Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problemi del Layer 1

Sul pannello anteriore del router Cisco DSL, la spia di rilevamento della portante (CD) è accesa o spenta?

L'ISP usa un dispositivo DSLAM che supporta il chipset Broadcom?

La porta DSL sul retro del router Cisco DSL è collegata al connettore jack a parete DSL?

Qual è lo stato del controller, la modalità operativa e la modalità di copertura della trasmissione (TC, Transmission Coverage)?

Il modello di router è corretto?

Il test o il provisioning del circuito è stato eseguito correttamente?

Problemi del Layer 2

L'interfaccia ATM è attiva?

Si dispone dei valori VPI/VCI (Permanent Virtual Circuit) corretti?

Viene utilizzato il trasporto corretto dello strato superiore?

Si ricevono i dati inviati dall'ISP?

Il protocollo PPP ha effettuato la negoziazione correttamente?

Nessuna risposta dall'ISP

Porta CTI locale (LCP) non aperta

Errore di autenticazione

Come posso sapere se il nome utente e la password del protocollo PAP sono corretti?

Come posso sapere se il nome utente e la password del protocollo CHAP sono corretti?

Come posso sapere quando l'autenticazione PPP è stata eseguita correttamente?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come configurare il router CPE (Customer Premise Equipment) Cisco Digital Subscriber Line (DSL) per il servizio ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Spiega come risolvere i problemi relativi all'ADSL su Cisco serie 880, serie 890, serie 860 e EHWIC (Very High Bitrate Digital Subscriber Line)/ADSL Enhanced High Speed WAN Interface Card). Questo documento è molto specifico per il servizio ADSL, anche se è possibile avere un servizio ADSL o VDSL su questi router e moduli. L'errore può verificarsi su tre livelli:

- Layer 1 - Connettività fisica DSL al Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) dell'ISP

- Layer 2.1 - Connettività ATM

- Layer 2.2 - Protocollo point-to-point su ATM (PPPoA), protocollo point-to-point su Ethernet su ATM (PPPoEoA), Bridging RFC1483 o routing RFC1483

- Layer 3 - IP

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problemi del Layer 1

Sul pannello anteriore del router Cisco DSL, la spia di rilevamento della portante (CD) è accesa o spenta?

Se la spia CD è accesa, andare alla sezione Problemi del Layer 2 in questo documento.

Se la spia CD è spenta, continuare alla domanda successiva.

L'ISP usa un dispositivo DSLAM che supporta il chipset Broadcom?

Verificare questa informazione presso il provider di servizi Internet. Verificare l'interoperabilità DSLAM del modello di router o della scheda con riferimento alla scheda tecnica.

La porta DSL sul retro del router Cisco DSL è collegata al connettore jack a parete DSL?

Se la porta DSL non è collegata al connettore jack a parete DSL, collegarla con un cavo RJ-11 straight-through, ossia un comune cavo telefonico. Le linee ADSL utilizzano i pin 3 e 4.

Qual è lo stato del controller, la modalità operativa e la modalità di copertura della trasmissione (TC, Transmission Coverage)?

Ad esempio, questo output di esempio:

Router#show controller vdsl 0/1/0

!--- Make sure the controller is in UP state. In case you see it in down state,

it indicates a Layer 1 issue (Hardware issue, Line issue, Interoperability

issue with DSLAM etc.)

Controller VDSL 0/1/0 is UP

Daemon Status:         Up

!--- XTU-R and XTU-C shows local (Cisco Router) and remote (DSLAM) DSL related

details like chipset vendor, Vendor ID etc.

XTU-R (DS)        XTU-C (US)

Chip Vendor ID:        'BDCM'             'BDCM'

Chip Vendor Specific:   0x0000             0xA1AA

Chip Vendor Country:    0xB500             0xB500

Modem Vendor ID:        'CSCO'             '    '

Modem Vendor Specific:  0x4602             0x0000

Modem Vendor Country:   0xB500             0x0000

Serial Number Near:     FOC15163V2Q 2911/K9 15.5(1)T

Serial Number Far:

Modem Version Near:     15.5(1)T

Modem Version Far:      0xa1aa

Modem Status:         TC Sync (Showtime!)

!--- Below shows the configured DSL operating mode, trained mode and TC mode.

DSL Config Mode:     AUTO

Trained Mode:    G.992.1 (ADSL) Annex B

TC Mode:         ATM

Selftest Result:     0x00

DELT configuration:     disabled

DELT state:         not running

Full inits:        2

Failed full inits:    1

Short inits:        0

Failed short inits:    3

!--- DSL firmware related details

Firmware    Source        File Name

--------    ------        ----------

VDSL        embedded       VDSL_LINUX_DEV_01212008

Modem FW  Version:    130205_1433-4.02L.03.B2pvC035j.d23j

Modem PHY Version:    B2pvC035j.d23j

Trellis:         ON              ON

SRA:              disabled         disabled

SRA count:          0             0

Bit swap:          enabled         enabled

Bit swap count:     0             0

!--- Attenuation and Noise margin are two important parameters which points to

the line quality and intern the stability of the DSL connection

Line Attenuation:        0.0 dB          0.0 dB

Signal Attenuation:      0.0 dB          0.0 dB

Noise Margin:           11.1 dB          6.0 dB

Attainable Rate:       40440 kbits/s    3280 kbits/s

Actual Power:           14.5 dBm          4.9 dBm

Per Band Status:        D1      D2      D3      U0     U1     U2     U3

Line Attenuation(dB):   20.0    48.3    73.7    9.4    37.9   56.2   N/A

Signal Attenuation(dB): 20.0    48.3    N/A    10.2    36.2   53.3   N/A

Noise Margin(dB):       10.9    11.3    N/A     5.9    6.0    6.0    N/A

Total FECC:        97252         0

Total ES:          7             0

Total SES:         0             0

Total LOSS:        0             0

Total UAS:        24             24

Total LPRS:        0             0

Total LOFS:        0             0

Total LOLS:        0             0

!--- DSL trained speed can be found below

DSChannel1   DSChannel0    US Channel1   US Channel0

Speed (kbps):              0           25087             0            3192

SRA Previous Speed:        0               0             0               0

Previous Speed:            0               0             0               0

Reed-Solomon EC:           0           97252             0               0

CRC Errors:                0              15             0               0

Header Errors:             0              62             0               0

Interleave (ms):        0.00            8.00          0.00            8.00

Actual INP:             0.00            3.01          0.00            2.00

Training Log :    Stopped

Training Log Filename :    flash:vdsllog.bin

Router#

Nell'output del comando show controller, controllare quanto segue:

1. Lo stato del controller è ATTIVO. Se è nello stato Down, indica un problema di layer 1 (problema hardware, problema di linea o problema di interoperabilità con DSLAM). In questo caso, continuare con la risoluzione dei problemi di layer 1.

2. Controllare la modalità di funzionamento, la modalità addestrata e la modalità TC. Assicurarsi di aver configurato la modalità operativa corretta nel controller. Cisco consiglia di usare la modalità operativa DSL automatica, se non si è sicuri della tecnologia Discrete Multi-Tone (DMT) usata dall'ISP. Questi sono i comandi per configurare il rilevamento automatico della modalità operativa.

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#controller vdsl 0

Router(config-controller)#operating-mode auto

Router(config-controller)#end

Router#write memory

3. Esaminare la modalità selezionata e assicurarsi di aver negoziato la modalità corretta con l'ISP. Un altro parametro importante da considerare è la modalità TC. Se la modalità selezionata è ADSL, ADSL2 o ADSL2+, la modalità TC deve essere ATM e in questo caso tutti i parametri di livello superiore, ad esempio PPP, IP e così via, devono essere configurati in PVC (Permanent Virtual Circuit) ATM. Se la modalità selezionata è VDSL2 o VDSL2+, la modalità TC sarà Packet Transfer Mode (PTM). In questo caso, è necessario visualizzare l'interfaccia Ethernet PTM nello stato UP e tutti i parametri del livello superiore devono essere configurati nell'interfaccia Ethernet. Se si cambia la modalità operativa tra ADSL e VDSL, potrebbe essere necessario riavviare il router per attivare le interfacce ATM o Ethernet corrispondenti.

4. Controllare il margine e l'attenuazione del rumore. Il margine di rumore è il rapporto tra la potenza relativa del segnale DSL e il rumore. Più alto è il valore, migliore sarà il risultato:

- 6 dB o inferiore è insoddisfacente e comporterà problemi di sincronizzazione o sincronizzazione intermittente

- 7 dB-10 dB è giusto, ma non lascia molto spazio per le variazioni delle condizioni

- 11 dB-20 dB è buono, i problemi di sincronizzazione saranno minimi o del tutto assenti

- 20 dB-28 dB è eccellente

- 29 dB o superiore è ottimale

L'attenuazione è una misura della degradazione del segnale tra il DSLAM e il modem e dipende in larga misura dalla distanza. Più basso è il valore dB, migliore sarà il risultato.

- 20 dB o inferiore è ottimale

- 20 dB-30 dB è eccellente

- 30 dB-40 dB è molto buono

- 40 dB-50 dB è buono

- 50 dB-60 dB è insoddisfacente e potrebbe comportare problemi di connettività

- 60 dB o superiore è dannoso e comporterà problemi di connettività

5. Assicurarsi di disporre di una delle versioni più recenti del firmware DSL. Nel firmware più recente sono stati corretti la maggior parte dei problemi di interoperabilità noti. È possibile scaricare il firmware più recente da CCO.

6. Verificare che la DSL sia sincronizzata con le velocità upstream e downstream corrette.

Il modello di router è corretto?

I router ADSL/VDSL sono disponibili in due versioni: 1) DSL over Plain Old Telephone Service (Allegato A) e 2) DSL over Integrated Services Digital Network (Allegato B). La connessione Annex-B è presente solo in alcuni paesi, mentre nella maggior parte del mondo viene usata la connessione Annex-A. Un router o una scheda DSL Annex-A non può sincronizzarsi con una linea Annex-B e viceversa. Verificare quindi di avere in uso il modello di router giusto. Per ulteriori informazioni, vedere la scheda tecnica del router.

Il test o il provisioning del circuito è stato eseguito correttamente?

Ottenere queste informazioni dall'ISP o dalla compagnia telefonica.

Problemi del Layer 2

L'interfaccia ATM è attiva?

Dopo aver verificato che la modalità selezionata è ADSL, verificare che l'interfaccia ATM sia nello stato attivo.

Router#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet0/0         unassigned      YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/0.1       unassigned      YES unset  up                    up

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet0/2         192.168.22.1    YES NVRAM  up                    up

ISM0/1                     unassigned      YES unset  up                    up

!--Verify that ATM interface is in up state

ATM0/1/0                   unassigned      YES NVRAM  up                    up

Ethernet0/1/0              unassigned      YES NVRAM  administratively down down                    up

Si dispone dei valori VPI/VCI (Permanent Virtual Circuit) corretti?

Rivolgersi al proprio provider per ottenere il valore VPI/VCI corretto da utilizzare per la connessione DSL.

Viene utilizzato il trasporto corretto dello strato superiore?

Verificare con il provider il tipo di connessione di livello superiore utilizzata. Si potrebbe usare la linea ADSL per IPoA, PPPoA, PPPoEoA, Bridging e così via. Accertarsi di disporre della corretta configurazione del livello superiore in linea con la configurazione del provider.

Si ricevono i dati inviati dall'ISP?

Controllare l'output del comando show interface atm0 e controllare i pacchetti di input e output.

Router#show interface atm0

ATM0 is up, line protocol is up

Hardware is DSLSAR (with Alcatel ADSL Module)

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 128 Kbit, DLY 16000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

24 maximum active VCs, 256 VCS per VP, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 5 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 7 bits/sec, 0 packets/sec

100 packets input, 5600 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

250 packets output, 1400 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Se i contatori dei pacchetti di input aumentano, è necessario ricevere i pacchetti di negoziazione PPP dall'ISP. In caso contrario, contattare l'ISP. Se i contatori dei pacchetti di output aumentano, è consigliabile inviare i pacchetti di negoziazione PPP. In caso contrario, controllare la configurazione sul router. Se il protocollo PPP è configurato correttamente, i pacchetti di negoziazione PPP vengono inviati continuamente all'interfaccia ATM0.

Se i pacchetti aumentano in entrambe le direzioni, continuare con la procedura di risoluzione dei problemi descritta in questo documento.

Il protocollo PPP ha effettuato la negoziazione correttamente?

Se il layer 1 è attivo e si dispone delle impostazioni VPI/VCI corrette, il passaggio successivo è verificare che il protocollo PPP venga attivato correttamente. A tale scopo, eseguire una serie di comandi di debug sul Cisco DSL Router e interpretare l'output. Il comando di debug principale utilizzato è debug ppp negotiation. Questo output del comando è un esempio di negoziazione PPP riuscita:

Router#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Router#

2w3d: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out

2w3d: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING

2w3d: Vi1 LCP: O CONFREQ [Open] id 146 len 10

2w3d: Vi1 LCP: MagicNumber 0x8CCF0E1E (0x05068CCF0E1E)

2w3d: Vi1 LCP: O CONFACK [Open] id 102 Len 15

2w3d: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

2w3d: Vi1 LCP: MagicNumber 0xD945AD0A (0x0506D945AD0A)

2w3d: Di1 IPCP: Remove route to 10.10.10.1

2w3d: Vi1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 146 Len 10

2w3d: Vi1 LCP: MagicNumber 0x8CCF0E1E (0x05068CCF0E1E)

2w3d: Vi1 LCP: State is Open

2w3d: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer

2w3d: Vi1 CHAP: I CHALLENGE id 79 Len 33 from "6400-2-NRP-2"

2w3d: Vi1 CHAP: O RESPONSE id 79 Len 28 from "John"

2w3d: Vi1 CHAP: I SUCCESS id 79 Len 4

2w3d: Vi1 PPP: Phase is UP

2w3d: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 7 Len 10

2w3d: Vi1 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000)

2w3d: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 4 Len 10

2w3d: Vi1 IPCP: Address 10.10.10.1 (0x030614140201)

2w3d: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 4 Len 10

2w3d: Vi1 IPCP: Address 10.10.10.1 (0x030614140201)

2w3d: Vi1 IPCP: I CONFNAK [ACKsent] id 7 Len 10

2w3d: Vi1 IPCP: Address 10.1.1.1 (0x030628010102)

2w3d: Vi1 IPCP: O CONFREQ [ACKsent] id 8 Len 10

2w3d: Vi1 IPCP: Address 10.1.1.1 (0x030628010102)

2w3d: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 8 Len 10

2w3d: Vi1 IPCP: Address 10.1.1.1 (0x030628010102)

2w3d: Vi1 IPCP: State is Open

2w3d: Di1 IPCP: Install negotiated IP interface address 10.1.1.1

2w3d: Di1 IPCP: Install route to 10.10.10.1

Router#

Una negoziazione PPP può non andare a buon fine per quattro motivi principali:

- Nessuna risposta dal dispositivo remoto (ISP)

- Mancata apertura del protocollo LCP (Link Control Protocol)

- Errore di autenticazione

- Errore del protocollo IPCP (IP Control Protocol)

Nessuna risposta dall'ISP

La mancata risposta dell'ISP non deve essere un problema, in quanto è stato già verificato che i pacchetti aumentano sull'interfaccia ATM0 in direzione in ingresso. Tuttavia, se si rilevano incrementi dei pacchetti su ATM0 nella direzione in entrata e quando si esegue una negoziazione PPP di debug si riceve questo messaggio, contattare l'ISP per verificare che i pacchetti siano inviati al router DSL Cisco.

Router#debug ppp negotiation

*Mar 1 04:04:50.718: Vi1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 1 04:04:50.718: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]

*Mar 1 04:04:50.718: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out

*Mar 1 04:04:50.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 Len 10

!--- "O" specifies an outbound packet

*Mar 1 04:04:50.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)

*Mar 1 04:04:52.722: Vi1 LCP: TIMEout: State REQsent

*Mar 1 04:04:52.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 Len 10

!--- "O" specifies an outbound packet

*Mar 1 04:04:52.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)

*Mar 1 04:04:54.722: Vi1 LCP: TIMEout: State REQsent

*Mar 1 04:04:54.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 3 Len 10

*Mar 1 04:04:54.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)

*Mar 1 04:04:56.722: Vi1 LCP: TIMEout: State REQsent

*Mar 1 04:04:56.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 4 Len 10

*Mar 1 04:04:56.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)

*Mar 1 04:04:58.722: Vi1 LCP: TIMEout: State REQsent

*Mar 1 04:04:58.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 5 Len 10

*Mar 1 04:04:58.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)

*Mar 1 04:05:00.722: Vi1 LCP: TIMEout: State REQsent

*Mar 1 04:05:00.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 6 Len 10

*Mar 1 04:05:00.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)

*Mar 1 04:05:02.722: Vi1 LCP: TIMEout: State REQsent

*Mar 1 04:05:02.722: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 7 Len 10

!--- "O" specifies an outbound packet

*Mar 1 04:05:02.722: Vi1 LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4)

Router#undebug all

In questo output sono presenti solo pacchetti O, ossia pacchetti in uscita. Per la corretta negoziazione del protocollo PPP, deve essere presente un pacchetto I in entrata proveniente dall'ISP per ciascun pacchetto O inviato. Se i pacchetti in entrata aumentano, ma non sono presenti pacchetti I nell'output del comando, contattare l'ISP per verificare che i pacchetti vengano inviati al Cisco DSL Router.

