Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come utilizzare la funzionalità di delega dei prefissi per configurare il server e il client DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol per IPv6). Questa funzionalità può essere utilizzata per gestire le modifiche agli indirizzi di collegamenti, subnet e siti.

In questa configurazione di esempio, il router denominato server DHCPv6 dispone della funzionalità di delega dei prefissi abilitata e funge da router di delega. Il router che delega automatizza il processo di assegnazione dei prefissi al router richiedente (ossia il client DHCP). Dopo che il server ha delegato i prefissi al client, l'interfaccia connessa alla rete locale (LAN) del router richiedente dispone di un indirizzo IPv6 che utilizza il blocco del prefisso ricevuto. Il router richiedente annuncia quindi questo indirizzo nei messaggi di annuncio router. I router client, ovvero i router della rete locale, possono utilizzare l'opzione autoconfig per estrarre l'indirizzo IP globale dai messaggi di annuncio router annunciati dal client DHCP.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare questa configurazione, accertarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

- Conoscenza dell'indirizzamento IPv6 e della connettività di base

- Informazioni sull'implementazione di DHCP per IPv6

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le configurazioni di questo documento si basano sul router Cisco serie 3700 con software Cisco IOS® versione 12.4 (15)T 13.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Configurazione server DHCP

- Configurazione client DHCP

- Configurazione dei client LAN locali 1 e 2

Di seguito è riportato un collegamento a un video che mostra i passaggi necessari per configurare DHCPv6 sui router Cisco IOS disponibili nella Cisco Support Community :

Configurazione di DHCPv6 in Cisco IOS

DHCPSERVER#show running-config

version 12.4

!

hostname DHCPSERVER

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool dhcpv6

!--- The DHCP pool is named "dhcpv6."

!

prefix-delegation pool dhcpv6-pool1 lifetime 1800 600

!--- The prefix delegation pool name is "dhcpv6-pool1."

!

dns-server 2001:DB8:3000:3000::42

domain-name example.com

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:0:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 dhcp server dhcpv6

clock rate 2000000

!

ipv6 local pool dhcpv6-pool1 2001:DB8:1200::/40 48

!--- The prefix pool named dhcpv6-pool1 has a prefix of length !--- /40 from which it will delegate (sub)prefixes of length /48.

!

end

DHCPCLIENT#show running-config

version 12.4

!

hostname DHCPCLIENT

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address autoconfig default

!--- The autoconfig default adds a static ipv6 !--- default route pointing to upstream DHCP server.

!

ipv6 enable

ipv6 dhcp client pd prefix-from-provider

!--- The DHCP client prefix delegation is !--- given the name prefix-from-provider.

!

clock rate 2000000

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address prefix-from-provider ::1:0:0:0:1/64

!--- The first 48 bits are imported from the delegated !--- prefix (2001:db8:1200) and the ::/64 is the client !--- identifier that gives the interface Fa0/1 the !--- global IPv6 address 2001:DB8:1200:1::1/64.

!

ipv6 enable

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 enable

ipv6 address prefix-from-provider ::1/64

!--- Similarly, the global IPv6 address !--- for fa0/1 is 2001:DB8:1200::1.

!

end

Configurazione LAN locale

Cliente 1

Cliente 2

CLIENT1#show running-config

version 12.4

!

hostname CLIENT1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

!--- The clients can run autoconfig to get an IPv6 !--- address depending on the router advertisements !--- sent by the DHCP client (requesting router).

!

ipv6 enable

!

end

CLIENT2#show running-config

version 12.4

!

hostname CLIENT2

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

ipv6 enable

!

end

Verifica

Per verificare la configurazione, usare i comandi descritti in questa sezione.

Nota: Per preservare spazio, alcuni output di questa sezione vanno a capo su una nuova riga.

Sul server DHCP

L'output di questa sezione mostra che il numero di client attivi è 1 e mostra anche altre informazioni sui parametri di configurazione, ad esempio l'indirizzo del server del nome di dominio e le informazioni sulla durata preferita.

mostra pool dhcp ipv6

DHCPv6 pool: dhcpv6

Prefix pool: dhcpv6-pool1

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

DNS server: 2001:DB8:3000:3000::42

Domain name: example.com

Active clients: 1

Il comando show ipv6 dhcp binding fornisce informazioni sui client, inclusi i relativi DUID, IAPD, prefissi e durate preferite e valide.

mostra binding dhcp ipv6

Client: FE80::C002:FFF:FEB4:0

DUID: 00030001C2020FB40000

Username : unassigned

Interface : Serial0/0

IA PD: IA ID 0x00060001, T1 300, T2 480

Prefix: 2001:DB8:1200::/48

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

expires at Mar 02 2002 01:26 AM (1707 seconds)

Sul client DHCP

Il comando show ipv6 dhcp interface mostra che l'interfaccia S0/0 è configurata in modalità client e mostra anche i dettagli dell'indirizzo del server DNS e il nome di dominio ricevuto dal server DHCP.

show ipv6 dhcp interface

Serial0/0 is in client mode

State is OPEN

Renew will be sent in 00:04:37

List of known servers:

Reachable via address: FE80::C003:FFF:FEB4:0

DUID: 00030001C2030FB40000

Preference: 0

Configuration parameters:

IA PD: IA ID 0x00060001, T1 300, T2 480

Prefix: 2001:DB8:1200::/48

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

expires at Mar 01 2002 10:59 AM (1777 seconds)

DNS server: 2001:DB8:3000:3000::42

Domain name: example.com

Information refresh time: 0

Prefix name: prefix-from-provider

Rapid-Commit: disabled

Il comando show ipv6 interface sulle interfacce Fast Ethernet Fa0/0 e Fa0/1 fornisce questo output:

show ipv6 int fa0/0

show ipv6 int fa0/1

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C002:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:1::1, subnet is

2001:DB8:1200:1::/64 [CAL/PRE]

valid lifetime 1535 preferred lifetime 335

!--- Output omitted.

FastEthernet0/1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C002:FFF:FEB4:1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200::1, subnet is

2001:DB8:1200::/64 [CAL/PRE]

valid lifetime 1712 preferred lifetime 512

!--- Output omitted.

Il comando show ipv6 general-prefix verifica tutti i prefissi (prefissi generali) ricevuti dal server DHCP tramite la delega dei prefissi.

show ipv6 general-prefix

IPv6 Prefix prefix-from-provider, acquired via DHCP PD

2001:DB8:1200::/48 Valid lifetime 1656, preferred lifetime 456

!--- 2001:DB8:1200::/48 is the general prefix received from server.

FastEthernet0/1 (Address command)

FastEthernet0/0 (Address command)

Sui client LAN locali

Il comando show ipv6 interface sull'interfaccia Fast Ethernet Fa0/0 dei router client Client 1 e Client 2 restituisce questo output:

show ipv6 int fa0/0

Cliente 1

Cliente 2

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C000:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:1:C000:FFF:FEB4:0, subnet is

2001:DB8:1200:1::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 1709 preferred lifetime 509

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C001:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:0:C001:FFF:FEB4:0, subnet

is 2001:DB8:1200::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 1770 preferred lifetime 570

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Supporto della tecnologia IPv6

- Configurazione di DHCPv6 in Cisco IOS

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems