Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

I router Cisco serie 1700, 2600 e 3600 supportano l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) WAN Interface Card (WIC). Tutte e tre le piattaforme sono configurate essenzialmente nello stesso modo, ma sono presenti differenze a livello di hardware e nella versione software Cisco IOS® richiesta per ciascuna di esse. In questo documento, i Cisco 1700/2600/3600 sono indicati come Cisco ADSL WIC.

In questa configurazione di esempio viene mostrato come supportare un client PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) quando è connesso all'interfaccia Ethernet di un Cisco ADSL WIC.

Cisco ADSL WIC è configurato con il bridging RFC 1483 e termina con un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC) configurato per supportare PPPoE utilizzando una sottointerfaccia ATM multipoint.

La funzionalità PPPoE consente di avviare una sessione PPP su un client Ethernet di bridging semplice. La sessione viene trasportata sul collegamento ATM tramite frame Ethernet con bridge incapsulati. La sessione può terminare presso la sede centrale di un vettore di scambio locale o presso un punto di presenza di un provider di servizi Internet (ISP).

PPPoE è una connessione avviata dal client. Sul lato Customer Premises Equipment (CPE), viene stabilito un PC con una scheda di interfaccia di rete (NIC) Ethernet e il codice client PPPoE. Questo PC e altri PC sono collegati al segmento ADSL WIC Ethernet.

L'interfaccia ADSL WIC ATM è collegata a un DSLAM (DSL Access Multiplexer) Cisco 6130 e termina su un UAC Cisco 6400.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare di utilizzare una delle seguenti versioni software preliminari:

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS software release 12.1(3)DC1

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versione 12.1(3)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS release 12.1(5)DA

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware.

Per supportare ADSL WIC sugli switch Cisco 2600 o 3600, sono necessari i seguenti componenti hardware:

- 2600: Slot WIC per chassis, NM-2W

- 3600: NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

Nota: per Cisco 3600, l'ADSL non è supportato su WIC NM-1E1R2W, NM-1E2W o NM-2E2W.

Di seguito sono elencate le versioni software minime di Cisco IOS richieste per supportare ADSL WIC:

- Software Cisco IOS release 12.1(5)YB (solo versioni Plus) su Cisco 2600 o 3600

- Software Cisco IOS versione 12.1(3)XJ o successive (solo versioni Plus o funzionalità ADSL) su Cisco 1700. Il set di funzionalità ADSL è identificato da "y7" nel nome dell'immagine; ad esempio, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Nota: quando si scarica l'immagine per Cisco 1700, selezionare il nome dell'immagine 1700. Non scaricare un'immagine 1720 o 1750; le funzionalità non supportano ADSL WIC.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

Nota: nella configurazione Cisco 6400 NRP, è possibile impostare l'MTU (Maximum Transmission Unit). Per ulteriori informazioni sulla modifica delle dimensioni MTU, consultare il documento sulla risoluzione dei problemi relativi alle dimensioni MTU nella connettività di accesso esterno PPPoE.

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

end

Cisco 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname NRP1

!

username username password password

!--- The username and password must match client username and password.

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 101

pppoe limit per-vc 102

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Ethernet0/0/1

ip address 10.0.0.1  255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

interface Virtual-Template1

!--- Do not use a static IP assignment within

!--- a virtual template; routing problems can occur.

ip mtu 1492

ip unnumbered Ethernet0/0/1

!--- Always use the ip unnumbered command

!--- when configuring a virtual template.

no ip directed-broadcast

ip mroute-cache

peer default ip address pool pool name

ppp authentication chap

!

ip local pool pool name 10.0.0.2 10.0.0.12

ip classless

no ip http server

!

line con 0

!

end

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Informazioni di supporto sulla tecnologia Cisco DSL

- Informazioni di supporto sui prodotti Cisco DSL

- Supporto tecnico – Cisco Systems