Porta CTI locale (LCP) non aperta

Se il protocollo LCP non si attiva, la causa è in genere una mancata corrispondenza nelle opzioni del protocollo PPP. Questa mancata corrispondenza si verifica quando il Cisco DSL Router ha un parametro PPP configurato non supportato dall'ISP o quando l'ISP ha un parametro configurato che non è supportato dal Cisco DSL Router. Questo output mostra un esempio di mancata corrispondenza dell'opzione PPP:

Router#debug ppp negotiation

*Mar 1 04:52:43.254: Vi1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 1 04:52:43.258: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

*Mar 1 04:52:43.258: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out

*Mar 1 04:52:43.258: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 3 len 10

*Mar 1 04:52:43.262: Vi1 LCP: MagicNumber 0x31A2F808 (0x050631A2F808)

*Mar 1 04:52:43.310: Vi1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 180 Len 14

*Mar 1 04:52:43.310: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)

*Mar 1 04:52:43.310: Vi1 LCP: MagicNumber 0x39D50E9B (0x050639D50E9B)

*Mar 1 04:52:43.314: Vi1 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 180 Len 9

!--- PPP option reject

*Mar 1 04:52:43.314: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

!--- PPP option that is rejected

*Mar 1 04:52:43.314: Vi1 LCP: I CONFACK [REQsent] id 3 Len 10

*Mar 1 04:52:43.318: Vi1 LCP: MagicNumber 0x31A2F808 (0x050631A2F808)

*Mar 1 04:52:43.366: Vi1 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 181 Len 14

*Mar 1 04:52:43.366: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)

*Mar 1 04:52:43.366: Vi1 LCP: MagicNumber 0x39D50E9B (0x050639D50E9B)

*Mar 1 04:52:43.370: Vi1 LCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 181 Len 9

!--- PPP option reject

*Mar 1 04:52:43.370: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

!--- PPP option that is rejected

*Mar 1 04:52:43.418: Vi1 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 182 Len 14

*Mar 1 04:52:43.418: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)

*Mar 1 04:52:43.418: Vi1 LCP: MagicNumber 0x39D50E9B (0x050639D50E9B)

Router#undebug all

Il messaggio CONFNAK (Configure-Negative-Acknowledge) indica una mancata corrispondenza del protocollo PPP e può fare riferimento a un pacchetto I o a un pacchetto O. CONFNAK segnala che un lato della connessione PPP chiede un'opzione PPP che l'altro lato non è in grado di eseguire o non è stato configurato per eseguire. Se il router DSL Cisco invia il comando CONNAK (indicato da O CONNAK), il router DSL Cisco non è in grado di eseguire l'operazione o non è configurato per l'opzione inviata dall'ISP. Se la chiave CONFNAK viene inviata dall'ISP (indicato da CONFNAK), è stata configurata un'opzione sul router DSL Cisco che l'ISP non desidera eseguire.

La riga che segue il messaggio CONFNAK descrive l'opzione rifiutata. Nell'esempio riportato, l'opzione rifiutata è il protocollo CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), ma potrebbe essere qualsiasi opzione. L'unica posizione sul router DSL Cisco in cui è possibile configurare le opzioni PPP è l'interfaccia dialer 1. Immettere il comando show run interface dialer 1 per visualizzare la configurazione dell'interfaccia dialer 1.

Se l'ISP invia il messaggio I CONFNAK, individuare l'opzione rifiutata nella riga successiva e cercare i comandi corrispondenti nell'interfaccia dialer 1, quindi rimuoverli. Se il Cisco DSL Router invia il messaggio O CONFNAK, aggiungere un comando all'interfaccia dialer 1 per la corretta negoziazione del protocollo PPP con l'ISP. Nel caso in cui il router invii pacchetti, potrebbe essere necessario chiamare il supporto Cisco per determinare quali comandi devono essere abilitati sul Cisco DSL Router.

