Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Esempio di rete

Configurazioni

Osservazione

Risoluzione dei problemi

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi di perdita di pacchetti su un tunnel Dot1Q/L2P a causa di un design di rete inadeguato in Cisco IOS® con un caso di studio.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze base del tunneling Dot1Q

- Conoscenze base di OSPF

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Esempio di rete

In questa configurazione di rete, l'interfaccia Gi1/44 e Gi 1/43 del router 7600-Core ha un router su una configurazione stick con Fa0/13 e Fa0/12 del router 3400-Metro-1 rispettivamente. Nello switch 7600-Dot1Q, l'interfaccia Gi9/44 e Gi 9/45 sono abilitate con la modalità tunnel Dot1q. Le interfacce VLAN SVI vengono create sul lato 3400-Metro e le porte Fa0/13 e Fa0/12 sono configurate come porte trunk. I router utilizzano OSPF per comunicare tra loro.

Configurazioni

- Core 7609

- 7609-Dot1Q

- 3400-Metro-1

- 3400-Metro Edge

Core 7609

!

version 15.0

hostname 7609-CORE

interface GigabitEthernet1/43

mtu 9216

no ip address

no ip redirects

no ip proxy-arp

load-interval 60

carrier-delay 2

flowcontrol send off

storm-control broadcast level 1.00

!

interface GigabitEthernet1/43.3503

encapsulation dot1Q 3503

ip address 172.16.41.17 255.255.255.252

no ip redirects

no ip proxy-arp

ip mtu 1500

ip ospf authentication-key 7 072C0E6B6B272D

ip ospf network point-to-point

ip ospf hello-interval 3

ip ospf dead-interval 10

!

!

interface GigabitEthernet1/44

mtu 9216

no ip address

no ip redirects

no ip proxy-arp

load-interval 60

carrier-delay 2

flowcontrol send off

storm-control broadcast level 1.00

!

interface GigabitEthernet1/44.3803

encapsulation dot1Q 3803

ip address 172.16.73.137 255.255.255.248 secondary

ip address 172.16.41.21 255.255.255.252

no ip redirects

no ip proxy-arp

ip mtu 1500

ip ospf authentication-key 7 072C0E6B6B272D

ip ospf network point-to-point

ip ospf cost 5

ip ospf hello-interval 3

ip ospf dead-interval 10

!--- Output omitted.

!

end

7609 DOT1Q

!

version 12.2

!

interface GigabitEthernet9/44

switchport

switchport access vlan 24

switchport mode dot1q-tunnel

mtu 9216

load-interval 60

carrier-delay 2

flowcontrol send off

storm-control broadcast level 1.00

l2protocol-tunnel cdp

l2protocol-tunnel stp

l2protocol-tunnel vtp

no cdp enable

spanning-tree portfast disable

spanning-tree bpdufilter enable

!

!

interface GigabitEthernet9/45

switchport

switchport access vlan 24

switchport mode dot1q-tunnel

mtu 9216

load-interval 60

carrier-delay 2

flowcontrol send off

storm-control broadcast level 1.00

l2protocol-tunnel cdp

l2protocol-tunnel stp

l2protocol-tunnel vtp

no cdp enable

spanning-tree portfast disable

spanning-tree bpdufilter enable

!

!--- Output omitted.

!

end

3400-Metro-1

!

version 12.2

!

interface FastEthernet0/3

port-type nni

switchport trunk allowed vlan 1052,3503

switchport mode trunk

load-interval 60

!

interface FastEthernet0/4

port-type nni

switchport trunk allowed vlan 1052,3803

switchport mode trunk

load-interval 60

!

!

interface FastEthernet0/12

port-type nni

switchport trunk allowed vlan 2-4094

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/13

port-type nni

switchport trunk allowed vlan 2-4094

switchport mode trunk

!

end

3400-Metro Edge

!

version 12.2

!

interface FastEthernet0/12

port-type nni

switchport mode trunk

load-interval 60

storm-control broadcast level 1.00

spanning-tree portfast disable

spanning-tree bpdufilter disable

!

interface FastEthernet0/13

port-type nni

switchport mode trunk

load-interval 60

storm-control broadcast level 1.00

spanning-tree portfast disable

spanning-tree bpdufilter disable

!

!

interface Vlan3503

ip address 172.16.41.18 255.255.255.252

no ip redirects

no ip proxy-arp

ip ospf authentication-key 7 072C0E6B6B272D

ip ospf network point-to-point

ip ospf hello-interval 3

ip ospf dead-interval 10

!

interface Vlan3803

ip address 172.16.73.139 255.255.255.248 secondary

ip address 172.16.41.22 255.255.255.252

no ip redirects

no ip proxy-arp

ip ospf authentication-key 7 072C0E6B6B272D

ip ospf network point-to-point

ip ospf cost 5

ip ospf hello-interval 3

ip ospf dead-interval 10

!

!--- Output omitted.

!

end

Osservazione

Le perdite casuali del ping si verificano quando il pacchetto attraversa il tunnel Dot1Q. Tuttavia, non ci sono perdite di input/output sulle interfacce e non ci sono sintomi di problemi di livello fisico. Utilizzare il comando show interface <interfaccia > per verificare le perdite di input/output sull'interfaccia:

7609-Dot1Q#show interface gi9/44

!--- Output omitted.

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

0 input errors, 0 CRC, 1 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output

!--- Output omitted.

Quando si invia un traffico ICMP di circa 100 ping dal perimetro della rete, vengono ricevuti solo 95 echi nel core, il che suggerisce che i pacchetti ICMP vengono scartati nel percorso.

Metro-Edge#ping 172.16.41.21 re 100

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 100-byte ICMP Echos to 172.16.41.21, timeout is 2 seconds:

.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 95 percent (95/100), round-trip min/avg/max = ½/9 ms

Nota: il comando show ip traffic nello switch 7609 mostra che vengono ricevuti solo 95 echo, mentre nello switch Metro-edge viene inviato 100 echo.

show ip traffic

In Metro-Edge
ICMP statistics:

Rcvd: 0 format errors, 0 checksum errors, 0 redirects, 0 unreachable

0 echo, 95 echo reply, 0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench

0 parameter, 0 timestamp, 0 info request, 0 other

0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements

Sent: 0 redirects, 0 unreachable, 100 echo, 0 echo reply

0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench, 0 timestamp

0 info reply, 0 time exceeded, 0 parameter problem

0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements

!--- The above output shows that 100 echos are sent !--- but received 95 replies from 7609-Core.

In 7609-Core

ICMP statistics:

Rcvd: 0 format errors, 0 checksum errors, 0 redirects, 0 unreachable

95 echo, 0 echo reply, 0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench

0 parameter, 0 timestamp, 0 info request, 0 other

0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements

Sent: 0 redirects, 0 unreachable, 0 echo, 95 echo reply

0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench, 0 timestamp

0 info reply, 0 time exceeded, 0 parameter problem

0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements

Risoluzione dei problemi

Verificare che gli indirizzi MAC vengano appresi correttamente per risolvere i problemi di consegna dei pacchetti.

Usare il comando show mac address table per verificare le voci dell'indirizzo MAC.

Per Una Riuscita Del Ping

7609-DOT1q#sh mac-address-table address E05F.B972.1F00 all

Legend: * - primary entry

age - seconds since last seen

n/a - not available

vlan mac address type learn age ports

------+----------------+--------+-----+----------+--------------------------

Active Supervisor:

* 24 e05f.b972.1f00 dynamic Yes 0 Gi9/44

!--- This output displays the MAC address learnt !--- and its associated port, in this case the associated !--- port for successful ping is Gi9/44.

Per errore Ping

7609-DOT1q#sh mac-address-table address E05F.B972.1F00 all

Legend: * - primary entry

age - seconds since last seen

n/a - not available

vlan mac address type learn age ports

------+----------------+--------+-----+----------+--------------------------

Active Supervisor:

* 24 e05f.b972.1f00 dynamic Yes 5 Gi9/45

!--- This output displays the MAC address learnt !--- and its associated port, in this case, !--- the port number is Gi9/45.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulla programmazione degli indici MAC, usare il comando show mac-address-table.

7609-DOT1q#sh mac-address-table address E05F.B972.1F00 det

MAC Table shown in details

========================================

PI_E RM RMA Type Alw-Lrn Trap Modified Notify Capture Flood Mac Address Age Pvlan SWbits Index XTag

----+---+---+----+-------+----+--------+------+-------+------+--------------+----+------+------+----

Active Supervisor:

Yes No No DY No No Yes No No No e05f.b972.1f00 0xE0 24 0 0x22C 0

Utilizzare lo switch di accesso remoto e provare i comandi mcast ltl-info index <Index number> per conoscere il numero di porta indicato dal valore HEX precedente.

7609-DOT1q-sp#test mcast ltl-info index 22B

index 0x22B contain ports 9/44

7609-DOT1q-sp#test mcast ltl-info index 22C

index 0x22C contain ports 9/45

!--- The output shows that hex number 22B !--- points to 9/44 port and hex 22C points to 9/45.

Per il ping non riuscito, l'indice di origine e di destinazione sono la stessa porta e quindi la destinazione viene eliminata. Quando si abilita Mac-move con il comando mac-address-table notification mac-move sullo switch 7600, vengono visualizzati i link MAC tra due porte diverse e questo è il messaggio di errore:

Nota: poiché 6500/7600 utilizza un indirizzo MAC comune per lo switch, lo stesso indirizzo MAC viene assegnato tra porte diverse. Il comando show catalyst 6000 chassis-mac-address permette di visualizzare l'indirizzo MAC dello switch riservato.

* Jul 2 10:29:44.011: %MAC_MOVE-SP-4-NOTIF: Host e05f.b972.1f00 in

vlan 24 is flapping between port Gi9/45 and port Gi9/44

!--- The previous error message indicates !--- that the same MAC address is assigned between !--- two different ports: Gi9/45 and port Gi9/44.

Soluzione

La rete precedente è una configurazione di rete a rete completa con endpoint del tunnel DOT1Q sullo stesso switch. In questo tipo di configurazione di rete ci si aspettano dei MAC-flap. Per evitare il flapping degli indirizzi MAC, è possibile implementare una di queste soluzioni.

- Spostare l'endpoint del tunnel su uno switch diverso, ad esempio, se l'incapsulamento e la decapsulamento hanno luogo su uno switch diverso.

- Il data mining VLAN può essere usato per regolare le VLAN in una delle porte trunk.

Informazioni correlate

- Configurazione del tunneling IEEE 802.1Q

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems