Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Nozioni di base

Differenza tra i software di sistema CatOS e Cisco IOS

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Vengono create porte di aggregazione secondarie Po1A o Po2A

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene mostrata la configurazione necessaria per aggregare i collegamenti 802.3ad tra uno switch Catalyst 6500/6000 (con software di sistema Catalyst OS [CatOS]) e uno switch Catalyst 4500/4000. 802.3ad è una nuova specifica IEEE che permette di associare più porte fisiche per creare un'unica porta logica. La specifica è molto simile alla soluzione Cisco EtherChannel già esistente, con la differenza che nell'implementazione Cisco viene utilizzato un protocollo proprietario chiamato PAgP (Port Aggregation Protocol). Nella specifica 802.3ad, IEEE ha definito un nuovo protocollo di controllo chiamato LACP (Link Aggregate Control Protocol).

Il vantaggio principale dell'uso di LACP (802.3ad) è l'interoperabilità con switch di altri fornitori. Poiché PAgP è un prodotto proprietario di Cisco, non è possibile aggregare i canali tra uno switch Cisco e uno switch di un altro fornitore a meno che non venga utilizzato LACP.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di LACP con CatOS, consultare i seguenti documenti:

- Catalyst 6500/6000: Informazioni sulla sezione Link Aggregation Control Protocol del documento Configurazione di EtherChannel

- Catalyst 4500/4000: Informazioni sulla sezione Link Aggregation Control Protocol del documento Configurazione di Fast EtherChannel e Gigabit EtherChannel

Per informazioni su come configurare LACP con il software Cisco IOS®, consultare i seguenti documenti:

- Catalyst 6500/6000: Sezione Configurazione di EtherChannel IEEE 802.3ad LACP del documento Configurazione di EtherChannel

- Catalyst 4500/4000: Sezione Comprensione e configurazione di EtherChannel del documento Catalyst serie 4500 Switch Cisco IOS Software Configuration Guide, 12.1(13)EW

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i prerequisiti seguenti.

LACP può essere utilizzato con le seguenti piattaforme e versioni:

- Catalyst serie 6500/6000 con CatOS versione 7.1(1) e successive

- Catalyst serie 6500/6000 con software Cisco IOS versione 12.1(11b)EX e successive

- Catalyst serie 4500/4000 con CatOS versione 7.1(1) e successive

- Catalyst serie 4500/4000 con software Cisco IOS versione 12.1(13)EW e successive

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Switch Catalyst 4003 con software CatOS 7.1(1)

- Switch Catalyst 6500 con software CatOS 7.1(1)

- Switch Catalyst 6500 con software Cisco IOS versione 12.1(13)E9

Nozioni di base

Il trunking LACP supporta quattro modalità operative, come indicato di seguito:

- On: È necessario formare l'aggregazione dei collegamenti senza alcuna negoziazione LACP. In altre parole, lo switch non invierà il pacchetto LACP né elaborerà alcun pacchetto LACP in arrivo. È simile allo stato on per PAgP.

- Spento: L'aggregazione dei collegamenti non verrà formata. Il pacchetto LACP non è stato inviato né compreso. È simile allo stato off per PAgP.

- Passivo: Lo switch non avvia il canale, ma riconosce i pacchetti LACP in arrivo. Il peer (in stato attivo) avvia la negoziazione (inviando un pacchetto LACP) a cui si riceve e a cui si risponde, formando eventualmente il canale di aggregazione con il peer. È simile alla modalità automatica in PAgP.

- Attiva: Siamo disposti a formare un collegamento aggregato e ad avviare i negoziati. L'aggregazione dei collegamenti verrà formata se l'altra estremità è in esecuzione in modalità attiva o passiva LACP. È simile alla modalità desiderata di PAgP.

Sono disponibili solo tre combinazioni valide per eseguire l'aggregazione di collegamenti LACP, come indicato di seguito:

Switch

Switch

Commenti

active

active

Consigliato.

active

passivo

L'aggregazione dei link viene eseguita se la negoziazione ha esito positivo.

on

on

L'aggregazione dei collegamenti viene eseguita senza LACP. Anche se funziona, non è consigliabile.

Nota: per impostazione predefinita, quando viene configurato un canale LACP, la modalità del canale LACP è passiva.

Differenza tra i software di sistema CatOS e Cisco IOS

CatOS sul Supervisor Engine e software Cisco IOS sull'MSFC (ibrido): è possibile usare un'immagine CatOS come software di sistema per eseguire Supervisor Engine sugli switch Catalyst 6500/6000. Se è installato il modulo Multilayer Switch Feature Card (MSFC) opzionale, per eseguire il modulo MSFC viene utilizzata un'immagine software Cisco IOS separata.

Software Cisco IOS su Supervisor Engine e su MSFC (nativo): è possibile usare un'unica immagine software Cisco IOS come software di sistema per eseguire sia il Supervisor Engine sia l'MSFC sugli switch Catalyst 6500/6000.

Nota: per ulteriori informazioni, fare riferimento a Confronto tra i sistemi operativi Cisco Catalyst e Cisco IOS per gli switch Cisco Catalyst serie 6500.

Configurazione

Si presume che il sistema inizi con switch contenenti configurazioni vuote e che quindi tutti i parametri siano impostati come predefiniti. Verranno ora inclusi i comandi necessari per configurare LACP. Tra le varie fasi, sono richiesti il software Cisco IOS e i comandi CatOS. Selezionare il comando appropriato a seconda del software in esecuzione sullo switch.

Passaggio 1: Impostazione del protocollo del canale su LACP

CatOS

per impostazione predefinita, tutte le porte su Catalyst 4500/4000 e Catalyst 6500/6000 utilizzano il protocollo di canale PAgP e, come tale, non eseguono LACP. Per tutte le porte interessate, è quindi necessario modificare la modalità del canale in LACP. Sugli switch con CatOS, è possibile modificare solo la modalità canale per modulo. Nell'esempio seguente viene modificata la modalità del canale per lo slot 1 e 2 utilizzando il comando set channelprotocol lacp module_number.  Le modifiche possono essere verificate utilizzando il comando show channelprotocol.

CatOSSwitch (enable) set channelprotocol lacp 1

Mod 1 is set to LACP protocol.

CatOSSwitch (enable) set channelprotocol lacp 2

Mod 2 is set to LACP protocol.

CatOSSwitch (enable) show channelprotocol

Channel

Module  Protocol

------- --------

1           LACP

2           LACP

3           PAGP

5           PAGP

Software Cisco IOS

Le porte sugli switch Catalyst 6500/6000 o Catalyst 4500/4000 con software Cisco IOS possono funzionare come porte L2 o porte con routing L3 a seconda della configurazione. In questo scenario, configurare l'interfaccia come switchport L2 usando il comando switchport nella modalità di configurazione interfaccia.

CiscoIOSSwitch(config)#interface gigabitEthernet 1/1

CiscoIOSSwitch(config-if)#switchport

Quindi, specificare le interfacce che devono usare il protocollo LACP usando il comando channel-protocol lacp.

CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-protocol lacp

Passaggio 2: Assegnazione della stessa chiave admin a ciascuna porta che formerà la modalità canale e impostazioni

CatOS

Nel pacchetto LACP è presente un parametro denominato admin key. Verrà formato un canale solo tra porte con la stessa chiave di amministrazione. Usando il comando set port lacp-channel mod/elenco_porte, tutte le porte di elenco_porte verranno assegnate alla stessa chiave admin.

Ad esempio, su un dispositivo, entrambe le porte vengono assegnate allo stesso gruppo. (La chiave amministratore 56 viene assegnata in modo casuale).

CatOSSwitch (enable) set port lacp-channel 1/1,2/1

Port(s) 1/1,2/1 are assigned to admin key 56

Anche sull'altro dispositivo, le porte vengono assegnate a un singolo tasto. (viene assegnato in modo casuale alla chiave amministratore 73).

OtherCatOSSwitch> (enable) set port lacp-channel 3/33-34

Port(s) 3/33-34 are assigned to admin key 73

Tenere presente che la chiave di amministrazione è significativa solo localmente. In altre parole, deve essere lo stesso solo per le porte all'interno dello switch e non è un fattore tra switch diversi.

Software Cisco IOS

Se il dispositivo esegue software Cisco IOS, è possibile evitare questa operazione. Procedere direttamente al passo 3.

Passaggio 3: Modificare la modalità del canale LACP

CatOS

L'ultimo passaggio per formare il canale consiste nel modificare la modalità del canale LACP in stato attivo su uno o entrambi i lati. Questa operazione può essere eseguita utilizzando gli stessi comandi utilizzati nel passaggio 2, tuttavia, specificando ora lo stato attivo della modalità. La sintassi del comando è la seguente:

set port lacp-channel mod/elenco_porte modalità {on | disattivato | attivo | passivo}

Ad esempio:

CatOSSwitch (enable) set port lacp-channel 1/1,2/1 mode active

Port(s) 1/1,2/1 channel mode set to active.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Software Cisco IOS

Quando si configura il protocollo LACP su uno switch Catalyst 6500/6000 con software Cisco IOS, utilizzare il comando channel-group per assegnare le interfacce allo stesso gruppo.

channel-group number mode {active | on | passive}

Nota: anche le opzioni della modalità PAgP come 'auto' e 'desiderabile' sono disponibili per questo comando, ma non verranno discusse in quanto questo documento riguarda solo la configurazione di LACP.

Nota: il numero di valori validi per il numero del gruppo di canali dipende dalla versione del software. Per le versioni precedenti al software Cisco IOS versione 12.1(3a)E3, i valori validi sono compresi tra 1 e 256; per il software Cisco IOS versione 12.1(3a)E3, 12.1(3a)E4 e 12.1(4)E1, i valori validi sono compresi tra 1 e 64. Il software Cisco IOS versione 12.1(5c)EX e successive supportano un massimo di 64 valori compresi tra 1 e 256.

Sugli switch serie 6500/6000 con software Cisco IOS, la configurazione sarà:

CiscoIOSSwitch(config)#interface gigabitEthernet 1/1

CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-group 1 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 1

CiscoIOSSwitch(config-if)#interface gigabitEthernet 2/1

CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-group 1 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 1

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Nell'esempio, viene configurato un collegamento di aggregazione LACP tra uno switch Catalyst serie 4000 e uno switch Catalyst serie 6000 tramite due porte Gigabit Ethernet, come mostrato nel diagramma precedente.

Nota: nell'esempio, sugli switch Catalyst 6000 è in esecuzione il software Cisco IOS e sugli switch Catalyst 4000 è in esecuzione CatOS. Tuttavia, è importante ricordare che la configurazione LACP di Cisco IOS può essere utilizzata su uno switch Catalyst 4500/4000 o 6500/6000 con software Cisco IOS. Inoltre, la configurazione CatOS inclusa di seguito può essere applicata anche a uno switch Catalyst 4500/4000 o 6500/6000 con CatOS.

Configurazioni

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Le configurazioni su tutti i dispositivi sono state cancellate con il comando clear config all (per CatOS) e il comando write erase (per il software Cisco IOS) per assicurarsi che disponessero di una configurazione predefinita. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

buran (Catalyst 4000)

begin

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

#time: Thu Jan 17 2002, 17:54:23

!

#version 7.1(1)

!

#system web interface version(s)

!

#system

set system name  buran

!

!--- Output suppressed.

!

#channelprotocol

set channelprotocol lacp 3

!--- All ports in module 3 are in LACP channel mode.

!

#port channel

set port lacp-channel 3/33-34 73

!--- Ports 3/33 and 3/34 have a single admin key (73). !--- Since we have not explicitly specified the LACP channel mode, !--- the ports are in passive mode. However to prevent LACP negotiation !--- problems, Cisco recommends that you configure LACP active mode using the !--- set port lacp-channel 3/33-34 mode active command.

!

#multicast filter

set igmp filter disable

!

#module 1 : 0-port Switching Supervisor

!

#module 2 : 48-port 10/100BaseTx Ethernet

set port disable    2/48

!

#module 3 : 34-port 10/100/1000 Ethernet

end

nelix (Catalyst 6000) con software Cisco IOS

version 12.1

!

hostname nelix

!

ip subnet-zero

!

!--- Output suppressed.

!

interface Port-channel1

!--- Cisco IOS Software automatically creates this logical interface when the !--- channel-group command is used under the physical interface.

no ip address

switchport

!

interface GigabitEthernet1/1

no ip address

switchport

!--- This sets the LAN interface as a Layer 2 interface.

channel-group 1 mode active

!--- Port 1/1 is part of channel-group 1 using LACP in Active mode.

!

interface GigabitEthernet1/2

no ip address

shutdown

!--- This interface is unused.

!

interface GigabitEthernet2/1

no ip address

switchport

!--- This sets the LAN interface as a Layer 2 interface.

channel-group 1 mode active

!--- Port 2/1 is part of channel-group 1 using LACP in Active mode.

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare la configurazione

Nota: alcuni degli output mostrati di seguito non sono stati acquisiti dallo scenario precedente. In questa sezione viene spiegato come verificare che la configurazione sia corretta. Ciò include la visualizzazione degli output da scenari simili per fornire una spiegazione più completa.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

CatOS

Questa sezione include i comandi show per gli switch con CatOS.

- show port lacp-channel: visualizza le informazioni sui canali LACP in base al numero di porta o di modulo. Se non si immette un modulo o un numero di porta, vengono visualizzate informazioni su tutti i moduli. Se si immette solo il numero del modulo, vengono visualizzate informazioni su tutte le porte del modulo. Verificare che vengano visualizzate le porte desiderate e che le porte che dovrebbero trovarsi in un canale abbiano lo stesso tasto Admin e la stessa modalità canale desiderata.

- show lacp-channel mac: visualizza le informazioni MAC sul canale LACP. Verificare che il canale stia trasmettendo e ricevendo traffico eseguendo il comando più volte e verificando che i contatori aumentino.

È possibile verificare innanzitutto che la porta stia effettivamente canalizzando usando il comando show port lacp-channel su entrambi gli switch. L'output seguente viene mostrato come esempio di switch con CatOS e in modalità passiva LACP (come configurato in precedenza):

CatOSSwitch (enable) show port lacp-channel

Port   Admin Channel LACP Port  Ch   Partner Oper                    Partner

key   Mode    Priority   id   Sys ID                          Port

------ ----- ------- --------- ---- -------------------------------- -------

3/33    73  passive    128     849  32768:00-50-0f-2d-40-00           65

3/34    73  passive    128     849  32768:00-50-0f-2d-40-00            1

L'output seguente mostra un esempio di switch peer con CatOS e in modalità attiva LACP. (Non configurato in precedenza).

CatOSSwitch (enable) show port lacp-channel

Port   Admin Channel LACP Port  Ch   Partner Oper                    Partner

key   Mode    Priority   id   Sys ID                          Port

------ ----- ------- --------- ---- -------------------------------- -------

1/1     56  active     128     769  32768:00-01-42-29-25-00          162

2/1     56  active     128     769  32768:00-01-42-29-25-00          161

Nota: si noti che i canali LACP su uno switch sono in modalità attiva mentre quelli sull'altro sono in modalità passiva. Se entrambi gli switch fossero impostati su attivo, ciò sarebbe indicato nell'output di cui sopra.

È inoltre possibile verificare che il canale stia trasmettendo e ricevendo traffico visualizzando l'output del comando show lacp-channel mac per l'ID del canale corrispondente al canale. Consultate ID canale nell'output del comando precedente. I contatori qui dovrebbero aumentare nel tempo.

CatOSSwitch (enable) show lacp-channel mac

Channel  Rcv-Unicast          Rcv-Multicast        Rcv-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

769                       143                65846                   33

Channel  Xmit-Unicast         Xmit-Multicast       Xmit-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

769                       159                20763                  123

Channel  Rcv-Octet            Xmit-Octet

-------- -------------------- --------------------

769                   5427372              2486321

Channel  Dely-Exced MTU-Exced  In-Discard Lrn-Discrd In-Lost    Out-Lost

-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

769               0          0          0          0          0          0

Dall'output seguente, è inoltre possibile verificare che le due porte siano ora un'unica porta dal punto di vista dello Spanning Tree Protocol (STP).

CatOSSwitch (enable) show spantree 1 active

VLAN 1

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-01-42-29-25-00

Designated Root Priority    32768

Designated Root Cost        3

Designated Root Port        1/1,2/1 (agPort 13/1)

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-50-0f-2d-40-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

1/1,2/1                  1    forwarding            3   32 disabled 769

3/1                     1    blocking             19   32 disabled 0

3/2                     1    blocking             19   32 disabled 0

3/3                     1    blocking             19   32 disabled 0

Software Cisco IOS

Sugli switch con software Cisco IOS, è possibile usare i seguenti comandi:

- show etherchannel port-channel: visualizza le informazioni sul canale della porta LACP in modo simile alle informazioni fornite dal comando show port lacp-channel di CatOS. Vengono inoltre visualizzati i dettagli sullo stato del canale, il protocollo in uso e il tempo trascorso dal momento in cui le porte sono state incluse nel pacchetto per tutti i gruppi di canali configurati.

CiscoIOSSwitch#show etherchannel port-channel

Channel-group listing:

-----------------------

Group: 1

----------

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)

------------

Age of the Port-channel =    00d:00h:16m:01s

Logical slot/port    = 14/1 Number of ports = 2

Port state           = Port-channel Ag-Inuse

Protocol             = LACP

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port   EC state

------+------+------+------------

0      55    Gi1/1   Active

1      AA    Gi2/1   Active

Time since last port bundled: 00d:00h:15m:28s Gi2/1

nelix#

Come si evince dall'output mostrato su nelix, il protocollo utilizzato in questo caso è LACP e le due porte Gigabit 1/1 e 2/1 sono state collegate insieme per formare l'etherchannel per Port-channel 1. Il canale è rimasto nello stato attivo per gli ultimi 15 minuti.

- show etherchannel channelgroup_number detail: visualizza informazioni dettagliate sul gruppo di canali specificato, con i dettagli di ciascuna porta mostrati separatamente. Include informazioni sui dettagli del partner e sul canale della porta.

CiscoIOSSwitch#show etherchannel 1 detail

Group state = L2

Ports: 2   Maxports = 16

Port-channels: 1 Max Port-channels = 16

Protocol:   LACP

Ports in the group:

-------------------

Port: Gi1/1

------------

Port state    = Up Mstr In-Bndl

Channel group = 1       Mode = Active          Gcchange = -

Port-channel  = Po1       GC = - Pseudo    port-channel = Po1

Port index    = 0       Load = 0x55            Protocol = LACP

Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs.

A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode.

Local information:

LACP port  Admin   Oper  Port     Port

Port    Flags  State   Priority   Key     Key   Number   State

Gi1/1    SA    bndl    32768      0x1     0x1   0x101    0x3D

Partner's information:

Partner              Partner            Partner

Port    System ID            Port Number   Age  Flags

Gi1/1   32768,0009.7c0f.9800 0x82          11s  SP

LACP Partner   Partner    Partner

Port Priority  Oper Key   Port State

128            0x102      0x3C

Age of the port in the current state: 00d:00h:19m:56s

Port: Gi2/1

------------

Port state = Up Mstr In-Bndl

Channel group = 1     Mode = Active      Gcchange     = -

Port-channel  = Po1   GC   = - Pseudo    port-channel = Po1

Port index    = 1     Load = 0xAA        Protocol     = LACP

Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs.

A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode.

Local information:

LACP port   Admin   Oper  Port     Port

Port   Flags  State  Priority    Key     Key   Number   State

Gi2/1  SA     bndl   32768       0x1     0x1   0x201    0x3D

Partner's information:

Partner               Partner           Partner

Port   System ID             Port Number  Age  Flags

Gi2/1  32768,0009.7c0f.9800  0x81         14s  SP

LACP Partner     Partner    Partner

Port Priority    Oper Key   Port State

128              0x102      0x3C

Age of the port in the current state: 00d:00h:19m:27s

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)

------------

Age of the Port-channel = 00d:00h:20m:01s

Logical slot/port = 14/1 Number of ports = 2

Port state        = Port-channel Ag-Inuse

Protocol          = LACP

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port   EC state

------+------+------+------------

0     55    Gi1/1   Active

1     AA    Gi2/1   Active

Time since last port bundled: 00d:00h:19m:28s Gi2/1

È inoltre possibile verificare dagli output seguenti che entrambe le porte Gi 1/1 e Gi 2/1 siano in uno stato di inoltro, in quanto le due porte sono ora un'unica porta dal punto di vista STP.

CiscoIOSSwitch#show spanning-tree vlan 1 interface gigabitEthernet 1/1

Vlan       Role Sts   Cost    Prio.Nbr            Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

VLAN0001       Root FWD     3     128.833             P2p

nelix#show spanning-tree vlan 1 interface gigabitEthernet 2/1

Vlan       Role Sts   Cost    Prio.Nbr             Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

VLAN0001       Root FWD     3     128.833              P2p

CiscoIOSSwitch#show spanning-tree vlan 1 active

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32768

Address 0009.7c0f.9800

Cost 3

Port 833 (Port-channel1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32768

Address 0009.e919.9481

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface      Role Sts   Cost    Prio.Nbr             Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1         Root FWD     3     128.833               P2p

Risoluzione dei problemi

Vengono create porte di aggregazione secondarie Po1A o Po2A

Una porta di aggregazione secondaria verrà creata nel processo LACP quando le porte incluse nel bundle non sono compatibili tra loro o con i relativi peer remoti. La porta dell'aggregatore secondario disporrà di porte compatibili con altre porte.

Switch#show etherchannel summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

Number of channel-groups in use: 6

Number of aggregators:           8

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------

1      Po1(SU)         LACP      Gi1/16(P)  Gi10/1(P)  Gi10/2(P)

2      Po2(SD)         LACP

2      Po2A(SU)        LACP      Gi1/15(P)  Gi10/3(P)  Gi10/4(P)

3      Po3(SU)         LACP      Gi1/14(P)  Gi10/5(P)  Gi10/6(P)

4      Po4(SD)         LACP

4      Po4A(SU)        LACP      Gi1/13(P)  Gi10/7(P)  Gi10/8(P)

5      Po5(SU)         LACP      Gi1/12(P)  Gi10/9(P)  Gi10/10(P)

6      Po6(SU)         LACP      Gi1/11(P)  Gi10/11(P) Gi10/12(P)

Configurare tutte le porte LAN in EtherChannel per funzionare alla stessa velocità e nella stessa modalità duplex. LACP non supporta la modalità half-duplex. Le porte half-duplex in un EtherChannel LACP vengono messe in stato sospeso.

Se si configura EtherChannel dalle porte LAN trunking, verificare che la modalità trunking sia la stessa su tutti i trunk. Le porte LAN in un EtherChannel con modalità trunk diverse possono funzionare in modo imprevedibile.

Le porte LAN con percorsi di porte STP diversi possono formare un EtherChannel se sono configurate in modo compatibile tra loro. Se si impostano costi del percorso della porta STP diversi, le porte LAN non sono incompatibili per la formazione di EtherChannel.

Per un elenco più completo, fare riferimento alla sezione Linee guida e restrizioni per la configurazione delle funzionalità di EtherChannel in Configurazione di EtherChannel.

Informazioni correlate

- Configurazione di Fast EtherChannel e Gigabit EtherChannel

- Configurazione di EtherChannel

- Descrizione e configurazione di EtherChannel

- Supporto dei prodotti LAN

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems