Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Nozioni di base

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Catalyst 1900

Catalyst 6000

Risoluzione dei problemi

Procedura di risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione di InterSwitch Trunking (ISL trunk) tra uno switch Catalyst 1900 e uno switch Catalyst 6500 con immagine CatOS. La configurazione è simile a quella di altri switch CatOS, come gli switch Catalyst serie 5500. I comandi rilevanti vengono evidenziati per la configurazione, nonché per i comandi show che aiutano a determinare se il trunk ISL funziona.

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- nozioni sui concetti delle VLAN

- descrizione dei concetti del VLAN Trunk Protocol (VTP)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software seguenti.

- Catalyst 1924-EN con versione software (Enterprise) V9.00.05

- Catalyst 6509 con software CatOS versione 7.3(2)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Nozioni di base

Catalyst 1900 esegue due versioni di immagini, ovvero le edizioni Standard ed Enterprise. Il trunking è supportato solo sulle immagini Enterprise, supporta solo l'incapsulamento ISL e non supporta 802.1q. Ciò limita la capacità di Catalyst 1900 di formare un trunk con altri switch Catalyst che possono supportare il trunking ISL. Inoltre, il trunking può essere configurato solo su due porte uplink a 100 Mbps su Catalyst 1900. Queste sono le ultime due porte dello switch normalmente contrassegnate come Ax e Bx. È possibile configurare fino a 1005 VLAN sull'immagine Catalyst 1900 Enterprise. l'interfaccia della riga di comando (CLI) (simile alla CLI di Cisco IOS®) è disponibile solo sull'immagine Enterprise di Catalyst 1900.

Nota: gli switch Catalyst serie 4000, con Supervisor I e II, e gli switch Catalyst serie 2950 non supportano il trunking ISL e non possono essere collegati a Catalyst 1900. Gli switch Catalyst 5500 supportano ISL su alcuni moduli. Per verificare se un modulo o una porta specifica supporta il trunking ISL, eseguire il comando show port capabilities<mod/porta>.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

La configurazione del trunking può essere eseguita in due modi, tramite il menu o la CLI. L'esempio seguente elenca i comandi di configurazione in modalità CLI:

Catalyst 1900 Management Console

Copyright (c) Cisco Systems, Inc. 1993-1999

All rights reserved.

Enterprise Edition Software

Ethernet Address: 00-E0-1E-87-36-C0

PCA Number: 73-2239-01

PCA Serial Number: 6510304

Model Number: WS-C1924-EN

System Serial Number: FAA0135Y00N

-------------------------------------------------

1 user(s) now active on Management Console.

User Interface Menu

[M] Menus

[K] Command Line

Enter Selection: K

CLI session with the switch is open.

To end the CLI session, enter [Exit].

Cat1924-EN>

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

I passaggi di base di questa configurazione sono i seguenti:

1. Configurare il nome di dominio VTP e la modalità (ad esempio, uno degli switch deve funzionare almeno sul server VTP e l'altro in modalità client VTP). Per questo documento, impostare il nome di dominio VTP come "DOC".

2. Configurare le porte trunking (andare alla configurazione interfaccia e definire i parametri trunking).

3. Definire le VLAN appropriate sullo switch che opera come server VTP.

4. Utilizzare i comandi show appropriati per verificare l'operazione di trunking.

In un dominio deve essere presente almeno un server VTP. È possibile configurare un server VTP su uno switch Catalyst 6000 o Catalyst 1900. Nell'esempio, Catalyst 6000 è configurato come server VTP e Catalyst 1900 come client VTP. Infatti, essendo più potente di Catalyst 1900, è in grado di gestire meglio le funzionalità del server.

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito:

- Catalyst 6000

- Catalyst 1924-EN

Catalyst 6000

Cat6000 (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

...............

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Mon Nov 25 2002, 02:53:50

!

#version 7.3(2)

!

set prompt Cat6000

!

#!

#vtp

set vtp domain DOC

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active

stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp

ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

!--- Output suppressed.

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set trunk 6/1  desirable isl 1-1005,1025-4094

!--- Output suppressed.

end

Nota: la modalità trunk può essere 802.1q o ISL. La modalità ISL viene usata per la porta trunk di Catalyst 6000 in quanto Catalyst 1900 supporta solo ISL.

Catalyst 1924-EN

Cat1924-EN#configure terminal

!--- Setup the VTP domain name. Note that this is

!--- case sensitive and it must be identical with the domain

!--- name configured on the VTP server (Catalyst 6000).

Cat1924-EN(config)#vtp domain DOC

!--- To change the VTP mode to client. There are three VTP modes supported:

!--- server, transparent, and client.

Cat1924-EN(config)#vtp client

!--- Set the interface up as a trunk port (this is interface Bx).

Cat1924-EN(config)#int fast0/27

Cat1924-EN(config-if)#trunk desirable

Cat1924-EN#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

vtp domain "DOC"

!

vtp client

!

vlan 2 name "VLAN0002" sde 100002 state Operational mtu 1500

!

!

hostname "Cat1924-EN"

!

interface Ethernet 0/27

trunk Desirable

line console

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati da Cisco CLI Analyzer (solo per i clienti registrati), che permette di visualizzare un'analisi dell'output dei comandi show.

Catalyst 1900

- show vtp - questo comando verifica la configurazione VTP, come mostrato nell'output di seguito.

Cat1924-EN#show vtp

VTP version: 1

Configuration revision: 0

Maximum VLANs supported locally: 1005

Number of existing VLANs: 5

VTP domain name : DOC

VTP password :

VTP operating mode : Client

VTP pruning mode : Disabled

VTP traps generation : Enabled

Configuration last modified by: 0.0.0.0 at 11-24-2002 19:41:22

- show vtp statistics: questo comando controlla la presenza di annunci VTP, come mostrato nell'output di seguito.

Cat1924-EN#show vtp statistics

Receive Statistics Transmit Statistics

----------------------------------- -----------------------------------

Summary Adverts 4 Summary Adverts 1

Subset Adverts 3 Subset Adverts 0

Advert Requests 0 Advert Requests 3

Configuration Errors:

Revision Errors 0  !non zero values indicates non-propagation of vlan changes (ie add/delete)

Digest Errors 0    !non zero values indicates mismatch in vtp password

VTP Pruning Statistics:

Port Join Received Join Transmitted Summary Adverts received

with no pruning support

---- ------------- ---------------- ------------------------

A 0 0 0

B 0 0 0

Cat1924-EN#

Catalyst 6000

- show trunk 6/1 - Questo comando verifica la configurazione del trunk, come mostrato nell'output:

Cat6000 (enable) show trunk 6/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

6/1       desirable    isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

- show vtp domain: questo comando verifica la configurazione VTP, come mostrato nell'output:

Cat6000 (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

DOC                              1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

8          1023             2               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

192.168.1.2     disabled disabled 2-1000

- show vtp statistics: questo comando verifica le statistiche VTP, come mostrato nell'output:

Cat6000 (enable) show vtp statistics

VTP statistics:

summary advts received 1

subset advts received 0

request advts received 1

summary advts transmitted 89

subset advts transmitted 5

request advts transmitted 0

No of config revision errors 0

No of config digest errors 0

VTP pruning statistics:

Trunk    Join Transmitted Join Received Summary advts received from GVRP PDU

non-pruning-capable device  Received

-------- ---------------- ------------- --------------------------- ----------

15/1     0                0             0                           0

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Procedura di risoluzione dei problemi

Queste sono informazioni utili per risolvere eventuali problemi con questa configurazione. Completare questa procedura per risolvere i problemi di trunking tra gli switch.

1. Il nome di dominio VTP deve essere identico (il nome di dominio VTP fa distinzione tra maiuscole e minuscole).

2. La password VTP deve essere identica.

3. Deve essere presente almeno uno switch configurato come server VTP nel dominio VTP.

4. In un dominio VTP possono esistere più client VTP.

Nota: i passaggi 1 e 2 possono essere verificati usando il comando show vtp domain. In caso di mancata corrispondenza dei risultati in una qualsiasi delle fasi, il trunking VTP non funziona.

Informazioni correlate

- Formato frame collegamento InterSwitch

- Switch - Supporto dei prodotti

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems