Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Premesse

Problema

Soluzione

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Premesse

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento vengono descritti i problemi relativi al protocollo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sicuro dopo l'aggiornamento a Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versione 10.5(2)SU2 o 9.1(2)SU3 e le operazioni che è possibile eseguire per risolvere il problema.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è CUCM versione 10.5(2)SU2.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

CUCM può essere configurato per utilizzare l'indirizzo IP o il nome di dominio completo (FQDN) per l'autenticazione LDAP sicura. FQDN preferito. Il comportamento predefinito di CUCM prevede l'utilizzo di FQDN. Se si desidera utilizzare l'indirizzo IP, è possibile eseguire il comando utils ldap config ipaddr dall'interfaccia della riga di comando (CLI) di CUCM Publisher.

Prima della correzione per CSCun63825 introdotta nelle versioni 10.5(2)SU2 e 9.1(2)SU3, CUCM non applicava rigorosamente la convalida FQDN per le connessioni Transport Layer Security (TLS) a LDAP. La convalida FQDN implica un confronto tra il nome host configurato in CUCM (CUCM Admin > Sistema > LDAP > Autenticazione LDAP) e il campo Nome comune (CN) o Nome alternativo soggetto (SAN) del certificato LDAP presentato dal server LDAP durante la connessione TLS da CUCM al server LDAP. Pertanto, se l'autenticazione LDAP è abilitata (selezionare Usa SSL) e i server LDAP sono definiti dall'indirizzo IP, l'autenticazione avrà esito positivo anche se il comando utils ldap config ipaddr non è stato emesso.

Dopo l'aggiornamento di CUCM alla versione 10.5(2)SU2, 9.1(2)SU3 o successive, viene applicata la convalida del nome di dominio completo e tutte le modifiche che utilizzano la configurazione ldap vengono ripristinate al comportamento predefinito, ovvero utilizzare il nome di dominio completo. Il risultato di questa modifica è stata l'apertura di CSCux83666. Inoltre, il comando CLI utilizza lo stato di configurazione ldap per visualizzare se è in uso un indirizzo IP o un FQDN.

Scenario 1

Prima di abilitare l'autenticazione LDAP per l'aggiornamento, i server sono definiti dall'indirizzo IP, il comando utils ldap config ipaddr viene configurato sulla CLI dell'editore CUCM.

Se l'aggiornamento dell'autenticazione LDAP ha esito negativo e il comando ldap config status nella CLI dell'autore CUCM indica che per l'autenticazione viene utilizzato il nome di dominio completo (FQDN).

Scenario 2

Prima di abilitare l'autenticazione LDAP per l'aggiornamento, i server sono definiti dall'indirizzo IP, il comando utils ldap config ipaddr non è configurato sulla CLI dell'editore CUCM.

Se l'aggiornamento dell'autenticazione LDAP ha esito negativo e il comando ldap config status nella CLI dell'autore CUCM indica che per l'autenticazione viene utilizzato il nome di dominio completo (FQDN).

Problema

L'autenticazione LDAP sicura non riesce se l'autenticazione LDAP è configurata per l'utilizzo di Secure Sockets Layer (SSL) su CUCM e se i server LDAP sono stati configurati utilizzando l'indirizzo IP prima dell'aggiornamento.

Per confermare le impostazioni di autenticazione LDAP, passare alla pagina Amministratore CUCM > Sistema > LDAP > Autenticazione LDAP e verificare che i server LDAP siano definiti dall'indirizzo IP e non da FQDN. Se il server LDAP è definito da FQDN e CUCM è configurato per l'utilizzo di FQDN (vedere il comando seguente per la verifica), è improbabile che si tratti di un problema.

Per verificare se CUCM (dopo un aggiornamento) è configurato per utilizzare l'indirizzo IP o il nome di dominio completo, usare il comando utils ldap config status dalla CLI dell'editore CUCM.

admin:utils ldap config status

utils ldap config fqdn configured

Per verificare se il problema si è verificato, è possibile controllare la presenza di questo errore nei registri DirSync di CUCM. Questo errore indica che il server LDAP è configurato utilizzando un indirizzo IP nella pagina di configurazione dell'autenticazione LDAP in CUCM e non corrisponde al campo CN nel certificato LDAP.

2016-02-09 14:08:32,718 DEBUG [http-bio-443-exec-1] impl.AuthenticationLDAP -

URL contains IP Address

Soluzione

Passare alla pagina CUCM Admin > Sistema > LDAP > Autenticazione LDAP e modificare la configurazione del server LDAP dall'indirizzo IP del server LDAP al nome FQDN del server LDAP. Se è necessario utilizzare l'indirizzo IP del server LDAP, utilizzare questo comando dalla CLI di CUCM Publisher

admin:utils ldap config ipaddr

Now configured to use IP address

admin:

Altri motivi che possono causare errori di convalida del nome di dominio completo non correlati a questo problema specifico:

1. Il nome host LDAP configurato in CUCM non corrisponde al campo CN nel certificato LDAP (nome host del server LDAP).

Per risolvere questo problema, passare alla pagina CUCM Admin > Sistema > LDAP >Autenticazione LDAP e modificare LDAP Server Information per utilizzare il nome host/FQDN dal campo CN nel certificato LDAP. Verificare inoltre che il nome utilizzato sia instradabile e possa essere raggiunto da CUCM utilizzando utils network ping from the CLI of the CUCM publisher.

2. Nella rete viene distribuito un load balancer DNS e il server LDAP configurato in CUCM utilizza il load balancer DNS. Ad esempio, la configurazione punta a adaccess.example.com, che quindi carica i bilanciamenti tra diversi server LDAP in base alla geografia o ad altri fattori. Il server LDAP che risponde alla richiesta può avere un FQDN diverso da adaccess.example.com. La convalida non riesce in quanto il nome host non corrisponde.

2016-02-06 09:19:51,702 ERROR [http-bio-443-exec-23] impl.AuthenticationLDAP -

verifyHostName:Exception.javax.net .ssl.SSLPeerUnverifiedException: hostname of the server

'adlab.testing.cisco.local' does not match the hostname in the server's certificate.

Per risolvere questo problema, modificare lo schema del loadbalancer LDAP in modo che la connessione TLS termini nel loadbalancer, anziché nel server LDAP stesso. Se non è possibile, l'unica opzione è disabilitare la convalida del nome di dominio completo e convalidare utilizzando l'indirizzo IP.