CO. mentre il modello 2612 con G.SHDSL WIC è configurato con il tipo di apparecchiatura "CPE".

- DSL5-828A

- DSL4-2612A

DSL5-828A (Cisco 828 CPE che opera come CO)

DSL5-828A#show run

Building configuration...

Current configuration : 769 bytes

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname DSL5-828A

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

hold-queue 100 out

!

interface ATM0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/35

encapsulation aal5snap

!

pvc 8/35

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

dsl equipment-type CO

dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A

dsl linerate AUTO

!

interface Dialer0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

stopbits 1

line vty 0 4

!

scheduler max-task-time 5000

end

DSL4-2612A (Cisco 2612 Router che funziona come CPE)

dsl4-2612a#show run

Building configuration...

Current configuration : 927 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname dsl4-2612a

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

fax interface-type fax-mail

mta receive maximum-recipients 0

!

!

!

!

interface ATM0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/35

encapsulation aal5snap

!

pvc 8/35

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

dsl equipment-type CPE

dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A

dsl linerate AUTO

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

shutdown

half-duplex

!

interface TokenRing0/0

no ip address

shutdown

ring-speed 16

!

interface Dialer0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

!

end

Informazioni di riferimento sui comandi

In questa sezione vengono illustrati i comandi modificati. Tutti gli altri comandi utilizzati con questa funzione sono documentati nelle pubblicazioni di riferimento dei comandi del software Cisco IOS versione 12.2.

Comandi modificati

- dsl tipo-apparecchiatura

- linerato dsl

- modalità operativa dsl (g.shdsl)

dsl tipo-apparecchiatura

Eseguire il comando dsl equipment-type in modalità interfaccia ATM per configurare l'interfaccia DSL ATM in modo che funzioni come apparecchiature CO o CPE. Utilizzare la forma no di questo comando per ripristinare il tipo di apparecchiatura predefinito.

- dsl tipo-apparecchiatura {co | cpe}

- nessun tipo di apparecchiatura dsl

Di seguito sono riportate le descrizioni della sintassi di questi comandi:

- co - Configura l'interfaccia DSL ATM in modo che funzioni come apparecchiatura CO.

- cpe - Configura l'interfaccia DSL ATM in modo che funzioni come CPE.

Valori predefiniti

L'interfaccia DSL ATM funziona come CPE.

Modalità di comando interfaccia

L'interfaccia ATM per G.SHDSL WIC è stata integrata nelle seguenti versioni del software Cisco IOS:

- 12.2(4)XL - sui router Cisco serie 2600

- 12.2(8)T - su router Cisco serie 2600 e Cisco serie 3600

Linee guida per l'utilizzo

Questo comando di configurazione si applica a un'interfaccia ATM specifica. Prima di usare questo comando, è necessario specificare l'interfaccia ATM. Prima di usare questo comando, anche l'interfaccia ATM deve essere nello stato shutdown. Nell'esempio viene mostrato come configurare l'interfaccia 1/1 DSL ATM in modo che funzioni come apparecchiatura CO.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 1/1

Router(config-if)#dsl equipment-type co

Router(config-if)#end

Router# clear interface atm 0/1

Router#

Comandi correlati

- dsl linerate - Specifica una velocità di linea per l'interfaccia DSL ATM.

- dsl operating-mode (g.shdsl) - Specifica una modalità operativa dell'interfaccia DSL ATM.

linerato dsl

Eseguire il comando dsl linerate in modalità interfaccia ATM per specificare una velocità della linea per l'interfaccia DSL ATM. Utilizzare la forma no di questo comando per ripristinare la velocità della linea predefinita.

- linerazione dsl {kbps | automatico}

- nessun linerato dsl

Di seguito sono riportate le descrizioni della sintassi di questi comandi:

- kbps: specifica una velocità di linea in kilobit al secondo per l'interfaccia DSL ATM. Le voci consentite sono 72, 136, 200, 264, 392, 520, 776, 1032, 1160, 1544, 2056 e 2312.

- auto: configura l'interfaccia DSL ATM per la formazione automatica di una velocità di linea ottimale mediante la negoziazione con il DSL Access Multiplier (DSLAM) o WIC all'estremità remota.

Valori predefiniti

L'interfaccia DSL ATM sincronizza automaticamente la velocità della linea con il DSLAM o WIC più lontano.

Modalità di comando interfaccia

L'interfaccia ATM per G.SHDSL WIC è stata integrata nelle seguenti versioni del software Cisco IOS:

- 12.2(4)XL - sui router Cisco serie 2600

- 12.2(8)T - su router Cisco serie 2600 e Cisco serie 3600

Linee guida per l'utilizzo

Questo comando di configurazione si applica a un'interfaccia ATM specifica. Prima di usare questo comando, è necessario specificare l'interfaccia ATM. Prima di usare questo comando, anche l'interfaccia ATM deve essere nello stato shutdown. Nell'esempio viene mostrato come configurare l'interfaccia ATM DSL 0/1 per il funzionamento a una velocità di linea di 1040 kbps:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 0/1

Router(config-if)#dsl linerate 1040

Router(config-if)#end

Router#clear interface atm 0/1

Router#

Comandi correlati

- dsl equipment-type: configura l'interfaccia DSL ATM in modo che funzioni come apparecchiature CO o CPE.

- dsl operating-mode (g.shdsl) - Specifica una modalità operativa dell'interfaccia DSL ATM. Utilizzare la forma no di questo comando per ripristinare la modalità operativa predefinita.

modalità operativa dsl (g.shdsl)

Eseguire il comando dsl operating-mode ATM interface per specificare una modalità operativa della DSL per un'interfaccia ATM. Utilizzare la forma no di questo comando per ripristinare la modalità operativa predefinita.

- allegato simmetrico gshdsl modalità operativa dsl {A} | B}

- modalità operativa dsl assente

Di seguito sono riportate le descrizioni della sintassi di questi comandi:

- gshdsl: configura l'interfaccia DSL ATM per il funzionamento in modalità velocità elevata multipla in base a ITU G.991.2.

- symmetric - Configura l'interfaccia DSL ATM per il funzionamento in modalità simmetrica in base a ITU G.991.2.

- allegato {A | B} - Specifica i parametri operativi regionali. Immettere A per il Nord America e B per l'Europa. Il valore predefinito è A.

Valori predefiniti

La modalità operativa predefinita è l'allegato A simmetrico G.SHDSL.

Modalità di comando interfaccia

L'interfaccia ATM per G.SHDSL WIC è stata introdotta nel software Cisco IOS versione 12.1(3)X e integrata in queste versioni.

- 12.2(2)T - sui router Cisco serie 1700

- 12.2(4)XL - sui router Cisco serie 2600

- 12.2(8)T - su router Cisco serie 2600 e Cisco serie 3600

Linee guida per l'utilizzo

Questo comando di configurazione si applica a un'interfaccia ATM specifica. Prima di usare questo comando, è necessario specificare l'interfaccia ATM. Prima di usare questo comando, anche l'interfaccia ATM deve essere nello stato shutdown. Nell'esempio viene mostrato come configurare l'interfaccia ATM DSL 0/0 per il funzionamento in modalità G.SHDSL.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 0/0

Router(config-if)#dsl operating-mode gshdsl symmetric annex A

Router(config-if)#end

Router#clear interface atm 0/1

Router#

Comandi correlati

- dsl equipment-type: configura l'interfaccia DSL ATM in modo che funzioni come apparecchiature CO o CPE.

- dsl linerate - Specifica una velocità di linea per l'interfaccia DSL ATM.

Verifica

Questo output dovrebbe essere visualizzato nell'intera sessione della console. Se si è collegati in modalità Telnet ai router, usare il comando term mon per visualizzare i messaggi della console.

00:51:25: %GSI-6-RESET: Interface ATM0/0, bringing up the line.

It may take several seconds for the line to be active.

00:52:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 0/35 VC-state to PVC activated.

00:52:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 8/35 VC-state to PVC activated.

00:52:10: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

00:52:10: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di0

00:52:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/0, changed state to up

00:52:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/0, changed state to up

00:52:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show running-config: verifica la configurazione corrente e visualizza lo stato di tutti i controller.

- show controller atm slot/port: visualizza le statistiche dei controller ATM.

- show atm vc: verifica lo stato del PVC (Permanent Virtual Circuit).

- show dsl interface atm: visualizza lo stato del modem G.SHDSL

- show interface atm - Visualizza lo stato dell'interfaccia ATM.

Questo è l'output di esempio del comando show atm vc. Verificare che i PVC attivi siano attivi.

dsl4-2612a#show atm vc

VCD /                                        Peak  Avg/Min Burst

Interface  Name         VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

0/0        1              0    35  PVC    SNAP     UBR    2304                UP

0/0        2              8    35  PVC    MUX      UBR    2304                UP

Questo è l'output di esempio del comando show dsl interface atm. Se la linea è inattiva, la linea non è attiva. Alcuni valori potrebbero non essere accurati. verrà visualizzata l'istruzione. È inoltre possibile verificare se il tipo di apparecchiatura e la configurazione della modalità operativa sono corretti per l'applicazione.

dsl4-2612a#show dsl interface atm 0/0

Globespan G.SHDSL/SDSL Chipset Information

Equipment Type:         Customer Premise

Operating Mode:         G.SHDSL Annex A

Clock Rate Mode:        Auto rate selection Mode

Reset Count:            1

Actual rate:            2312 Kbps

Modem Status:           Data (0x1)

Received SNR:           39 dB

SNR Threshold:          23 dB

Loop Attenuation:      -0.3400 dB

Transmit Power:         7.5 dBm

Receiver Gain:          4.3900 dB

Last Activation Status: No Failure (0x0)

CRC Errors:             33372

Chipset Version:        1

Firmware Version:       R1.5

dsl4-2612a#show dsl interface atm 0/0

Globespan G.SHDSL/SDSL Chipset Information

Line is not active. Some of the values printed may not be accurate.

Equipment Type:         Customer Premise

Operating Mode:         G.SHDSL Annex A

Clock Rate Mode:        Auto rate selection Mode

Reset Count:            1

Actual rate:            2312 Kbps

Modem Status:           Idle (0x0)

Received SNR:           38 dB

SNR Threshold:          23 dB

Loop Attenuation:      -0.3400 dB

Transmit Power:         7.5 dBm

Receiver Gain:          4.3900 dB

Last Activation Status: No Failure (0x0)

CRC Errors:             33372

Chipset Version:        1

Firmware Version:       R1.5

Se non è possibile eseguire il ping sul circuito ATM, verificare che l'interfaccia ATM sia su/su usando il comando show interface per l'interfaccia ATM su entrambi i router. Eseguire il comando show interface atm per visualizzare lo stato dell'interfaccia ATM. Verificare che lo slot ATM, la porta e il protocollo di linea siano attivi, come mostrato nell'esempio.

DSL5-828A#show interfaces atm0

ATM0 is up, line protocol is up

Hardware is PQUICC_SAR (with Globespan G.SHDSL module)

MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW 2312 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

10 maximum active VCs, 2 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: None

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

261 packets input, 11170 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

264 packets output, 11388 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di usare i comandi di debug.

- debug atm events: identifica gli eventi correlati ad ATM generati.

- debug atm errors: indica le interfacce con problemi.

In questo esempio vengono fornite informazioni di debug da un'interfaccia ATM, in cui vengono eseguiti i debug elencati in questa sezione e che sono in linea (tenere presente che l'accensione del circuito potrebbe richiedere 30 secondi o più).

01:07:15: ATM0/0 dslsar_1a_reset: PLIM type is 19, Rate is 2304Mbps

01:07:15: ATM0/0 dslsar_1a_shutdown: state=4

01:07:15: dslsar disable ATM0/0

01:07:15: %GSI-6-RESET: Interface ATM0/0, bringing up the line.

It may take several seconds for the line to be active.

01:07:15: Resetting ATM0/0

01:07:15:  dslsar_1a_config(ATM0/0)

01:07:15:  dslsar_1a_enable(ATM0/0)

01:07:15: ATM0/0: dslsar_init(825AD084,FALSE)

01:07:15: dslsar disable ATM0/0

01:07:16: ATM0/0 dslsar_init: DSLSAR TXRX disabled

01:07:16: ATM0/0 dslsar_1a_enable: restarting VCs: 0

01:07:16: (ATM0/0)1a_enable,calling atm_activate_pvc, vcd = 1, vc = 0x82A17BE0adb->flags = 0x4800C

01:07:16: (ATM0/0)1a_enable,calling atm_activate_pvc, vcd = 2, vc = 0x82A1863Cadb->flags = 0x4800C

dsl4-2612a#

dsl4-2612a#

01:07:16: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

01:07:19: dslsar disable ATM0/0

01:08:03: ATM0/0 dslsar_MatchSARTxToLineSpeed(): usbw 2304, clkPerCell 6360 prev_clkPerCell 9702

01:08:03: ATM0/0 dslsar_update_us_bandwidth(): upstream bw =2304 Kbps

01:08:09:  dslsar_periodic: ENABLING DSLSAR

01:08:09: dslsar enable ATM0/0

01:08:09:  dslsar_1a_setup_vc(ATM0/0): vc:1 vpi:0 vci:35 state 2

01:08:09: ATM0/0 dslsar_vc_setup: vcd 1, vpi 0, vci 35, avgrate 0

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 2304, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470,

max_tx_time = 1862ATM0/0 last_address 0x12E14

01:08:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 0/35 VC-state to PVC activated.

01:08:09:  dslsar_1a_setup_vc(ATM0/0): vc:2 vpi:8 vci:35 state 2

01:08:09: ATM0/0 dslsar_vc_setup: vcd 2, vpi 8, vci 35, avgrate 0

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 1

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: CONFIGURING VC 2 (8/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 1

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 2:  slot 1 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 2 (8/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 2, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 8/35 VC-state to PVC activated.

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: CONFIGURING VC 2 (8/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 2:  slot 1 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 2 (8/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 2, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:10: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

01:08:10: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di0

01:08:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/0, changed state to up

01:08:11:  dslsar_atm_lineaction(ATM0/0): state=4

01:08:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/0, changed state to up

01:08:13: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

Informazioni correlate

- Supporto tecnico DSL

- Installazione di G.SHDSL ATM WIC sul router Cisco serie 1700/2600/3600

- Guida alla configurazione e alla risoluzione dei problemi del router Cisco DSL

- Scenari di rete per Cisco 826/827/828/831/837 e SOHO 76/77/78/91/96

- Configurazione avanzata per Cisco 826/827/828/831/837 e SOHO 76/77/78/91/96

- Risoluzione dei problemi Cisco 826/827/828/831/837 e SOHO 76/77/78/91/96

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems