Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Recupero delle informazioni sulla VLAN

Attività

Istruzioni dettagliate

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Gli switch Catalyst vengono configurati con le VLAN (Virtual Local Area Network) tramite il funzionamento dalla riga di comando o il VLAN Trunk Protocol (VTP). In entrambi i casi, l'accesso alle informazioni SNMP (Simple Network Management Protocol) avviene talvolta per singola vlan. Per accedere a queste informazioni, è necessario determinare le VLAN configurate. In questo documento viene spiegato come determinare le VLAN configurate su uno switch Catalyst con CatOS o IOS.

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

- Familiarità con i comandi degli switch Catalyst

- Familiarità con gli strumenti e i comandi SNMP come snmpget e snmpwalk

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- CatOS 6.3(4)

- Catalyst IOS versione 12.0(5)WC5a

- Catalyst 3524XL

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Questa configurazione può essere utilizzata anche con le seguenti versioni hardware e software.

- Altri switch Catalyst

- Altre versioni di Catalyst IOS

Recupero delle informazioni sulla VLAN

Attività

In questa sezione, è possibile usare il comando CISCO-VTP-MIB e accedere all'oggetto vtpVlanState per determinare le VLAN attive sul dispositivo.

Istruzioni dettagliate

Attenersi alla procedura seguente.

1. Eseguire un'esercitazione sul dispositivo in questione. Di seguito è riportato un esempio:

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public 14.32.100.10 vtpVlanState

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.2 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.6 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.8 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.11 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.12 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.14 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.18 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.19 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.20 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.21 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.41 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.42 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.43 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.44 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.100 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.101 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.123 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.401 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1002 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1003 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1004 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1005 = INTEGER: operational(1)

2. L'ultimo numero restituito in ciascun oggetto è l'ID VLAN; per ciascuna di queste VLAN, è disponibile un set completo di informazioni SNMP.

Per ottenere informazioni complete, eseguire una query sull'oggetto vtpVlanTable. Questi sono gli oggetti rilevanti nella tabella:

- vtpVlanName: il nome della VLAN

- vtpVlanIndex: numero di identificazione univoco della VLAN

Verifica

Per verificare se le informazioni fornite sono corrette, eseguire la procedura seguente.

1. Telnet su switch.

2. Eseguire il comando show vlan brief, come mostrato di seguito per un Catalyst con IOS.

nms-3524xl-b#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,

Fa0/16, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

2 vlan2 active

6 vlan6 active Fa0/1, Fa0/24, Gi0/1

7 vlan7 active

8 VLAN0008 active

11 elan1 active

12 VLAN0012 active

14 VLAN0014 active

18 vlan18-spnms active

19 vlan19-spnms active

20 vlan20-spnms active

21 vlan21-spnms active

41 URT_Logon active

42 URT_Priveleged active

43 URT_12_Logon active

44 URT_12_Priveleged active

100 vlan-100 active Fa0/2, Fa0/4, Fa0/17

101 VLAN0101 active

123 VLAN0123 active

401 VLAN0401 active

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

3. È possibile confrontare queste informazioni con l'output SNMP raccolto in precedenza. Il nome e il numero della VLAN corrispondono a questi valori.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Come aggiungere, modificare e rimuovere le VLAN su un Catalyst utilizzando SNMP

- Supporto tecnico – Cisco Systems