Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Sfondo

Configurazione

Configurazione sul router

Soluzione temporanea:

Informazioni correlate

Discussioni correlate nella Cisco Support Community

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire la procedura guidata SNMP (Simple Network Management Protocol) per l'utilizzo dell'interfaccia seriale sui router Cisco.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco consiglia di soddisfare i seguenti requisiti prima di provare la configurazione:

- Il server da cui si sta eseguendo il polling del router è raggiungibile

- Correggere la community SNMP di lettura/scrittura configurata sul router

Componenti usati

Questo documento viene creato utilizzando un router Cisco 1941 con VWIC2-1MFT-T1/E1. Tuttavia, il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Sfondo

Questo documento aiuta il tecnico a comprendere perché il protocollo SNMP effettua il polling dell'utilizzo dell'interfaccia seriale utilizzando ifHCInOctets e seHCOutOctets non funziona e qual è la soluzione in queste situazioni.

Configurazione

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Configurazione sul router

Un esempio della configurazione sul router Cisco 1941 su cui viene eseguito il polling di ifHCInOctets / ifHCOutOctets sull'interfaccia seriale della scheda VWIC2-1MFT-T1/E1:

NAS(config)#snmp-server community test RW

Descrizione dell'interfaccia IP di NAS#show | e un

Interface IP-Address OK? Protocollo di stato del metodo

Gigabit Ethernet0/1 10.106.65.131 SÌ DHCP attivo

NAS#sh snmp mib ifmib ifindex g0/1

Interfaccia = Gigabit Ethernet0/1, Ifindex = 3

NAS#sh snmp mib ifmib ifindex seriale 0/1/0:30

Interfaccia = Serial0/1/0:30, Ifindex = 11

ifHCInOttetti: 1.1.3.6.1.2.1.31.1.1.6

ifHCOutOctets: 1.1.3.6.1.2.1.31.1.1.10

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3

IF-MIB::ifHCInOctets.3 = Contatore64: 1712486

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.11

IF-MIB::ifHCInOctets.11 = Istanza non esistente in questo OID

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.11

IF-MIB::ifHCOutOctets.11 = Istanza non esistente in questo OID

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.3

IF-MIB::IfHCOutOctets.3 = Contatore64: 1063644

Come si può vedere in precedenza, il polling SNMP restituisce "No That Instance existing at this OID" per l'interfaccia seriale, mentre restituisce il valore corretto per l'interfaccia Gigabit Ethernet.

Per le interfacce seriali con velocità/larghezza di banda inferiore a 20 Mbps, i contatori HC per ottetti non sono implementati. Di conseguenza, il polling SNMP dovrebbe restituire l'errore "nessuna istanza di questo tipo".

Soluzione temporanea:

Utilizzare la versione a 32 bit - ifOutOctets/ ifInOctets. Questa procedura funziona sia con SNMPv2 che con SNMPv3, come mostrato di seguito:

ifOutOctets- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16

ifInOttetti- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

NAS#sh snmp mib ifmib ifindex seriale 0/1/0:30

Interfaccia = Serial0/1/0:30, Ifindex = 7

SNMPv2:

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7

IF-MIB::IfOutOctets.7 = Contatore32: 1874894

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7

IF-MIB::ifInOctets.7 = Contatore32: 2275304

SNMPv3:

snmp-server% snmpwalk -v3 -u ciscouser -A ciscopwd 10.106.65.201 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7

IF-MIB::IfOutOctets.7 = Contatore32: 5030145

snmp-server% snmpwalk -v3 -u ciscouser -A ciscopwd 10.106.65.201 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7

IF-MIB::ifInOctets.7 = Contatore32: 6126029

Nota: Per le configurazioni relative a SNMPv3, fare riferimento alle configurazioni SNMPv3

Informazioni correlate

· Come calcolare l'utilizzo della larghezza di banda utilizzando SNMP

· Configurazioni SNMP v3

· Contatori Frame Relay A 64 Bit

· MIB Locator

· Gestione delle prestazioni: White paper sulle procedure ottimali

•Supporto tecnico – Cisco Systems