Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

X.25 over TCP (XOT) consente di inviare pacchetti X.25 su una rete TCP/IP anziché su un collegamento Link Access Procedure, Balanced (LAPB). XOT consente inoltre di eseguire il tunnel del traffico X.25 attraverso una rete IP.

Il software Cisco IOS® commuta i pacchetti X.25 tra un collegamento X.25 e una connessione TCP. Ogni indirizzo di destinazione del circuito virtuale può essere mappato su un indirizzo IP separato. I pacchetti keepalive XOT possono essere usati per rilevare il TCP sottostante. Il protocollo TCP non è in grado di rilevare la connessione controllando il numero di sequenza di conferma. Se non riceve alcun pacchetto di conferma, mantiene i pacchetti non di ritorno e continua a cercare di ritrasmettere finché alla fine rinuncia e interrompe la connessione TCP. Tuttavia, questo processo richiede troppo tempo.

In questo documento viene descritto come usare la funzione keepalive XOT in caso di interruzione di una connessione TCP, per rilevarla e agire più rapidamente.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Software Cisco IOS release 9.21 o successive, con qualsiasi set di funzionalità

- Questa funzione è supportata da tutti i router Cisco con software Cisco IOS versione 9.21 o successive

- Software Cisco IOS release 12.2(13)T13 e 12.2(27)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- R1 (Cisco 2500 Router)

- R2 (Cisco 2500 Router)

- R3 (Cisco 2600 Router)

- R4 (Cisco 2600 Router)

R1 (Cisco 2500 Router)

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

!

hostname R1

!

x25 routing

!--- The X.25 local switching.

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation x25

no ip mroute-cache

x25 address 45678

x25 win 5

!--- For testing purposes, the X.25 flow control !--- is set to something other than !--- the default value. In this configuration, !--- win 5 and wout 5, and ips and ops 256 are used.

x25 wout 5

x25 ips 256

x25 ops 256

x25 idle 1

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

R2 (Cisco 2500 Router)

Current configuration

!

version 12.2

service pad to-xot

!--- Enable this command in order to make a packet assembler/disassembler (PAD) !--- over XOT through the router locally. It is useful for troubleshooting XOT problems.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

!

hostname R2

!

x25 routing

!--- Enables X.25 switching.

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.1.2.2 255.255.255.0

!

interface Ethernet0

ip address 10.64.9.101 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

x25 win 5

x25 wout 5

x25 ips 256

x25 ops 256

!--- Set these flow control parameters since the interface you have connected to !--- also has these parameters set. If not matched, you can reset the link !--- while there are larger packets that go over.

x25 idle 1

clockrate 64000

!

router rip

network 10.0.0.0

!

x25 route ^12 xot 10.64.9.100 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3 xot-source Loopback0

x25 route ^4 interface Serial0 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3

!--- By default, xot-keepalives is always enabled, uses the default keepalive !--- period of 60 seconds, and retries four times. Use the !--- loopback as the XOT source to enhance the TCP connection reliability. !--- If you have two interfaces configured for X.25 and one of the !--- interfaces goes down, one interface remains up so that the TCP !--- connection is not interrupted. In order to achieve this redundancy !--- connection, the XOT uses the loopback interface since the !--- source and the TCP connection do not fail. !--- If you want to have redundant interfaces in your router, the !--- X.25 route command is configured as - X.25 route ^12 xot 10.64.9.100 10.64.9.200 !--- where 10.64.9.100 and 10.64.9.200 are the remote destination IP addresses.

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

R3 (Cisco 2600 Router)

Current configuration : 1427 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

!

hostname R3

!

!

x25 routing

!

!

interface Loopback0

ip address 10.1.3.1 255.255.255.0

!

interface Serial1

bandwidth 384

no ip address

encapsulation x25

no ip route-cache

no ip mroute-cache

x25 win 7

x25 wout 7

x25 ips 1024

x25 ops 1024

x25 idle 1

service-module t1 clock source internal

service-module t1 timeslots 1-6

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.64.9.100 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

half-duplex

!

router rip

network 10.0.0.0

!

!

x25 route ^12 interface Serial1 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3

x25 route ^4 xot 10.64.9.101 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3 xot-source Loopback0

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

R4 (Cisco 2600 Router)

Current configuration

!

!

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname R4

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.64.9.88 255.255.255.0

half-duplex

!

interface Serial1

bandwidth 384

no ip address

encapsulation x25 dce

x25 address 123456

x25 win 7

x25 wout 7

x25 ips 1024

x25 ops 1024

!--- These parameters are set for testing purposes.

x25 idle 1

service-module t1 timeslots 1-6

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show x25 pad: visualizza le informazioni sulle connessioni aperte correnti, incluse le trasmissioni dei pacchetti, le impostazioni dei parametri X.3 e lo stato corrente dei circuiti virtuali.

- show x25 xot: visualizza le informazioni per tutti i circuiti virtuali XOT che soddisfano un determinato criterio.

- show tcp: visualizza lo stato delle connessioni TCP.

- pad - Utilizzate questo comando per accedere a un PAD.

Questo output mostra l'output di debug visualizzato quando si effettua una chiamata PAD da R1 a R4:

R1#pad 123456

User Access Verification

Password:

1w1d: Serial0: X.25 O R1 Call (15) 8 lci 1024

1w1d: From (5): 45678 To (6): 123456

1w1d: Facilities: (0)

1w1d: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

1w1d: Serial0: X.25 I R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

1w1d: From (0): To (0):

1w1d: Facilities: (0)

R4>

Questa chiamata passa attraverso R2. Questo output è stato acquisito utilizzando l'evento debug x25 e i comandi del driver ip tcp di debug.

R2#

*Mar 9 07:02:39.982: Serial0: X.25 I R1 Call (15) 8 lci 1024

*Mar 9 07:02:39.986: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:02:39.990: Facilities: (0)

*Mar 9 07:02:39.990: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:02:40.006: TCPDRV404EF4: Active async open 10.1.2.2:0

--> 10.64.9.100 :1998 OK, lport 11020

*Mar 9 07:02:40.034: TCPDRV404EF4: disable tcp timeouts

*Mar 9 07:02:40.034: TCPDRV404EF4: enable tcp timeouts

*Mar 9 07:02:40.038: TCPDRV404EF4: keepalive interval set to 10000 ms

!--- The keepalives parameters.

*Mar 9 07:02:40.038: TCPDRV404EF4: keepalive attempts set to 3

*Mar 9 07:02:40.042: TCPDRV404EF4: keepalives turned on

*Mar 9 07:02:40.046: [10.64.9.100,1998/10.1.2.2,11020]: XOT O P2 Call (21) 8 lc i 1

*Mar 9 07:02:40.050: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:02:40.054: Facilities: (6)

*Mar 9 07:02:40.054: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:02:40.058: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:02:40.058: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:02:40.182: [10.64.9.100,1998/10.1.2.2,11020]: XOT I P2 Call Confirm (11) 8 lci 1

*Mar 9 07:02:40.182: From (0): To (0):

*Mar 9 07:02:40.186: Facilities: (6)

*Mar 9 07:02:40.186: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:02:40.190: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:02:40.194: Serial0: X.25 O R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

*Mar 9 07:02:40.194: From (0): To (0):

*Mar 9 07:02:40.198: Facilities: (0)

R3 riceve la chiamata da R2 a XOT e la passa a R4. Questo output è stato acquisito tramite l'evento debug x25 e i comandi del driver ip tcp di debug.

R3#

*Mar 9 07:00:41.338: TCPDRV27693C: Passive open 10.64.9.100:1998 <-- 10.1.2.2:1 1020

*Mar 9 07:00:41.342: TCPDRV27693C: disable tcp timeouts

*Mar 9 07:00:41.342: TCPDRV27693C: enable tcp timeouts

*Mar 9 07:00:41.370: [10.1.2.2,11020/10.64.9.100,1998]: XOT I P/Inactive Call (21) 8 lci 1

*Mar 9 07:00:41.370: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:00:41.374: Facilities: (6)

*Mar 9 07:00:41.378: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:00:41.378: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:00:41.382: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:00:41.394: TCPDRV27693C: keepalive interval set to 10000 ms

*Mar 9 07:00:41.394: TCPDRV27693C: keepalive attempts set to 3

*Mar 9 07:00:41.398: TCPDRV27693C: keepalives turned on

*Mar 9 07:00:41.402: Serial1: X.25 O R1 Call (21) 8 lci 1024

*Mar 9 07:00:41.402: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:00:41.406: Facilities: (6)

*Mar 9 07:00:41.410: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:00:41.410: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:00:41.414: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:00:41.454: Serial1: X.25 I R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

*Mar 9 07:00:41.454: From (0): To (0):

*Mar 9 07:00:41.458: Facilities: (0)

*Mar 9 07:00:41.462: [10.1.2.2,11020/10.64.9.100,1998]: XOT O P3 Call Confirm (11) 8 lci 1

*Mar 9 07:00:41.462: From (0): To (0):

R4 riceve la chiamata e la connette alla porta vty:

R4#

*Mar 9 06:57:16.598: Serial1: X.25 I R1 Call (21) 8 lci 1024

*Mar 9 06:57:16.602: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 06:57:16.606: Facilities: (6)

*Mar 9 06:57:16.606: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 06:57:16.610: Window sizes: 5 5

*Mar 9 06:57:16.610: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 06:57:16.622: Serial1: X.25 O R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

*Mar 9 06:57:16.626: From (0): To (0):

*Mar 9 06:57:16.626: Facilities: (0)

R4#show x25 vc

SVC 1024, State: D1, Interface: Serial1

Started 00:02:15, last input 00:02:12, output 00:02:12

Line: 2 vty 0 Location: Host: 45678

45678 connected to 123456 PAD <--> X25

Window size input: 5, output: 5

Packet size input: 256, output: 256

PS: 4 PR: 0 ACK: 0 Remote PR: 4 RCNT: 0 RNR: no

P/D state timeouts: 0 timer (secs): 0

data bytes 47/60 packets 4/8 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

R2#show tcp

Stand-alone TCP connection to host 10.64.9.100

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0

Local host: 10.1.2.2, Local port: 11020

Foreign host: 10.64.9.100, Foreign port: 1998

Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered: 0 (0 bytes)

TCP driver queue size 0, flow controlled FALSE

Event Timers (current time is 0x2AB893F0):

Timer Starts Wakeups Next

Retrans 11 0 0x0

TimeWait 0 0 0x0

AckHold 10 0 0x0

SendWnd 0 0 0x0

KeepAlive 50 0 0x2AB8A290

!--- Sends keepalive packets and increments.

GiveUp 0 0 0x0

PmtuAger 0 0 0x0

DeadWait 0 0 0x0

iss: 1072933807 snduna: 1072933977 sndnxt: 1072933977 sndwnd: 8023

irs: 1206945087 rcvnxt: 1206945244 rcvwnd: 8036 delrcvwnd: 156

SRTT: 231 ms, RTTO: 769 ms, RTV: 538 ms, KRTT: 0 ms

minRTT: 8 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms

Flags: higher precedence, retransmission timeout, keepalive running

!--- The keepalive status.

Datagrams (max data segment is 536 bytes):

Rcvd: 40 (out of order: 0), with data: 10, total data bytes: 156

Sent: 41 (retransmit: 0, fastretransmit: 0), with data: 10, total data bytes: 16 9

per ulteriori informazioni, fare riferimento a X.25 Route Command XOT Keepalive Options.

Risoluzione dei problemi

Utilizzare questa sezione per risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di usare i comandi di debug.

- debug x25 events: visualizza le informazioni su tutto il traffico X.25 ad eccezione dei pacchetti di record di dati e risorse.

- debug ip tcp driver: visualizza le informazioni sugli eventi del driver TCP.

Se la connessione tra R2 e R3 è interrotta, la connessione TCP si interrompe dopo i periodi keepalive. Quindi, l'output del comando show tcp è vuoto in entrambi i router R2 e R3.

È possibile osservare questo output di debug quando l'interfaccia XOT di R2 e R3 è inattiva:

R2#debug x25 events

*Mar 10 05:36:24.685: [10.64.9.100,1998/10.1.2.2,11037]: XOT cx closed

*Mar 10 05:36:24.689: Serial0: X.25 O R1 Clear (5) 8 lci 1024

*Mar 10 05:36:24.693: Cause 9, Diag 0 (Out of order/No additional information)

*Mar 10 05:36:24.709: Serial0: X.25 I R1 Clear Confirm (3) 8 lci 1024

R2#debug ip tcp driver

*Mar 10 05:41:08.800: TCPDRV205B44: 10.1.2.2:11038 --> 10.64.9.100:1998 DoClose

(Cookie 402718) tcp close

R3#debug x25 events

*Mar 10 05:34:27.241: [10.1.2.2,11037/10.64.9.100,1998]: XOT cx closed

*Mar 10 05:34:27.245: Serial1: X.25 O R1 Clear (5) 8 lci 1024

*Mar 10 05:34:27.245: Cause 0, Diag 0 (DTE originated/No additional information)

*Mar 10 05:34:27.261: Serial1: X.25 I R1 Clear Confirm (3) 8 lci 1024

R3#debug ip tcp driver

*Mar 10 05:39:11.321: TCPDRV354BB8: 10.64.9.100:1998 --> 10.1.2.2:11038 DoClose

(Cookie 354B5C) tcp close

Informazioni correlate

- Comandi X.25 e LAPB

- Supporto tecnologia protocolli X.25

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems