Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurare un CPE per un utente remoto

Esempio di rete

Istruzioni dettagliate

Configurazione di Telco NI2 DSLAM

Converti frame HDLC in celle ATM

Configurare Aggregator per l'incapsulamento PPP

Configura Frame Relay

Configurazione di Aggregator per Frame Relay Encapsulation

Risoluzione dei problemi relativi alle connessioni IDSL PPP

Comandi per la risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi relativi alle connessioni Frame Relay IDSL

Comandi per la risoluzione dei problemi

Problemi e bug

Informazioni correlate

Introduzione

ISDN Digital Subscriber Line (IDSL) è una linea lease ISDN Basic Rate Interface (BRI) che non è commutata e non contiene segnali (un canale D). IDSL e ISDN BRI utilizzano la stessa modulazione di linea 2B1Q. Sul router, ciò equivale al posizionamento dell'interfaccia BRI in una configurazione di linea concessa in leasing. È possibile configurare la linea per una velocità di 64 kbps, 128 kbps o 144 kbps.

I frame che attraversano il cavo sono frame standard HDLC (High-Level Data Link Control). È possibile configurare l'incapsulamento PPP o Frame Relay per l'interfaccia BRI della linea in leasing. Si consideri l'interfaccia BRI come una porta seriale sincrona a bassa velocità.

Prerequisiti

Requisiti

Per utilizzare l'IDSL, è necessario disporre dei seguenti elementi:

- Router che supporta il comando di configurazione globale isdn leased-line e che dispone di un'interfaccia BRI.

- Un DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) con interfacce IDSL per terminare l'altro lato della connessione.

Al momento, Cisco ha schede IDSL a 8 porte da utilizzare nel Cisco 6160 DSLAM. È previsto il supporto per lo switch 6130 DSLAM. La differenza è che Cisco 6130 supporta solo quattro porte per scheda IDSL.

- Velocità e incapsulamento corrispondenti alla configurazione DSLAM.

Esistono solo alcuni tipi di DSLAM IDSL. La connessione alle apparecchiature di altri fornitori è estremamente semplice.

- Solo una pipe a 64 kbps, 128 kbps o 144 kbps.

Cisco non supporta un'interfaccia BRI canalizzata in due pipe di linea in leasing.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco 804 Customer Premises Equipment (CPE) Software IOS ® versione 12.0(7)T

- Software Cisco 6400 UAC Node Route Processor (NRP) IOS versione 12.0(7)DC

- Software Cisco 6400 UAC Node Switch Processor (NSP) IOS versione 12.0(4)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS release 12.1(1)DA

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurare un CPE per un utente remoto

Questa sezione spiega come configurare un CPE per un utente remoto.

In questa sezione vengono presentate le informazioni che è possibile utilizzare per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Istruzioni dettagliate

Per configurare un router con un'interfaccia BRI per IDSL, attenersi alla seguente procedura:

1. Aggiungere i seguenti comandi:

isdn leased-line bri [#] [128|144]

!

interface bri [#]

no shut

!

A questo punto la linea si attiva, ma non il protocollo di linea (come una porta seriale).

Non usare il comando show isdn status. È irrilevante poiché non esiste un canale D. A volte viene mostrato che il livello 1 è inattivo quando non è inattivo.

2. Eseguire un comando show int bri[#] e seguire le regole di un'interfaccia seriale in termini di protocollo e stato della linea.

3. Aggiungere la configurazione PPP o Frame Relay.

L'esempio mostra la configurazione PPP:

isdn leased-line bri 0 128

!

username b-nrp password 0 cisco

!--- b-nrp is the username assigned to the ISDN router !--- to authenticate with the ISP. !--- cisco is the password assigned to the ISDN router !--- to authenticate with the ISP.

!

!

interface BRI0

ip address 7.7.7.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

ppp authentication chap

!

I due esempi mostrano la configurazione Frame Relay. Assicurarsi di utilizzare l'incapsulamento IETF (Internet Engineering Task Force).

Esempio 1

!

interface BRI0/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

fair-queue 64 16 0

frame-relay map ip 10.0.0.2 300 broadcast IETF

frame-relay lmi-type ansi

!

Esempio 2

!

interface BRI0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

fair-queue 64 16 0

frame-relay lmi-type ansi

!

interface BRI0/0.300 point-to-point

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

frame-relay interface-dlci 300 IETF

!

Nota: tenere presente che non esistono segnali, interfacce, elenchi di dialer, stringhe di dialer e nessuna mappa di dialer. Si tratta di una linea dedicata come una linea seriale T1 dedicata. L'unica differenza è che viene utilizzata la modulazione 2B1Q anziché la V.35, che viene utilizzata per l'unità di servizio dati/channel service unit (DSU/CSU).

Se il protocollo di linea non è disponibile per PPP, eseguire i seguenti comandi di debug:

- negoziazione ppp di debug

- debug autenticazione ppp

- errore debug ppp

Configurazione di Telco NI2 DSLAM

La configurazione DSLAM NI2 presuppone la conoscenza di una configurazione DSL e ATM, che include PPP over ATM (PPPoA). La configurazione IDSL è più dettagliata dell'installazione di una ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) o di una SDSL (Single-Line Digital Subscriber Line).

Per utilizzare le schede IDSL nel DSLAM, è necessario il software Cisco IOS versione 12.1(2)DA o successive.

Sulla DSLAM, le interfacce ADSL e SDSL sono mostrate nella configurazione come interfacce ATM. Le implementazioni Cisco di ADSL e SDSL utilizzano ATM. Tuttavia, IDSL utilizza i frame HDLC per il trasporto dei dati. Di conseguenza, le interfacce vengono visualizzate come interfacce IDSL nella configurazione.

Per una scheda IDSL in un Cisco 6160 DSLAM, la configurazione ha questo aspetto:

!

interface IDSL3/1

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/2

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/3

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/4

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/5

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/6

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/7

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/8

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

Nota: le piattaforme DSLAM NI1 non supportano IDSL e non è previsto alcun supporto.

Converti frame HDLC in celle ATM

Per ogni interfaccia IDSL è disponibile una pseudo interfaccia ATM. Sull'hardware, i frame HDLC vengono convertiti in celle ATM prima di essere scambiati dal fabric NI2 ATM.

Per il protocollo PPP, definire un PVC (Permanent Virtual Circuit) con VPI (Virtual Path Identifier) di destinazione e VCI (Virtual Channel Identifier). Non è necessario un VCI/VPI di origine perché esiste una sola connessione per PPP.

Per Frame Relay, configurare sedici PVC, che si traducono in sedici identificatori di connessione dati (DLCI). La configurazione comporta il provisioning di un numero DLCI di origine e di una coppia VPI/VCI di destinazione.

Una configurazione DSL prevede due passaggi principali. Per la configurazione PPP, sono:

1. Impostare il profilo DSL IDSL.

2. Configurare il PVC/SVC con l'interfaccia IDSL.

Inoltre, impostare Quality of Service (QoS) per il collegamento IDSL in modo che le risorse ATM dirette alle porte IDSL vengano utilizzate correttamente. Calcolare il sovraccarico per il framing ATM. Questa tabella mostra la velocità massima ATM della cella di picco/velocità della cella sostenibile (PCR/SCR) da configurare per la velocità in bit IDSL equivalente.

Velocità in bit IDSL configurata (kbps)

Max ATM PCR/SCR (kbps)

56

71

64

81

128

163

144

183

Le opzioni PPP seguenti sono disponibili per il profilo IDSL:

idsl bitrate [56 | 64 | 128 | 144]

idsl encapsulation [cisco-ppp | llc-ppp | mux-ppp ]

La velocità in bit deve corrispondere alla velocità in bit del CPE. L'incapsulamento designa il tipo di incapsulamento PPPoA che termina in corrispondenza dell'aggregatore.

Questa è la sintassi utilizzata per creare un PVC che si connette alla terminazione IDSL PPP:

ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI]

Non è presente alcun PVC di input perché il collegamento PPP ha una sola connessione. ATM 0/x è il tubo ATM dal DSLAM all'aggregatore.

Per impostare i parametri QoS, utilizzare questo comando globale. Utilizzare la tabella PCR/SCR per i valori pcr e scr10.

atm connection-traffic-table-row index [row #] vbr-nrt pcr [#] scr10 [#]

Per applicare questi valori al PVC IDSL, modificare ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI] in ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI] rx-cttr [row #] tx-cttr [row #] .

Una configurazione IDSL PPP che utilizza 128 Kbps e l'incapsulamento llc-ppp per l'aggregatore è:

atm connection-traffic-table-row index 128 vbr-nrt

pcr 163 scr10 163

!

dsl-profile idsl1

idsl encapsulation llc-ppp

!--- 128 kbps is the default.

!

!

interface IDSL3/1

dsl profile idsl1

ppp pvc interface ATM0/1 3 300 rx-cttr 128 tx-cttr 128

!

Configurare Aggregator per l'incapsulamento PPP

Se il DSLAM è configurato per l'incapsulamento llc-ppp nel profilo IDSL (o non è impostato alcun valore per l'incapsulamento in quanto impostazione predefinita), l'aggregatore deve avere la seguente configurazione:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5snap

protocol ppp Virtual-Template10

!

!

Se la DSLAM è configurata per l'incapsulamento cisco-ppp, modificare la configurazione in:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5ciscoppp Virtual-Template10

!

!

Se il DSLAM è configurato per l'incapsulamento IDSL mux-ppp, verificare che la configurazione sull'aggregatore sia:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template10

!

!

Configura Frame Relay

Per la configurazione Frame Relay, i due passaggi principali sono gli stessi della configurazione PPP.

1. Impostare il profilo DSL IDSL.

2. Configurare il PVC/SVC con l'interfaccia IDSL.

Per QoS sul collegamento Frame Relay, non è necessaria alcuna conversione speciale. Impostare la velocità massima nella riga della tabella di connessione in modo che corrisponda alla larghezza di banda definita nel CPE.

Per il profilo IDSL, sono disponibili le seguenti opzioni per Frame Relay:

idsl bitrate [56 | 64 | 128 | 144]

idsl frame-relay ?

bc-default   Default Bc in bytes

lmi-n392dce  LMI error threshold

lmi-n393dce  set LMI monitored event count

lmi-t392dce  set DCE polling verification timer

lmi-type     Use CISCO-ANSI-CCITT type LMI

upc-intent   UPC to use on Soft-VCs/PVCs

Per abilitare l'incapsulamento Frame Relay, aggiungere il comando idsl encapsulation frame-relay.

Questa sintassi crea un PVC che si connette alla terminazione Frame Relay IDSL:

frame-relay pvc [DLCI] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI]

È inoltre presente un parametro Transparent che non viene trattato in questo documento. La parola chiave translation (traduzione) traduce il DLCI Frame Relay definito nel PVC ATM definito. Il PVC ATM è un PVC AAL5SNAP.

Per impostare i parametri QoS, utilizzare questo comando globale:

frame-relay connection-traffic-table-row index [row #] [CIR] [Burst] [PIR] vbr-rt

In genere, CIR=PIR equivale alla larghezza di banda definita nel profilo IDSL per il collegamento. La velocità di burst è generalmente al massimo di 32.768 bps.

Per applicare questi valori al PVC IDSL, modificare frame-relay pvc [DLCI] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI] in frame-relay pvc [DLCI] rx-cttr [Row #] tx-cttr [Row #] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI].

Una configurazione IDSL Frame Relay che utilizza 128 Kbps con ANSI lmi è:

!

dsl-profile idslframe

idsl encapsulation frame-relay

idsl frame-relay lmi-type ansi

!

frame-relay connection-traffic-table-row index 128 128000 32768

128000 vbr-rt

!

!

interface IDSL2/2

no ip address

dsl profile idslframe

no arp frame-relay

frame-relay pvc 300 rx-cttr 128 tx-cttr 128 service translation

interface  ATM0/1 3 300

!

Configurazione di Aggregator per Frame Relay Encapsulation

Per l'incapsulamento Frame Relay sul lato CPE, il DSLAM converte il PVC Frame Relay in un PVC ATM. Il PVC ATM è incapsulato in AAL5SNAP.

Per un PVC Routed Frame Relay:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

pvc 3/300

encapsulation aal5snap

protocol ip (inarp) broadcast

!

!

Analogamente ad altre schede inserite nello chassis DSLAM, è probabile che la scheda IDSL debba essere designata manualmente nella configurazione NI2.

DSLAM(config)#slot 2 ituc-1-8IDSL

Dopo aver inserito la scheda IDSL, eseguire un comando show oir status per visualizzare lo stato del codice scaricato sulla scheda.

DSLAM#show oir status 2

Slot 2: timer stopped delay 100

last heard 30348 ms ago, last sent 30348 ms ago

Slot 2: loading. . .         current offset 0x1CFD1, done at 0xBF858

Questo output di log è visibile.

00:04:20: %SLOT-3-MODULE_DETECTED: CLEAR INFO Slot 2 Module was

detected

00:04:45: %SLOT-3-MODULE_MISSING: CLEAR MAJOR Slot 2 Provisioned

slot is empty

00:04:45: %SLOT-3-MODULE_DETECTED: ASSERT INFO Slot 2 Module was

detected

00:04:48: %LINK-3-UPDOWN: Interface IDSL2/1 to IDSL2/8, changed

state to down

DSLAM#show hardware

Chassis Type: C6160

Slot 1 : STUC-4-2B1Q-DIR-1                      Slot 18: EMPTY

Slot 2 : ITUC-1-8IDSL                           Slot 19: EMPTY

Slot 3 : EMPTY                                  Slot 20: EMPTY

Slot 4 : EMPTY                                  Slot 21: EMPTY

Slot 5 : EMPTY                                  Slot 22: EMPTY

Slot 6 : EMPTY                                  Slot 23: EMPTY

Slot 7 : EMPTY                                  Slot 24: EMPTY

Slot 8 : EMPTY                                  Slot 25: EMPTY

Slot 9 : EMPTY                                  Slot 26: EMPTY

Slot 10: NI-2-155SM-DS3                         Slot 27: EMPTY

Slot 11: EMPTY                                  Slot 28: EMPTY

Slot 12: EMPTY                                  Slot 29: EMPTY

Slot 13: EMPTY                                  Slot 30: EMPTY

Slot 14: EMPTY                                  Slot 31: EMPTY

Slot 15: EMPTY                                  Slot 32: EMPTY

Slot 16: EMPTY                                  Slot 33: EMPTY

Slot 17: EMPTY                                  Slot 34: EMPTY

Fan Module:  Present

Power Supply Module 1:  Present   2:  Not Present

Risoluzione dei problemi relativi alle connessioni IDSL PPP

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- debug ppp negotiation: esegue il monitoraggio degli eventi di negoziazione PPP.

- debug ppp authentication: determina se un client supera l'autenticazione.

- show dsl interface idsl 2/2: visualizza le statistiche IDSL e di connessione.

- show atm vc interface: visualizza la pseudo interfaccia ATM dietro l'interfaccia IDSL.

- show users: visualizza le informazioni sugli utenti attivi.

Per risolvere i problemi relativi a una connessione IDSL PPP, eseguire i comandi debug ppp negotiation ed debug ppp authentication. Per una connessione attiva, questo è l'output di un comando show users

Router#show users

Line       User      Host(s)             Idle       Location

*  0 con 0              idle                00:00:00

Interface   User      Mode                Idle Peer Address

BR0/0         b-nrp   Sync PPP        00:00:03 10.0.0.2

In DSLAM, questi comandi mostrano le statistiche IDSL e le statistiche di connessione.

DSLAM#show dsl interface idsl 2/2

Port Status:

Subscriber Name:         Circuit ID:

IOS admin: UP     oper: UP    Card status: ITUC-1-8IDSL

Last Change: 00 days, 00 hrs, 07 min, 13 sec  No. of changes: 1

Loopback: none

Firmware version: 961170635

BERT has not been executed on this interface

Configured:

Profile Name:   default

Alarms Enabled: NO

IDSL profile parameters

Bitrate:             128 kbit/sec

Encapsulation:       llc-ppp

Frame Relay parameters:

UPC intent:       pass

Bc default:       32768 bytes

LMI type:         cisco

lmi-n392dce:      2 events

lmi-n393dce:      2 events

lmi-t392dce:      15 seconds

Performance Statistics:

Physical layer

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

Physical layer (far end)

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

HDLC layer

Coding violations        : 0

Aborts                   : 0

Aligns                   : 0

Shorts                   : 5

Longs                    : 0

Discards                 : 42

Alarm Status: NONE

Ogni interfaccia IDSL è associata a una pseudo interfaccia ATM.

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2

Interface     VPI   VCI   Type   X-Interface  X-VPI  X-VCI   Encap

Status

ATM-P2/2      0    37     PVC     ATM0/1        3      300     UP

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2 0 37

Interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

VPI = 0  VCI = 37

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:02:24

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/1, Type: suni_dual

Cross-connect-VPI = 3

Cross-connect-VCI = 300

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Rx cells: 27, Tx cells: 0

Rx connection-traffic-table-index: 128

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 163

Rx scr-clp01: 163

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 1024 (from default for interface)

Tx connection-traffic-table-index: 128

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 163

Tx scr-clp01: 163

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

È inoltre possibile osservare il PVC dall'altro lato (dall'aggregatore verso il CPE).

DSLAM#show atm vc interface atm 0/1 3 300

Interface: ATM0/1, Type: suni_dual

VPI = 3  VCI = 300

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:03:20

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 0

Cross-connect-VCI = 37

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Rx cells: 0, Tx cells: 68

Rx connection-traffic-table-index: 128

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 163

Rx scr-clp01: 163

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 1024 (from default

for interface)

Tx connection-traffic-table-index: 128

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 163

Tx scr-clp01: 163

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Risoluzione dei problemi relativi alle connessioni Frame Relay IDSL

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- show frame lmi: visualizza le statistiche sull'interfaccia di gestione locale (LMI).

- debug frame lmi: determina se i pacchetti LMI vengono inviati e ricevuti correttamente.

- show frame-relay pvc: visualizza le statistiche PVC per le interfacce Frame Relay.

- show frame map - Visualizza le voci della mappa corrente e le informazioni sulle connessioni.

- show frame-relay interface resource: visualizza i parametri QoS.

- show interface idsl: visualizza le statistiche di Frame Relay.

- show atm vc interface: visualizza la pseudo interfaccia ATM dietro l'interfaccia IDSL.

Per risolvere i problemi relativi alla connessione di una porta BRI IDSL, utilizzare gli stessi comandi utilizzati per la risoluzione dei problemi relativi a una porta seriale.

Router#show frame lmi

!--- Check for status messages received and Enq. sent.

LMI Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 71               Num Status msgs Rcvd 0

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 70

I timeout indicano che lo switch NI2 non comunica.

Per eseguire il debug, usare il comando debug frame lmi nello stesso modo in cui è usato per un'interfaccia seriale. è possibile anche usare i comandi show frame-relay pvc e show frame map.

Router#show frame lmi

LMI Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 17               Num Status msgs Rcvd 18

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 0

Router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE)

Active      Inactive      Deleted      Static

Local         1            0             0            0

Switched      0            0             0            0

Unused        0            0             0            0

DLCI = 300, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = BRI0/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

pvc create time 00:02:30, last time pvc status changed 00:02:30

Router#show frame map

BRI0/0 (up): ip 10.0.0.2 dlci 300(0x12C,0x48C0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

Sul lato DSLAM, è possibile anche usare il comando show frame lmi.

DSLAM#show frame-relay lmi interface idsl2/2

LMI Statistics for interface IDSL2/2 (Frame Relay DCE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Rcvd 2                Num Status msgs Sent 2

Num Update Status Sent 0              Num St Enq. Timeouts 0

Per visualizzare i parametri QoS, usare il comando show frame-relay interface resource.

DSLAM#show frame-relay interface resource idSL 2/1

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management state:

Available bit rates (in bps):

128000 vbr-nrt RX, 128000 vbr-nrt TX

128000 vbr-rt RX,  128000 vbr-rt TX

128000 ubr RX,

128000 ubr TX

Allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

0 vbr-rt RX,  0 vbr-rt TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Quando l'interfaccia è configurata per la modalità Frame Relay, usare il comando show interface idsl per visualizzare le statistiche di Frame Relay.

DSLAM#show interface idsl2/2

IDSL2/2 is up, line protocol is up

Hardware is idsl

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 0 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation FRAME-RELAY IETF, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LMI enq sent  0, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0

LMI enq recvd 8, LMI stat sent  8, LMI upd sent  0, DCE LMI up

LMI DLCI 0  LMI type is ANSI Annex D  frame relay DCE

Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0

Last input 00:00:03, output 00:00:03, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:01:20

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

8 packets input, 112 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

8 packets output, 117 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DSLAM#show dsl interface idsl 2/2

Port Status:

Subscriber Name:           Circuit ID:

IOS admin: UP      oper: UP    Card status: ITUC-1-8IDSL

Last Change: 00 days, 00 hrs, 06 min, 09 sec  No. of changes: 64

Loopback: none

Firmware version: 961170635

BERT has not been executed on this interface

Configured:

Profile Name:   idslframe

Alarms Enabled: NO

IDSL profile parameters

Bitrate:            128 kbit/sec

Encapsulation:      frame-relay

Frame Relay parameters:

UPC intent:      pass

Bc default:      32768 bytes

LMI type:        ansi

lmi-n392dce:     2 events

lmi-n393dce:     2 events

lmi-t392dce:     15 seconds

Performance Statistics:

Physical layer

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

Physical layer (far end)

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

HDLC layer

Coding violations        : 0

Aborts                   : 0

Aligns                   : 0

Shorts                   : 0

Longs                    : 0

Discards                 : 0

Alarm Status: NONE

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2

Interface     VPI   VCI   Type   X-Interface  X-VPI X-VCI   Encap

Status

ATM-P2/2      0    37     PVC     ATM0/1        3     300    UP

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2 0 37

Interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

VPI = 0  VCI = 37

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:06:59

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 2

OAM-configuration: Ais-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM0/1, Type: suni_dual

Cross-connect-VPI = 3

Cross-connect-VCI = 300

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 106

Rx scr-clp0 : 106

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 106

Tx scr-clp0 : 106

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

Problemi e bug

il protocollo PPP su Frame Relay non è supportato sui Cisco serie 800 per IDSL.

Se si desidera utilizzare un router Cisco per un'applicazione IDSL e il router esegue un software Cisco IOS versione precedente alla 12.1, è necessario configurare il tipo di switch ISDN. per ulteriori informazioni, fare riferimento a Configurazione dei router Cisco per l'utilizzo con IDSL.

Se non si configura il tipo di switch ISDN, è probabile che l'interfaccia BRI del router non torni attiva dopo che la linea IDSL è stata interrotta ed è stato eseguito il backup. Per evitare il problema, usare il comando isdn switch-type basic-in in modalità di configurazione globale.

Questo problema non si verifica se il router Cisco esegue il software Cisco IOS versione 12.1 o successive.

Informazioni correlate

- Informazioni di supporto sulla tecnologia Cisco DSL

- Informazioni di supporto sui prodotti Cisco DSL

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems