Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Panoramica BFD

Modalità operative BFD

Risoluzione dei problemi relativi ai dati configurazione di avvio

BFD in basso

BFD Neighbor Flap

Flap del router adiacente a causa di perdita di pacchetti

Flag adiacenti dovuti a parametri impostati su un valore troppo basso

Failover Non Eseguito Quando Non È Configurata La Modalità Strict

Comandi Show

Mostra dettagli router adiacente BFD

Mostra riepilogo DCF

Mostra rilasci DCF

Mostra cronologia vicini DCF

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi relativi al rilevamento dell'inoltro bidirezionale (BFD) in Cisco IOS® XE.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Quanto riportato in questo documento non è limitato a versioni software o hardware specifiche.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica BFD

BFD (Bidirectional Forwarding Detection) è un protocollo di rilevamento progettato per fornire tempi rapidi di rilevamento degli errori del percorso di inoltro per tutti i tipi di supporti, incapsulamenti, topologie e protocolli di routing. Oltre al rilevamento rapido degli errori del percorso, il BFD fornisce un metodo coerente di rilevamento degli errori per gli amministratori di rete. Poiché l'amministratore di rete può utilizzare il BFD per rilevare gli errori dei percorsi di inoltro a una velocità uniforme, anziché le velocità variabili per i diversi meccanismi di hello dei protocolli di routing, i profili e i piani di rete sono più semplici e i tempi di riconversione sono coerenti e prevedibili.

Una coppia di sistemi trasmette periodicamente pacchetti BFD su ciascun percorso tra i due sistemi e, se un sistema interrompe la ricezione di pacchetti BFD per un periodo di tempo sufficiente, si presume che alcuni componenti del percorso bidirezionale specifico verso il sistema adiacente abbiano avuto un errore. In alcune condizioni, i sistemi possono negoziare di non inviare pacchetti BFD periodici al fine di ridurre il sovraccarico.  La riduzione del numero e della frequenza degli aggiornamenti può tuttavia influire sulla sensibilità del BFD.

Nell'immagine viene mostrata la definizione del BFD in una rete semplice con due router configurati per OSPF e BFD. Quando OSPF individua un router adiacente (1), invia una richiesta al processo BFD locale per avviare una sessione BFD con il router adiacente OSPF (2). Viene stabilita la sessione BFD adiacente con il router adiacente OSPF (3).  La stessa progressione viene usata con altri protocolli di routing quando è abilitato il BFD.

Modalità operative BFD

Modalità eco BFD: la modalità eco è attivata per impostazione predefinita ed è eseguita con un BFD asincrono.  Può essere disattivato da un lato per funzionare in modo asimmetrico, o per funzionare da entrambi i lati di un vicinato.  I pacchetti echo vengono inviati dal motore di inoltro e inoltrati nuovamente lungo lo stesso percorso.  Un pacchetto echo viene impostato con un indirizzo di origine e di destinazione dell'interfaccia stessa e una porta UDP di destinazione di 3785.  Il router adiacente riflette l'eco verso il mittente, riducendo al minimo il carico di elaborazione del pacchetto e aumentando la possibile sensibilità del BFD.  In generale, gli echi non vengono inoltrati al control plane del router adiacente, al fine di ridurre i ritardi e il carico della CPU.

Modalità asincrona BFD: la modalità asincrona tiene traccia della disponibilità dei router adiacenti tramite lo scambio di pacchetti di controllo tra i due router adiacenti, che richiede la configurazione statica di BFD su entrambi i lati.

Risoluzione dei problemi relativi ai dati configurazione di avvio

BFD in basso

I messaggi di log di BFD inattivo sono fondamentali per l'isolamento di una sessione inattiva.  Le cause possono essere diverse:

DETECT TIMER EXPIRED (TIMER RILEVATO SCADUTO) - Il router non riceve più il traffico keepalive BFD e scade il tempo di attesa.

ERRORE ECHO - Il router non riceve più gli echo BFD dall'altro lato.

RX DOWN - Il router riceve una notifica dal router adiacente che il router è guasto.

RX ADMINDOWN - BFD disabilitato sul dispositivo adiacente.

*Mar 31 19:35:51.809: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4111 handle:3,is going Down Reason: RX DOWN

*Mar 31 19:35:51.811: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Mar 31 19:35:51.812: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Mar 31 19:35:51.813: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Mar 31 19:35:51.813: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4111 neigh proc:BGP, handle:3 active

*Mar 31 19:36:33.377: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4113 handle:1,is going Down Reason: ECHO FAILURE

*Mar 31 19:36:33.380: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4113 neigh proc:OSPF, handle:1 active

*Mar 31 19:36:33.381: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.30.30.30 on GigabitEthernet3 from FULL to DOWN, Neighbor Down: BFD node down

*Mar 31 19:35:59.483: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4110 handle:2,is going Down Reason: RX ADMINDOWN

*Mar 31 19:36:02.220: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:3 act

Dopo aver confermato il motivo per cui la sessione BFD viene interrotta e la direzionalità del problema, è possibile iniziare a isolare le possibili cause:

- Guasto del supporto unidirezionale

- Modifiche alla configurazione

- BFD bloccato nel percorso

- Errori di CPU o inoltro su un dispositivo

BFD Neighbor Flap

Flap del router adiacente a causa di perdita di pacchetti

I frequenti flap BFD possono essere causati spesso da un collegamento con perdita di segnale che causa la perdita di pacchetti di controllo BFD o di eco.  Se vi sono più motivi di interruzione della sessione, ciò è più indicativo di una perdita di pacchetti.

*Apr  4 17:18:25.931: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1,is going Down Reason: RX DOWN

*Apr  4 17:18:25.933: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Apr  4 17:18:25.934: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:25.934: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:25.934: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Apr  4 17:18:27.828: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1 is going UP

*Apr  4 17:18:32.304: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Apr  4 17:18:32.304: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Up

*Apr  4 17:18:34.005: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1 is going UP

*Apr  4 17:18:34.418: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1,is going Down Reason: ECHO FAILURE

*Apr  4 17:18:34.420: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Apr  4 17:18:34.422: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:34.422: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:34.422: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4100 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Apr  4 17:18:42.529: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Apr  4 17:18:42.529: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Up

*Apr  4 17:18:43.173: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1 is going UP

Per isolare la perdita di pacchetti, è utile acquisire un pacchetto incorporato dell'interfaccia interessata.  I comandi di base sono:

monitor capture <nome> interface <interfaccia> <in|out|both>

monitor capture <name> corrisponde al protocollo ipv4 udp any eq <3784|3785>

È inoltre possibile filtrare i dati con un elenco degli accessi in modo che corrispondano sia al controllo BFD che ai pacchetti echo.

config t

ip access-list extended <nomeACL>

consenti udp qualsiasi eq 3784

consenti udp qualsiasi eq 3785

fine

monitor capture <nome> interface <interfaccia> <in|out|both>

monitor capture <name> access-list <ACLname>

In questo esempio, le clip sull'interfaccia in entrata mostrano che i pacchetti del controllo BFD vengono ricevuti coerentemente, ma gli echi sono intermittenti.  Dai 5 secondi ai 15 secondi, non sono presenti pacchetti echo per il sistema locale 10.1.1.1 visto restituito. Ciò indicherebbe una perdita da parte del router BFD verso il router adiacente.

BFDrouter#show run | section access-list extended

ip access-list extended BFDcap

10 permit udp any any eq 3784

20 permit udp any any eq 3785

BFDrouter#mon cap BFD interface Gi1 in

BFDrouter#mon cap BFD access-list BFDcap

BFDrouter#mon cap BFD start

Started capture point : BFD

BFDrouter#mon cap BFD stop

Stopped capture point : BFD

BFDrouter#show mon cap BFD buffer brief

----------------------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source      destination      dscp    protocol

----------------------------------------------------------------------------

...

212   54    4.694016   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

213   54    4.733016   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

214   54    4.735014   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

215   54    4.789012   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

216   54    4.808009   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

217   54    4.838006   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

218   66    4.857002   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

219   66    5.712021   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

220   66    6.593963   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

221   66    7.570970   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

222   66    8.568971   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

223   66    9.354977   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

224   66   10.250979   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

225   66   11.154991   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

226   66   11.950000   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

227   66   12.925007   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

228   66   13.687013   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

229   66   14.552965   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

230   66   15.537967   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

231   66   15.641965   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

232   66   15.656964   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

233   54   15.683015   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

234   54   15.702011   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

235   54   15.731017   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

236   54   15.752012   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

Flag adiacenti dovuti a parametri impostati su un valore troppo basso

Sui collegamenti a velocità inferiore, è importante prestare attenzione ai parametri BFD appropriati.  I valori di intervallo e ricezione minima sono impostati in millisecondi.  Se il ritardo tra i vicini è uguale o vicino a questi valori, i ritardi normali causati dalle condizioni del traffico attivano i BFD flap.  Ad esempio, se il normale ritardo end-to-end tra router adiacenti è 100 ms e l'intervallo BFD è impostato su un minimo di 50 ms con un moltiplicatore di 3, un singolo pacchetto BFD perso attiverà un evento di mancato accesso per il router adiacente, poiché i due successivi sono ancora in transito.

È possibile convalidare il ritardo per il router adiacente tramite un semplice ping tra i due indirizzi IP adiacenti.

Inoltre, i timer minimi supportati variano a seconda della piattaforma e devono essere confermati prima della configurazione BFD.

Failover Non Eseguito Quando Non È Configurata La Modalità Strict

È importante notare che quando la modalità rigorosa BFD non è abilitata, l'assenza di una sessione BFD non impedisce la definizione del protocollo di routing associato.

Ciò può consentire una riconvergenza in scenari indesiderati.  Nell'esempio, il BFD elimina il protocollo BGP, ma, poiché la comunicazione TCP continua a funzionare, il router adiacente ritorna in posizione.

*Mar 31 18:53:08.997: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1,is going Down Reason: DETECT TIMER EXPIRED

*Mar 31 18:53:08.999: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.1 reset (BFD adjacency down)

*Mar 31 18:53:09.000: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down BFD adjacency down

*Mar 31 18:53:09.000: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down^Z

BGPpeer#

*Mar 31 18:53:09.000: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Mar 31 18:53:10.044: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

BGPpeer#

*Mar 31 18:53:15.245: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.1 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Mar 31 18:53:15.245: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Up

BGPpeer#show bfd neighbor

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.1                             4097/0          Down      Down      Gi1

Poiché BGP è attivo prima del vicinato BFD, la rete riconverge.  Se il BFD rimane inattivo, l'unico modo per il router adiacente di essere disattivato è quando scade il timer di attesa di due minuti, che ritarda il failover.

*Mar 31 18:59:01.539: %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 10.1.1.1 4/0 (hold time expired) 0 bytes

*Mar 31 18:59:01.540: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.1 reset (BGP Notification sent)

*Mar 31 18:59:01.541: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down BGP Notification sent

*Mar 31 18:59:01.541: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 IPv4 Unicast topology base removed from session  BGP Notification sent

*Mar 31 18:59:01.541: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

Comandi Show

Mostra dettagli router adiacente BFD

Questo comando fornisce i dettagli dei BFD adiacenti configurati, come descritto di seguito.  Ciò include tutti i vicini indipendenti dallo stato corrente.

BFDrouter#show bfd neighbor details

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.2                             4104/4097       Up        Up        Gi1

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.1.1.1

Handle: 3

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(36)

Rx Count: 38, Rx Interval (ms) min/max/avg: 2/1001/827 last: 493 ms ago

Tx Count: 39, Tx Interval (ms) min/max/avg: 4/988/809 last: 402 ms ago

Echo Rx Count: 534, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 23/68/45 last: 26 ms ago

Echo Tx Count: 534, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/63/45 last: 27 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: BGP CEF

Uptime: 00:00:24

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4104

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.2.2.2                             4102/4097       Up        Up        Gi2

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.2.2.1

Handle: 2

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(2637)

Rx Count: 2639, Rx Interval (ms) min/max/avg: 3/1012/879 last: 10 ms ago

Tx Count: 2639, Tx Interval (ms) min/max/avg: 2/1006/879 last: 683 ms ago

Echo Rx Count: 51504, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/98/45 last: 32 ms ago

Echo Tx Count: 51504, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/98/45 last: 34 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: EIGRP CEF

Uptime: 00:38:37

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4102

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.3.3.2                             4100/4097       Up        Up        Gi3

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.3.3.1

Handle: 1

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(10120)

Rx Count: 10137, Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/2761/878 last: 816 ms ago

Tx Count: 10136, Tx Interval (ms) min/max/avg: 1/2645/877 last: 904 ms ago

Echo Rx Count: 197745, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/4126/45 last: 15 ms ago

Echo Tx Count: 197745, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/4227/45 last: 16 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: CEF OSPF

Uptime: 00:38:39

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4100

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

Campi chiave:

Host sessione

Questo campo specifica se la sessione è ospitata nel software o scaricata nell'hardware.  L'offload hardware è disponibile su alcune piattaforme per prevenire l'instabilità BFD dovuta alla congestione della CPU.

MinTxInt/MinRxInt/Moltiplicatore

Valori locali per gli intervalli minimi di trasmissione e ricezione e moltiplicatore

MinRxInt/Moltiplicatore ricevuto

Valori peer per l'intervallo di ricezione minimo e il moltiplicatore

Conteggio Rx/Tx

Contatori dei pacchetti BFD inviati e ricevuti

Conteggio Rx/Tx Eco

Contatori per gli echi BFD inviati e ricevuti

Protocolli registrati

Protocollo di routing utilizzato dalla sessione BFD

Tempo di attività

Tempo di attività della sessione

LD/RD

Discriminatore locale e discriminatore remoto per la sessione

RH/RS

Remote Heard e Remote State

Mostra riepilogo DCF

Il comando show bfd summary fornisce più output rapidi dei protocolli client attivi, delle sessioni del protocollo IP o delle sessioni BFD ospitate nell'hardware rispetto al software.  Queste informazioni sono utili quando l'output dei dettagli completi è lungo e poco maneggevole.

BFDrouter#show bfd summary client

Client              Session          Up          Down

BGP                       1           1             0

EIGRP                     1           1             0

OSPF                      1           1             0

CEF                       3           3             0

Total                     3           3             0

BFDrouter#show bfd summary session

Protocol            Session          Up          Down

IPV4                      3           3             0

Total                     3           3             0

BFDrouter#show bfd summary host

Host              Session          Up          Down

Software                  3           3             0

Hardware                  0           0             0

Total                     3           3             0

Mostra rilasci DCF

Con questo comando vengono visualizzati i pacchetti BFD scartati sul dispositivo locale e il motivo.  Se le interruzioni locali vengono incrementate, le sessioni possono subire interruzioni.

BFDrouter#show bfd drops

BFD Drop Statistics

IPV4    IPV6    IPV4-M  IPV6-M  MPLS_PW MPLS_TP_LSP MPLS_TE_GAL_LSP MPLS_TE_SR_LSP POCH_IPV4

Invalid TTL             0        0       0       0       0       0              0                   0           0

BFD Not Configured      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

No BFD Adjacency        12       0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid Header Bits     0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid Discriminator   3        0       0       0       0       0              0                   0           0

Session AdminDown       2222     0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid BFD ver  0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid len      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid seq      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen failed           0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Dampenend Down          0        0       0       0       0       0              0                   0           0

SBFD Srcip Invalid      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid SBFD_SPORT      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Source Port not valid   0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Mostra cronologia vicini DCF

Con questo comando vengono visualizzati i registri BFD recenti per ogni router adiacente, insieme allo stato attuale.

BFDrouter#  show bfd neighbors history

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.2                             4101/4097       Down      Init      Gi1

History information:

[Apr  4 15:56:21.346] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:20.527] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:19.552] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:18.776] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:17.823] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:16.816] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:15.886] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:14.920] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:14.023] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:13.060] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:12.183] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:11.389] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:10.600] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:09.603] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:08.750] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:07.808] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:06.825] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:05.877] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:56:04.917] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:03.920] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

10.2.2.2                              104/4097       Up        Up        Gi2

History information:

[Apr  4 15:10:41.820] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.803] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.784] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(CEF) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(EIGRP) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(CEF) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: resetting timestamps ld:104 handle:1

[Apr  4 15:10:41.768] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:10:41.751] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:Session create state:DOWN

[Apr  4 15:10:41.751]

bfd_session_created, proc:EIGRP, idb:GigabitEthernet2 handle:1 act

10.3.3.2                             4198/4097       Up        Up        Gi3

History information:

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:26:01.779] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.779] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.778] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:26:01.777] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.777] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:26:01.776] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session create state:ADMIN DOWN

[Apr  4 15:25:59.309] Event:

bfd_session_destroyed, proc:CEF, handle:2 act

[Apr  4 15:25:59.309] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session delete state:UP

[Apr  4 15:25:59.308] Event:

bfd_session_destroyed, proc:OSPF, handle:2 act

[Apr  4 15:22:48.912] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:22:48.911] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:22:48.910] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session create state:DOWN

[Apr  4 15:22:48.909]

bfd_session_created, proc:OSPF, idb:GigabitEthernet3 handle:2 act

Informazioni correlate

Guida di riferimento al BFD di Cisco IOS

Guida alla configurazione del BFD, Cisco IOS XE 17.x

IETF RFC 580 per BFD