Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Sfondo

Configurazione

Esempio di rete

Verifica

Riferimenti

Introduzione

In questo documento viene descritto come distribuire/configurare VPN di layer 2 su MPLS di routing dei segmenti sugli switch Cisco Nexus serie 9000.

Prerequisiti

Requisiti

Necessità di conoscere BGP, OSPF, MPLS, LDP, RSVP, EVPN, Segment Routing(SR)

Componenti usati

Cisco Nexus switch 93360YC-FX2 in esecuzione con 9.3(3)

Cisco Nexus switch 93240YC-FX2 in esecuzione con 9.3(3)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Sfondo

Definizione di VPN di livello 2, VPLS/L2-EVPN è un servizio VPN di livello 2 da punto a punto multiplo che connette più filiali di un cliente in un'unica architettura a commutazione logica su una rete IP/MPLS.

EVPN-MPLS SR Layer 2:

- EVPN (RFC 7432) è una soluzione basata su BGP MPLS che è stata utilizzata per i servizi Ethernet di nuova generazione nella rete virtualizzata del centro dati

- EVPN utilizza diversi elementi di base, quali ‘RD’, ‘RT’ e ‘VRF’ delle tecnologie MPLS esistenti

- EVPN opera in contrasto con il VPLS esistente consentendo l'apprendimento MAC basato sul control plane nel core

- In EVPN, i PE che partecipano alle istanze EVPN apprendono le route MAC del cliente nel control-plane utilizzando il protocollo MP-BGP

- L'apprendimento MAC Control-Plane fornisce una serie di vantaggi che consentono a EVPN di risolvere le carenze VPLS, incluso il supporto del multihoming con bilanciamento del carico per flusso

- SR L2 EVPN è una nuova funzionalità disponibile in NXOS 9.3(1) ed è supportata sulle piattaforme Nexus serie 9300 FX2

Limitazioni per EVPN L2 su SR MPLS:

- Il flusso EVPN di livello 2 del routing dei segmenti è basato sul meccanismo di replica in entrata

- Utilizza un router EVPN tipo 3 per il traffico BUM

- Il core MPLS non supporta il multicast

- Eliminazione ARP non supportata

- Verifica della coerenza su VPC non supportata

- Non è possibile configurare insieme le stesse EVI L2 e EVI L3

Configurazione

Esempio di rete

Fasi della configurazione di alto livello:

- Funzionalità di installazione

- Configure Ip address - Underlay

- Configurare IGP -OSPF

- Configurazione di MP-BGP

- Configurazione della sovrapposizione VLAN ed EVPN

- Configurazione host finale per layer 2

Verifica

Riferimenti

White paper sul routing dei segmenti sugli switch con piattaforma Cisco Nexus 9500, 9300, 9200, 3200 e 3100

Configurazione di EVPN di layer 2 su MPLS routing segmento