Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Convalida su NTP sul CIMC

Verifica della configurazione NTP sul DNAC

Convalida NTP sul DNAC

Risoluzione dei problemi NTP sul DNAC

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come risolvere i problemi relativi al Network Time Protocol (NTP) su Cisco DNA Center (DNAC).

Prerequisiti

Requisiti

- È necessario che l'utente disponga dell'accesso CLI (Command Line Interface) al Cisco DNA Center.

- Per eseguire questa procedura, è necessario disporre dei privilegi di accesso maglev Secure Socket Shell (SSH).

- Usare maglev come nome utente sulla porta 222.

- Server NTP.

- Comprendere il protocollo NTP.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- Cisco DNA Center 2.3.3

- Cisco DNA Center 2.3.5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La sincronizzazione dell'ora è fondamentale per la precisione dei dati e il coordinamento dell'elaborazione in un cluster multi-host. Prima di installare l'accessorio in un ambiente di produzione, verificare che l'ora sull'orologio di sistema dell'accessorio sia aggiornata e che i server NTP specificati rispettino l'ora esatta. Se si prevede di integrare l'accessorio con ISE, accertarsi inoltre che ISE sia sincronizzato con gli stessi server NTP dell'accessorio.

Per una distribuzione di produzione, si consiglia di configurare almeno tre server NTP.

NTP versione 4 utilizza la porta UDP 123 per la comunicazione da e verso il DNAC.

Convalida su NTP sul CIMC

1. Accedere all'accessorio Cisco IMC usando l'indirizzo IP, l'ID utente e la password Cisco IMC impostati in Abilita accesso browser a Cisco Integrated Management Controller.

2. Sincronizzare l'hardware dell'accessorio con i server NTP (Network Time Protocol) utilizzati per gestire la rete, come indicato di seguito:

1. Dall'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente di Cisco IMC, fare clic sull'icona Toggle Navigation (Attiva/disattiva navigazione).

2. Dal menu Cisco IMC, selezionare Admin > Networking, quindi scegliere la scheda NTP Setting.

3. Verificare che la casella di controllo NTP abilitato sia selezionata e immettere fino a quattro nomi host o indirizzi di server NTP nei campi Server numerati.

4. Cisco IMC convalida le voci immesse e quindi inizia a sincronizzare l'ora sull'hardware dell'accessorio con quella sui server NTP.

Pagina Configurazione NTP CIMC

Nota: Cisco IMC non supporta l'autenticazione NTP.

Verifica della configurazione NTP sul DNAC

- Esaminare i servizi NTP configurati nel DNAC e verificare che il NTP disponga di * informazioni sul server

- Valore offset massimo: 500

- Valore jitter massimo: 300

maglev@maglev-master:~$ ntpq -pn

remote             refid   st  t  when poll  reach  delay  offset  jitter

==============================================================================

*ntp.server.local  .GNSS.  2  u  823 1024    0    0.263    0.144   0.000

10.81.254.131      .GNSS.  1  u  835  1024   377   72.324  0.382   0.087

- Verificare che l'orologio di sistema sincronizzato sia sincronizzato con il comando timedatectl.

maglev@maglev-master:~$ timedatectl status

Local time: Thu 2023-09-28 20:27:13 UTC

Universal time: Thu 2023-09-28 20:27:13 UTC

RTC time: Thu 2023-09-28 20:27:13

Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)

System clock synchronized: yes

systemd-timesyncd.service active: no

RTC in local TZ: no

- Verificare che i server NTP siano configurati correttamente nel file ntp.conf.

maglev@maglev-master:~$ cat /etc/ntp.conf

#---------------------------------------------------------------------

# Modified by Maglev: Mon, 25 Sep 2023 21:04:04 UTC

# maglev-config 68913

#---------------------------------------------------------------------

tinker panic 0

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

statsdir /var/log/ntpstats/

statistics loopstats peerstats clockstats

filegen loopstats file loopstats type day enable

filegen peerstats file peerstats type day enable

filegen clockstats file clockstats type day enable

server 10.81.254.131 iburst

server ntp.server.local iburst

restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery

restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery

restrict 127.0.0.1

restrict ::1

interface ignore 0.0.0.0

interface listen enterprise

interface listen management

interface listen internet

interface listen cluster

Avviso: NON modificare il file ntp.conf.

Convalida NTP sul DNAC

- Quando si configura il protocollo NTP con un nome di dominio completo (FQDN), verificare che il DNAC sia in grado di risolvere i record A e PTR.

maglev@maglev-master:~$ nslookup

>set type=A

> ntp.server.local

Server: 10.0.0.53

Address: 10.0.0.53#53

Non-authoritative answer:

Name:  ntp.server.local

Address: 10.81.254.202

>set type=PTR

> 10.81.254.202

Server: 10.0.0.53

Address: 10.0.0.53#53

10.254.81.10.in-addr.arpa name =  ntp.server.local.

- Verificare che sia possibile raggiungere l'NTP tramite ping.

maglev@maglev-master:~$ ping ntp.server.local

PING ntp.server.local (10.81.254.202) 56(84) bytes of data.

64 bytes from ntp.server.local (10.81.254.202): icmp_seq=1 ttl=53 time=72.8 ms

64 bytes from ntp.server.local (10.81.254.202): icmp_seq=2 ttl=53 time=71.9 ms

64 bytes from ntp.server.local (10.81.254.202): icmp_seq=3 ttl=53 time=72.0 ms

^C

--- ntp.server.local ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms

rtt min/avg/max/mdev = 72.506/72.634/72.853/0.269 m

- Verificare che sia possibile raggiungere l'NTP sulla porta 123/UDP.

maglev@maglev-master:~$ nc -zvu ntp.server.local 123

Connection to ntp.server.local 123 port [udp/ntp] succeeded!

- Acquisire un pacchetto e confermare che la comunicazione NTP si trova sulla stessa versione di NTPv4.

maglev@maglev-master:~$ sudo tcpdump -i any host ntp.server.local and port 123 --immediate-mode

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 262144 bytes

20:19:23.967314 IP flink-web.ndp.svc.cluster.local.ntp > ntp.server.local.ntp: NTPv4, Client, length 48

20:19:23.967329 IP flink-web.ndp.svc.cluster.local.ntp > ntp.server.local.ntp: NTPv4, Client, length 48

20:19:24.040064 IP ntp.server.local.ntp > flink-web.ndp.svc.cluster.local.ntp: NTPv4, Server, length 48

20:19:24.040064 IP ntp.server.local.ntp > flink-web.ndp.svc.cluster.local.ntp: NTPv4, Server, length 48

- Confermare che il servizio NTP sia attivo e in esecuzione.

maglev@maglev-master:~$ systemctl status ntp

* ntp.service - Network Time Service

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntp.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Thu 2023-09-28 20:19:20 UTC; 22min ago

Docs: man:ntpd(8)

Process: 31746 ExecStart=/usr/lib/ntp/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 31781 (ntpd)

Tasks: 2 (limit: 13516)

CGroup: /system.slice/ntp.service

`-31781 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 107:111

Sep 28 20:19:20 maglev-master-10-88-244-151 ntpd[31781]: restrict ::: KOD does nothing without LIMITED.

Sep 28 20:19:20 maglev-master-10-88-244-151 ntpd[31781]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123

Sep 28 20:19:20 maglev-master-10-88-244-151 ntpd[31781]: Listen normally on 1 lo 127.0.0.1:123

Sep 28 20:19:20 maglev-master-10-88-244-151 ntpd[31781]: Listen normally on 2 management 10.88.244.151:123

Sep 28 20:19:20 maglev-master-10-88-244-151 ntpd[31781]: Listen normally on 3 enterprise 192.168.31.2:123

Sep 28 20:19:20 maglev-master-10-88-244-151 ntpd[31781]: Listen normally on 4 lo [::1]:123

Sep 28 20:19:20 maglev-master-10-88-244-151 ntpd[31781]: Listen normally on 5 management [fe80::be26:c7ff:fe0c:82e6%5447]:123

Sep 28 20:19:20 maglev-master-10-88-244-151 ntpd[31781]: Listen normally on 6 enterprise [fe80::b28b:cfff:fe6a:9e1c%5449]:123

Sep 28 20:19:20 maglev-master-10-88-244-151 ntpd[31781]: Listen normally on 7 cluster [fe80::b28b:cfff:fe6a:9e1d%5450]:123

Sep 28 20:19:20 maglev-master-10-88-244-151 ntpd[31781]: Listening on routing socket on fd #24 for interface updates

Nota: Se necessario, è possibile riavviare il servizio NTP con il comando sudo systemctl restart ntp. Questa operazione non ha alcun impatto.

Risoluzione dei problemi NTP sul DNAC

- Esaminate il file maglev_config_wizard.log.

- La parte successiva mostra la comunicazione e la sincronizzazione DNAC con il server NTP.

maglev@maglev-master:~$ cat /var/log/maglev_config_wizard.log | grep -i ntp

| 2023-09-28 00:47:32,790 | DEBUG | 25344 | MainThread | 140017254479680 | root | ansible.py:495 | changed: [localhost] => {"changed": true, "cmd": "/opt/maglev/bin/check_ntp.sh 500 299", "delta": "0:00:00.018699", "end": "2023-09-28 00:47:32.764617", "rc": 0, "start": "2023-09-28 00:47:32.745918", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "PASSED", "stdout_lines": ["PASSED"]}

| 2023-09-28 00:47:33,068 | DEBUG | 25344 | MainThread | 140017254479680 | root | ansible.py:495 | ok: [localhost] => {"ansible_facts": {"ntp_sync_check": "PASSED"}, "changed": false}

"msg": "Check NTP limit PASSED"

changed: [localhost] => {"changed": true, "cmd": "/opt/maglev/bin/check_ntp.sh 500 299", "delta": "0:00:00.018699", "end": "2023-09-28 00:47:32.764617", "rc": 0, "start": "2023-09-28 00:47:32.745918", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "PASSED", "stdout_lines": ["PASSED"]}

ok: [localhost] => {"ansible_facts": {"ntp_sync_check": "PASSED"}, "changed": false}

"msg": "Check NTP limit PASSED"

- Nei passaggi successivi vengono visualizzati errori quando l'NTP non è sincronizzato o presenta problemi di comunicazione.

maglev@maglev-master:~$ cat /var/log/maglev_config_wizard.log | grep -i ntp

| 2023-07-19 02:36:41,396 | INFO | 76230 | MainThread | 140599082059584 | root | certs.py:142 | renew_certs : Check NTP limits |

| 2023-07-19 02:36:41,703 | DEBUG | 76230 | MainThread | 140599082059584 | root | ansible.py:495 | changed: [localhost] => {"changed": true, "cmd": "/opt/maglev/bin/check_ntp.sh 500 299", "delta": "0:00:00.014850", "end": "2023-07-19 02:36:41.679386", "rc": 0, "start": "2023-07-19 02:36:41.664536", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "WARNING: Could not get Offset or Jitter from ntp peer", "stdout_lines": ["WARNING: Could not get Offset or Jitter from ntp peer"]}

| 2023-07-19 02:36:41,960 | DEBUG | 76230 | MainThread | 140599082059584 | root | ansible.py:495 | ok: [localhost] => {"ansible_facts": {"ntp_sync_check": "WARNING: Could not get Offset or Jitter from ntp peer"}, "changed": false}

"msg": "Check NTP limit WARNING: Could not get Offset or Jitter from ntp peer"

| 2023-07-19 02:36:42,635 | INFO | 76230 | MainThread | 140599082059584 | root | certs.py:142 | renew_certs : Fail if NTP not synched |

TASK [renew_certs : Check NTP limits] ******************************************

maglev@maglev-master:~$ cat /var/log/maglev_config_wizard.log | grep -i ntp

| 2023-09-12 18:21:29,564 | ERROR | 82110 | MainThread | 139737866331968 | maglev_config_wizard.managers.ntp.NtpManager | ntp.py:52 | Unable to sync with time server 10.88.14.200 |

| 2023-09-12 18:21:34,569 | ERROR | 82110 | MainThread | 139737866331968 | maglev_config_wizard.managers.ntp.NtpManager | ntp.py:164 | Unable to configure NTP after 2 attempts |

- Per modificare il server NTP, usare il comando sudo maglev-config update.

Attenzione: Modificare il protocollo NTP per riavviare i servizi nel DNAC.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download