Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Crea un dominio di autenticazione locale

Crea un provider LDAP

Configurazione regola gruppo LDAP

Crea un gruppo di provider LDAP

Creare una mappa di gruppo LDAP

Crea un dominio di autenticazione LDAP

Verifica

Problemi LDAP comuni.

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione per l'accesso remoto al server con il protocollo LDAP Unified Computing System Manager Domain (UCSM).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Unified Computing System Manager Domain (UCSM)

- Autenticazione locale e remota

- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

- Microsoft Active Directory (MS-AD)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect

- UCSM versione 4.0(4k)

- Microsoft Active Directory (MS-AD)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)  è uno dei protocolli di base sviluppati per i servizi di directory che gestisce in modo sicuro gli utenti e i relativi diritti di accesso alle risorse IT.

La maggior parte dei servizi di directory utilizza ancora il protocollo LDAP, anche se può utilizzare anche protocolli aggiuntivi come Kerberos, SAML, RADIUS, SMB, Oauth e altri.

Configurazione

Operazioni preliminari

AccediCisco UCS Manager GUIcome utente amministrativo.

Crea un dominio di autenticazione locale

Passaggio 1. Nella scheda Navigation fare clic sul pulsante Admin scheda.

Passaggio 2. Nella scheda Admin , espandere All > User Management > Authentication

Passaggio 3. Clic con il pulsante destro del mouse Authentication Domains e selezionare Create a Domain.

Passaggio 4. Per il Name campo, tipo Local.

Passaggio 5. Per il Realm, fare clic sul pulsante Local pulsante di opzione.

Passaggio 6. Clic OK.

Crea un provider LDAP

In questa configurazione di esempio non è inclusa la procedura per configurare LDAP con SSL.

Passaggio 1.Nella scheda Navigation fare clic sul pulsante Admin scheda.

Passaggio 2. Nella scheda Admin , espandere All > User Management > LDAP.

Passaggio 3. Nella scheda Work fare clic sul pulsante General scheda.

Passaggio 4. Nella scheda Actions fare clic su Create LDAP Provider

Passaggio 5. Nella scheda Create LDAP Provider della procedura guidata, immettere le informazioni appropriate:

- Nella scheda Hostnamedigitare l'indirizzo IP o il nome host del server AD.

- Nella scheda Order , accettare il lowest-available predefinito.

- Nella scheda BindDN copiare e incollare BindDN dalla configurazione AD.

Per questa configurazione di esempio, il valore BindDN è CN=ucsbind,OU=CiscoUCS,DC=mxsvlab,DC=com.

- Nella scheda BaseDN copiare e incollare il nome distinto base dalla configurazione AD.

Per questa configurazione di esempio, il valore BaseDN è DC=mxsvlab,DC=com.

- Lasciare Enable SSL deselezionata.

- Nella scheda Port accettare il valore predefinito 389.

- Nella scheda Filter copiare e incollare l'attributo di filtro dalla configurazione AD.

Cisco UCS utilizza il valore del filtro per determinare se il nome utente (fornito nella schermata di accesso da Cisco UCS Manager) è in Active Directory.

Per questa configurazione di esempio, il valore del filtro è sAMAccountName=$userid, dove $useridis user name per accedere al Cisco UCS Manager schermata di accesso.

- Lasciare Attribute campo vuoto.

- Nella scheda Password digitare la password per l'account ucsbind configurato in Active Directory.

Se è necessario tornare al Create LDAP Provider wizard per reimpostare la password, non generare alcun avviso se il campo della password è vuoto.

OSPF (Open Shortest Path First) Set: yes il messaggio visualizzato accanto al campo della password indica che è stata impostata una password.

- Nella scheda Confirm Password digitare nuovamente la password per l'account ucsbind configurato in AD.

- Nella scheda Timeout , accettare il 30 valore predefinito.

- Nella scheda Vendor , selezionare il pulsante di opzione per MS-ADfor Microsoft Active Directory.

Passaggio 6. Clic Next

Configurazione regola gruppo LDAP

Passaggio 1. Nella schedaLDAP Group Rule della procedura guidata, completare i campi seguenti:

- Per il Group Authentication fare clic sul pulsante Enable pulsante di opzione.

- Per il Group Recursion fare clic sul pulsante Recursive pulsante di opzione.
In questo modo il sistema può continuare la ricerca verso il basso, livello per livello, fino a trovare un utente.

Se il Group Recursion è impostato su Non-Recursive, limita UCS a una ricerca di primo livello, anche se la ricerca non individua un utente qualificato.

- Nella scheda Target Attribute , accettare ilmemberOf predefinito.

Passaggio 2. Fare clic su Finish.

Nota: in uno scenario reale, è molto probabile che siano presenti più provider LDAP. Per più provider LDAP, ripetere i passaggi per configurare la regola di gruppo LDAP per ogni provider LDAP. Tuttavia, in questa configurazione di esempio, esiste un solo provider LDAP, quindi questa operazione non è necessaria.

L'indirizzo IP del server AD viene visualizzato nel riquadro di spostamento sotto LDAP>LDAP Providers.

Crea un gruppo di provider LDAP

Passaggio 1. Nel riquadro di spostamento fare clic con il pulsante destro del mouse LDAP Provider Groups e selezionare Create LDAP Provider Group.

Passaggio 2. Nella scheda Create LDAP Provider Group , compilare le informazioni in modo appropriato:

- Nella scheda Name immettere un nome univoco per il gruppo, ad esempio LDAP Providers.

- Nella scheda LDAP Providers scegliere l'indirizzo IP del server AD.

- Fare clic sul pulsante >> per aggiungere il server AD al Included Providers tabella.

Passaggio 3. Fare clic su OK.

Il gruppo di provider viene visualizzato nel LDAP Provider Groups cartella.

Creare una mappa di gruppo LDAP

Passaggio 1. Nel riquadro di spostamento fare clic sul pulsante Adminscheda.

Passaggio 2. Nella scheda Admin , espandere All > User Management > LDAP.

Passaggio 3. Nel riquadro di lavoro fare clic su Crea LDAP Group Map.

Passaggio 4. Nella scheda Create LDAP Group Map , compilare le informazioni in modo appropriato:

- Nella scheda LDAP Group DN copiare e incollare il valore presente nella sezione Configurazione server AD per il gruppo LDAP.

Il valore del DN del gruppo LDAP richiesto in questo passaggio corrisponde al nome distinto di ciascuno dei gruppi creati in Active Directory in Gruppi UCS.

Per questo motivo, il valore del DN del gruppo immesso in Cisco UCS Manager deve corrispondere esattamente al valore del DN del gruppo nel server AD.

In questa configurazione di esempio, questo valore è CN=ucsadmin,OU=CiscoUCS,DC=sampledesign,DC=com.

- Nella scheda Roles fare clic sul pulsante Admin e fare clic su OK.

Fare clic sulla casella di controllo relativa a un ruolo per indicare che si desidera assegnare privilegi di amministratore a tutti gli utenti inclusi nella mappa del gruppo.

Passaggio 5. Creare nuove mappe di gruppi LDAP (utilizzare le informazioni registrate in precedenza da AD) per ognuno dei ruoli rimanenti nel server AD che si desidera verificare.

Successivo: creare il dominio di autenticazione LDAP.

Crea un dominio di autenticazione LDAP

Passaggio 1. Nella scheda Admin , espandere All > User Management > Authentication

Passaggio 2. Clic con il pulsante destro del mouse Autenticazione Authentication Domains e selezionare Create a Domain.

Passaggio 3.Nel &nbspCreate a Domain completare il seguente passaggio:

- Nella scheda Name digitare un nome per il dominio, ad esempio LDAP.

- Nella scheda Realm fare clic sull'icona Ldap pulsante di opzione.

- Dal Provider Group selezionare la casella di controllo LDAP Provider Group creato in precedenza e fare clic su OK.

Il dominio di autenticazione viene visualizzato in Authentication Domains.

Verifica

Esegui ping su LDAP Provider IP o FQDN:

Per verificare l'autenticazione da NX-OS, utilizzare il test aaa (disponibile solo da NXOS).

Viene convalidata la configurazione del server:

ucs(nxos)# test aaa server ldap <LDAP-server-IP-address or FQDN> <username> <password>

Problemi LDAP comuni.

- Configurazione di base.

- Password o caratteri non validi.

- Porta o campo Filter errato.

- Nessuna comunicazione con il provider a causa di una regola del firewall o del proxy.

- Gli FSM non sono al 100%.

- Problemi relativi ai certificati.

Risoluzione dei problemi

Verificare la configurazione LDAP UCSM:

È necessario verificare che UCSM abbia implementato la configurazione correttamente perché lo stato Finite State Machine (FSM) viene visualizzato come completato al 100%.

Per verificare la configurazione dalla riga di comando del modulo UCSM:

ucs # scope security

ucs /security# scope ldap

ucs /security/ldap# show configuration

ucs /security/ldap# show fsm status

Per verificare la configurazione da NXOS:

ucs# connect nxos

ucs(nxos)# show ldap-server

ucs(nxos)# show ldap-server groups

Il metodo più efficace per visualizzare gli errori è quello di abilitare il debug. Con questo output è possibile visualizzare i gruppi, la connessione e il messaggio di errore che impedisce la comunicazione.

- Aprire una sessione SSH su FI e accedere come utente locale, modificare il contesto CLI di NX-OS e avviare il terminal monitor.

ucs # connect nxos

ucs(nxos)# terminal monitor

- Abilitare i flag di debug e verificare l'output della sessione SSH nel file di log.

ucs(nxos)# debug aaa all <<< not required, incase of debugging authentication problems

ucs(nxos)# debug aaa aaa-requests

ucs(nxos)# debug ldap all <<< not required, incase of debugging authentication problems.

ucs(nxos)# debug ldap aaa-request-lowlevel

ucs(nxos)# debug ldap aaa-request

- Aprire una nuova sessione GUI o CLI e tentare di accedere come utente remoto ( LDAP ).

- Dopo aver ricevuto un messaggio di errore di login, disattivare i debug.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems

- Configurazione di esempio per LDAP UCSM

- Cisco UCS serie C GUI Configuration Guide