Errore di autenticazione

L'errore di autenticazione si verifica quando l'ISP non è in grado di autenticare il nome utente o la password PPP. L'errore può verificarsi in due scenari. Il primo scenario è una mancata corrispondenza del tipo di autenticazione, che si verifica quando il router non è configurato correttamente. Tutte le configurazioni di autenticazione elencate in questo documento rappresentano i tipi di autenticazione Password Authentication Protocol (PAP) e CHAP. Per assicurare una configurazione flessibile, è necessario configurare sia il protocollo CHAP sia il protocollo PAP. Se non sono configurati entrambi i protocolli, l'output del comando debug ppp negotiation potrebbe essere:

Router#debug ppp negotiation

00:34:29: Vi1 LCP:O CONFREQ [REQsent] id 53 Len 15

00:34:29: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

!--- Sends CHAP requests

00:34:29: Vi1 LCP: MagicNumber 0x01B63483 (0x050601B63483)

00:34:29: Vi1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 252 Len 14

00:34:29: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)

!--- Receives PAP requests from the service provider

00:34:29: Vi1 LCP: MagicNumber 0xBC5233F9 (0x0506BC5233F9)

00:34:29: Vi1 LCP: O CONFREJ [REQsent] id 252 Len 8

Router#undebug all

Per correggere i problemi di mancata corrispondenza, riconfigurare il protocollo di autenticazione in modo che corrisponda a quello richiesto dall'ISP nel pacchetto CONFREQ in entrata.

Come posso sapere se il nome utente e la password del protocollo PAP sono corretti?

Dopo aver verificato che l'ISP usa il protocollo PAP, immettere il comando debug ppp negotiation per confermare che il nome utente e la password del protocollo PAP sono corretti.

Router#debug ppp negotiation

*Mar 2 00:50:15.741: Vi1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 2 00:50:15.745: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

*Mar 2 00:50:15.745: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out

*Mar 2 00:50:15.745: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 177 Len 10

*Mar 2 00:50:15.745: Vi1 LCP: MagicNumber 0x35EB5D4F (0x050635EB5D4F)

*Mar 2 00:50:15.789: Vi1 LCP: I CONFACK [REQsent] id 177 Len 10

*Mar 2 00:50:15.793: Vi1 LCP: MagicNumber 0x35EB5D4F (0x050635EB5D4F)

*Mar 2 00:50:17.241: Vi1 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 203 Len 14

*Mar 2 00:50:17.241: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)

*Mar 2 00:50:17.241: Vi1 LCP: MagicNumber 0x3E1D1E5E (0x05063E1D1E5E)

*Mar 2 00:50:17.245: Vi1 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 203 Len 14

*Mar 2 00:50:17.245: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)

*Mar 2 00:50:17.245: Vi1 LCP: MagicNumber 0x3E1D1E5E (0x05063E1D1E5E)

*Mar 2 00:50:17.249: Vi1 LCP: State is Open

*Mar 2 00:50:17.249: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 1 load]

*Mar 2 00:50:17.249: Vi1 PAP: O AUTH-REQ id 9 Len 14 from "cisco"

!--- "cisco" is the PAP username configured on this DSL Router.

*Mar 2 00:50:17.297: Vi1 PAP: I AUTH-NAK id 9 Len 27 msg is "Authentication failure"

*Mar 2 00:50:17.301: Vi1 LCP: I TERMREQ [Open] id 204 Len 4

*Mar 2 00:50:17.301: Vi1 LCP: O TERMACK [Open] id 204 Len 4

*Mar 2 00:50:17.305: Vi1 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 1 load]u

*Mar 2 00:50:19.305: Vi1 LCP: TIMEout: State TERMsent

*Mar 2 00:50:19.305: Vi1 LCP: State is Closed

*Mar 2 00:50:19.305: Vi1 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 1 load]

Per risolvere il problema, contattare l'ISP e ottenere le credenziali corrette. È possibile riconfigurare le credenziali PAP con questi comandi:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface dialer 1

Router(config-if)#ppp pap sent-username <username> password <password>

Router(config-if)#end

Router#write memory

Come posso sapere se il nome utente e la password del protocollo CHAP sono corretti?

Dopo aver verificato che l'ISP usa il protocollo CHAP, immettere il comando debug ppp negotiation per confermare che il nome utente e la password del protocollo PAP sono corretti.

Router#debug ppp negotiation

*Mar 3 02:51:47.287: Vi1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 3 02:51:47.287: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

*Mar 3 02:51:47.291: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out

*Mar 3 02:51:47.291: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 188 Len 10

*Mar 3 02:51:47.291: Vi1 LCP: MagicNumber 0x3B821FF1 (0x05063B821FF1)

*Mar 3 02:51:47.339: Vi1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 204 Len 15

*Mar 3 02:51:47.343: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 3 02:51:47.343: Vi1 LCP: MagicNumber 0x43B3F393 (0x050643B3F393)

*Mar 3 02:51:47.343: Vi1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 204 Len 15

*Mar 3 02:51:47.347: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 3 02:51:47.347: Vi1 LCP: MagicNumber 0x43B3F393 (0x050643B3F393)

*Mar 3 02:51:47.347: Vi1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 188 Len 10

*Mar 3 02:51:47.351: Vi1 LCP: MagicNumber 0x3B821FF1 (0x05063B821FF1)

*Mar 3 02:51:47.351: Vi1 LCP: State is Open

*Mar 3 02:51:47.351: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 1 load]

*Mar 3 02:51:47.395: Vi1 CHAP: I CHALLENGE id 1 Len 32 from "6400-2-NRP3"

*Mar 3 02:51:47.395: Vi1 CHAP: Using alternate hostname cisco

*Mar 3 02:51:47.399: Vi1 CHAP: Username 6400-2-NRP3 not found

*Mar 3 02:51:47.399: Vi1 CHAP: Using default password

*Mar 3 02:51:47.399: Vi1 CHAP: O RESPONSE id 1 Len 26 from "cisco"

!--- "cisco" is the CHAP username configured on this DSL Router.

*Mar 3 02:51:47.447: Vi1 CHAP: I FAILURE id 1 Len 26 MSG is "Authentication failure"

*Mar 3 02:51:47.447: Vi1 LCP: I TERMREQ [Open] id 205 Len 4

*Mar 3 02:51:47.451: Vi1 LCP: O TERMACK [Open] id 205 Len 4

*Mar 3 02:51:47.451: Vi1 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 0 load]

*Mar 3 02:51:49.451: Vi1 LCP: TIMEout: State TERMsent

*Mar 3 02:51:49.451: Vi1 LCP: State is Closed

*Mar 3 02:51:49.451: Vi1 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 0 load]

Router#undebug all

Per risolvere il problema, contattare l'ISP e ottenere le credenziali corrette. È possibile riconfigurare le credenziali CHAP con questi comandi:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface dialer 1

Router(config-if)#ppp chap hostname <username>

Router(config-if)#ppp chap password <password>

Router(config-if)#end

Router#write memory

Come posso sapere quando l'autenticazione PPP è stata eseguita correttamente?

Questo esempio mostra una negoziazione CHAP riuscita.

Router#debug ppp negotiation

<... snipped ...>

*Mar 3 03:30:09.335: Vi1 LCP: State is Open

*Mar 3 03:30:09.335: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 1 load]

*Mar 3 03:30:09.379: Vi1 CHAP: I CHALLENGE id 41 len 32 from "6400-2-NRP3"

*Mar 3 03:30:09.379: Vi1 CHAP: Using alternate hostname cisco

*Mar 3 03:30:09.379: Vi1 CHAP: Username 6400-2-NRP3 not found

*Mar 3 03:30:09.383: Vi1 CHAP: Using default password

*Mar 3 03:30:09.383: Vi1 CHAP: O RESPONSE id 41 Len 26 from "cisco"

*Mar 3 03:30:09.431: Vi1 CHAP: I SUCCESS id 41 Len 4

!--- CHAP negotiation was a success.

*Mar 3 03:30:09.431: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

<... snipped ...>

Router#undebug all

This example shows a successful PAP negotiation.

Router#debug ppp negotiation

<... snipped ...>

*Mar 3 03:33:19.491: Vi1 LCP: State is Open

*Mar 3 03:33:19.491: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 0 load]

*Mar 3 03:33:19.495: Vi1 PAP: O AUTH-REQ id 255 Len 16 from "cisco"

*Mar 3 03:33:19.539: Vi1 PAP: I AUTH-ACK id 255 Len 5

*Mar 3 03:33:19.539: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

!--- PAP negotiation was a success.

<... snipped ...>

Router#undebug all

Informazioni correlate

- Data sheet VDSL EHWIC

- Interoperabilità ISR G2 xDSL