Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare e verificare il peering e-Border Gateway Protocol (eBGP) tra la coppia vPC Nеxus e un altro dispositivo. Per chiarezza, la configurazione sul dispositivo esterno è mostrata come Cisco CLI NX-OS.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Funzionamento e configurazione di vPC: concetti di base. Per riferimento: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_best_practices_design_guide.pdf

- Funzionamento e configurazione BGP

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

foglia1#

C93108TC-FX

NXOS 9.3(3)

foglia2#

C93108TC-FX

NXOS 9.3(3)

Periferica esterna

N9K-C9396PX

NXOS: versione 9.2(3)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Peering dei protocolli di routing (OSPF, ISIS, RIP, EIGRP, BGP) tra la coppia vPC e un dispositivo esterno. Questa operazione è supportata come da: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/ip-routing/118997-technote-nexus-00.html. In questo articolo vengono descritte note aggiuntive ed esempi di configurazione per eBGP come protocollo di routing.

Quando si cerca di abilitare il peering del protocollo di routing su un vPC, si verificano diversi problemi che non si verificano quando si utilizza

canale porta standard:

1. Non è possibile determinare quale membro del canale della porta verrà utilizzato dal dispositivo esterno per inoltrare il traffico per ogni indirizzo MAC. È possibile che il dispositivo esterno invii pacchetti BGP per Leaf-1 tramite il collegamento a Leaf-1. Quando Leaf-1 lo riceve, lo punt alla CPU e lo scarta (non possiede un indirizzo IP), quindi BGP (unicast) o un altro protocollo (multicast) lampeggia costantemente. In questa pagina viene illustrato il comando peer-gateway.

2. Anche con il comando peer-gateway, il valore TTL di un pacchetto di questo tipo verrà diminuito. Il nuovo comando in NX-OS - layer3 peer-router disabilita questa funzionalità.

3. L'iBGP tra i due membri vPC è necessario per obbedire alla regola BGP per iBGP tra tutti i vicini. L'esecuzione avviene all'interno di vrf sul lato vPC, pertanto solo questi due membri devono eseguire iBGP. Questa funzionalità è necessaria anche in caso di guasto del collegamento al resto della rete NX-OS (VXlan o altro) e in caso di ridondanza.

Configurazione

Esempio di rete

Per abilitare il peering, sono necessari due comandi importanti:

- Peer-gateway: la funzionalità peer-gateway vPC consente a uno switch vPC di fungere da gateway attivo per i pacchetti indirizzati all'indirizzo MAC del router del peer vPC

- router peer layer 3 - nessuna modifica per il valore TTL dei pacchetti destinati al peer, il dispositivo esterno considera il dominio vPC come un'unica entità fisica anche dal punto di vista del peering del protocollo di routing di layer 3.

Configurazioni

Leaf 1:

! Form the vPC domain:

vpc domain 1

peer-switch

role priority 10 peer-keepalive destination 192.0.2.2 source 192.0.2.1 peer-gateway layer3 peer-router ipv6 nd synchronize ip arp synchronize

!

!vPC peer-link interface members

interface Ethernet1/53 - 54

description vPC-Peerlink member

switchport

switchport mode trunk

channel-group 11 mode active

no shutdown

!

! vPC peer-link port-channel

interface port-channel11

description vPC-peerlink

switchport

switchport mode trunk

spanning-tree port type network

no shutdown

vpc peer-link

!

! vPC port-channel member to External Device

interface Ethernet1/52

description ExternalDevice Eth2/13

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

channel-group 12 mode active

no shutdown

!

! vPC port-channel to External Device

interface port-channel12

description vPC port-channel to External Device

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

vpc 12

!

! Layer 3 interface to the Eternal device:

interface Vlan205

no shutdown

vrf member Customer

! BFD for eBGP

bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3

! Disable bfd echo, as it is not supported over vPC

no bfd echo

no ip redirects

! We use/29 as we need 3 ip address, one per each member of the ! vPC domain and 3rd for the External Device

ip address 198.51.100.1/29 tag 800204

! Disable redirects - this is needed to enable BFD

no ipv6 redirects

!

router bgp 65535

router bgp 65535

router-id 203.0.113.1

log-neighbor-changes

address-family ipv4 unicast

Customer router-id 198.51.100.1 address-family ipv4 unicast neighbor 198.51.100.2 description Leaf-2 remote-as 65535 address-family ipv4 unicast soft-reconfiguration inbound always neighbor 198.51.100.3 description to External Device bfd remote-as 65000 update-source Vlan205 address-family ipv4 unicast soft-reconfiguration inbound always ! Leaf 2:

! Form the vPC domain:

vpc domain 1

peer-switch

role priority 10

peer-keepalive destination 192.0.2.1 source 192.0.2.2

peer-gateway

layer3 peer-router

ipv6 nd synchronize

ip arp synchronize

!

!vPC peer-link interface members

interface Ethernet1/53 - 54

description vPC-Peerlink member

switchport

switchport mode trunk

channel-group 11 mode active

no shutdown

!

! vPC peer-link port-channel

interface port-channel11

description vPC-peerlink

switchport

switchport mode trunk

spanning-tree port type network

no shutdown

vpc peer-link

!

! vPC port-channel member to External Device

interface Ethernet1/52

description ExternalDevice Eth2/13

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

channel-group 12 mode active

no shutdown

!

! vPC port-channel to External Device

interface port-channel12

description vPC port-channel to External Device

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

vpc 12

!

! Layer 3 interface to the Eternal device:

interface Vlan205

no shutdown

vrf member Customer

! BFD for eBGP

bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3

! Disable bfd echo, as it is not supported over vPC

no bfd echo

no ip redirects

! We use/29 as we need 3 ip address, one per each member of the ! vPC domain and 3rd for the External Device

ip address 198.51.100.2/29 tag 800204

! Disable redirects - this is needed to enable BFD

no ipv6 redirects

!

router bgp 65535

router bgp 65535

router-id 203.0.113.2

log-neighbor-changes

address-family ipv4 unicast

vrf Customer

router-id 198.51.100.2

address-family ipv4 unicast

neighbor 198.51.100.1

description Leaf-2

remote-as 65535

address-family ipv4 unicast

soft-reconfiguration inbound always

neighbor 198.51.100.3

description to External Device

bfd

remote-as 65000

update-source Vlan205

address-family ipv4 unicast

soft-reconfiguration inbound always

!

External Device (NX-OS style CLI):

interface Ethernet2/13 - 14

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

channel-group 12 mode active

no shutdown

!

interface port-channel12

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 203,205

mtu 9216

no shutdown

!

interface Vlan205

no shutdown

mtu 9216

! See notes in Leaf-1 and Leaf 2 for BFD

bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3

no bfd echo

no ip redirects

ip address 198.51.100.3/29

no ipv6 redirects

!

router bgp 65000

log-neighbor-changes

address-family ipv4 unicast

neighbor 198.51.100.1 remote-as 65535

description to Leaf-1

update-source Vlan205

bfd

neighbor 198.51.100.2 remote-as 65535

description to Leaf-2

update-source Vlan205

bfd

end

!

Verifica

Di seguito viene riportato l'output dei router adiacenti show bgp ipv4 unicast. Essa verifica che:

1. Il vicinato BGP è stabile e consolidato

2. BFD abilitato tra router adiacenti esterni

Leaf 1/2: show bgp ipv4 unicast neighbors vrf Customer BGP neighbor is 203.0.113.2, remote AS 65535, ibgp link, Peer index 4 BGP version 4, remote router ID 203.0.113.2 Neighbor previous state = OpenConfirm BGP state = Established, up for 6d22h Neighbor vrf: Customer Peer is directly attached, interface Vlan205 Last read 00:00:14, hold time = 180, keepalive interval is 60 seconds Last written 00:00:03, keepalive timer expiry due 00:00:56 Received 10012 messages, 0 notifications, 0 bytes in queue ... BGP neighbor is 203.0.113.2.3, remote AS 65000, ebgp link, Peer index 3 BGP version 4, remote router ID 203.0.113.2 Neighbor previous state = OpenConfirm BGP state = Established, up for 1d00h Neighbor vrf: Customer Using Vlan205 as update source for this peer Peer is directly attached, interface Vlan205 BFD live-detection is configured and enabled, state is Up Last read 00:00:22, hold time = 180, keepalive interval is 60 seconds Last written 00:00:56, keepalive timer expiry due 00:00:03 ! External Device: show bgp ipv4 unicast neighbors BGP neighbor is 203.0.113.1, remote AS 65535, ebgp link, Peer index 3 Inherits peer configuration from peer-template Cust_BGP_Peer BGP version 4, remote router ID 203.0.113.1 BGP state = Established, up for 1d00h Peer is directly attached, interface Vlan205 Enable logging neighbor events BFD live-detection is configured and enabled, state is Up Last read 0.660288, hold time = 180, keepalive interval is 60 seconds Last written 00:00:26, keepalive timer expiry due 00:00:33 Received 10122 messages, 1 notifications, 0 bytes in queue Sent 10086 messages, 1 notifications, 0(0) bytes in queue Connections established 14, dropped 13 Last reset by us 1d00h, due to bfd session down Last reset by peer 6d22h, due to other configuration change ....

Risoluzione dei problemi

I comandi seguenti consentono di verificare il funzionamento:

show vpc show vpc consistency-parameters global show vpc consistency-parameters interface

show bgp ipv4 unicast neighbors show bgp ipv4 unicast summary