Sommario

Introduzione

Componenti usati

Restrizioni per le interfacce di dominio bridge

Passi di riepilogo

Procedura dettagliata

Esempio di rete

Configurazioni

Assegnazione di un indirizzo MAC

Verifica della configurazione dell'interfaccia del dominio del bridge

PROCEDURE DETTAGLIATE

Assistenza tecnica

Introduzione

Un dominio bridge deve includere un insieme di interfacce logiche che partecipano all'apprendimento e all'inoltro di layer 2. Facoltativamente, è possibile configurare un identificatore VLAN e un'interfaccia di routing per il dominio bridge in modo che supporti anche il routing IP di layer 3.

I Cisco ISR serie 4000 Integrated Services Router supportano la funzionalità BDI (Bridge Domain Interface) per il packaging dei segmenti Ethernet di layer 2 in IP di layer 3.

L'interfaccia del dominio Bridge supporta le seguenti funzionalità:

- Terminazione IP

- Terminazione VPN di livello 3

- Gestione Address Resolution Protocol (ARP), G-ARP e P-ARP

- Assegnazione indirizzo MAC

Prima di configurare un'interfaccia di dominio bridge, è necessario comprendere i concetti seguenti:

- Panoramica del circuito virtuale Ethernet

- Bridge Domain Interface Encapsulation

- Assegnazione di un indirizzo MAC

- Supporto per protocolli IP

- Supporto per inoltro IP

- Inoltro pacchetti

- Statistiche interfaccia dominio bridge

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sul router ISR 4000

Restrizioni per le interfacce di dominio bridge

Di seguito sono riportate le restrizioni relative alle interfacce di dominio bridge:

Sono supportate solo interfacce di dominio bridge 4096 per sistema.

Per un'interfaccia di dominio bridge, le dimensioni della MTU (Maximum Transmission Unit) possono essere configurate tra 1500 e 9216 byte.

Le interfacce di dominio bridge supportano solo le funzionalità seguenti:

- Multicast IPv4

- Contrassegno e applicazione di policy QOS. Shaping e accodamento non supportati

- VRF IPv4

- inoltro unicast IPv6

- Routing dinamico, ad esempio BGP, OSPF, EIGRP, RIP, ISIS e STATIC

- Protocollo HSRP (Hot Standby Router Protocol) da IOS XE 3.8.0 in avanti.

- Protocollo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) da IOS XE 3.8.0 in avanti.

- Le interfacce di dominio con bridging non supportano le funzionalità seguenti:

- PPP over Ethernet (PPPoE)

- Protocollo BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

- NetFlow

- QoS

- Riconoscimento delle applicazioni in rete (NBAR) o Advanced Video Coding (AVC)

- MPLS TE basato su interfaccia BDI non supportato e con blackholed.

Passi di riepilogo

1. attivare

2. configurare il terminale

3. interface BDI interface number

4. encapsulation encapsulation dot1q <primo tag> [secondo-dot1q <secondo-tag>]

5. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- maschera indirizzo ip

- indirizzo ipv6 { X:X:X:X::X locale al collegamento | X:X:X:X:X / prefisso [ anycast | eui-64 ] | autoconfig [ predefinito ]}

6. mac-address { mac-address }

7. nessuna chiusura

8. interface numero di interfaccia Gigabit Ethernet

9. nessun indirizzo ip

10. service instance [number] ethernet

11. incapsulamento dot1q <primo tag>

12. bridge-domain <numero>

Procedura dettagliata

Comando o azione

Scopo

Passaggio 1

configure terminal

Router# configure terminal

Attiva la modalità di configurazione globale.

Passaggio 2

interface BDI {interface number}

Router(config-if)# interface BDI3

Specifica un'interfaccia di dominio bridge su un Cisco ISR serie 4000 Integrated Services Router.

Passaggio 3

encapsulation encapsulation dot1q [second-dot1q ]

Router(config-if)# encapsulation dot1Q 1 second-dot1q 2

Definisce il tipo di incapsulamento.

Nell'esempio viene mostrato come definire dot1q come tipo di incapsulamento.

Passaggio 4

Effettuare una delle seguenti operazioni:

ip address ip-address mask

ipv6 address {X:X:X:X::X link-local | X:X:X:X::X/prefix [ anycast | eui-64 ] | autoconfig [ default ]}

Router(config-if)# ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# ipv6 address AB01:CD1:123:C::/64 eui-64

Specifica l'indirizzo IPv4 o IPv6 per l'interfaccia del dominio bridge.

Passaggio 6

match security-group destination tag sgt-number

Router(config-route-map)# match security-group destination tag 150

Configura il valore per il tag di protezione di destinazione del gruppo di protezione.

Passaggio 6

mac address {mac-address}

Router(config-if)# mac-address 1.1.1

Specifica l'indirizzo MAC per l'interfaccia del dominio bridge.

Passaggio 7

no shut

Router(config-if)# no shut

Abilita l'interfaccia del dominio bridge.

Passaggio 8

shut

Router(config-if)# shut

Disabilita l'interfaccia del dominio bridge sul Cisco ISR serie 4000 Integrated Services Router.

Esempio di rete

Configurazioni

ISR 4000-1

ISR 4000-2

interface BDI1

indirizzo mac 0001.0001.0001

indirizzo ip 100.1.1.1 255.255.255.0

incapsulamento dot1Q 100

fine

!

interfaccia Gigabit Ethernet0/0/1

nessun indirizzo ip

negoziazione automatica

service instance 100 ethernet

incapsulamento dot1q 100

bridge-domain 1

nessuna chiusura

!

interface BDI1

indirizzo mac 0002.0002.0002

indirizzo ip 100.1.1.2 255.255.255.0

incapsulamento dot1Q 100

fine

!

interfaccia Gigabit Ethernet0/0/0

nessun indirizzo ip

negoziazione automatica

service instance 100 ethernet

incapsulamento dot1q 100

bridge-domain 1

nessuna chiusura

!

Assegnazione di un indirizzo MAC

Tutte le interfacce di dominio bridge sullo chassis Cisco ISR 4000 condividono un indirizzo MAC comune. Alla prima interfaccia di dominio bridge in un dominio bridge viene allocato un indirizzo MAC. Successivamente, lo stesso indirizzo MAC viene assegnato a tutte le interfacce del dominio bridge create in tale dominio bridge.

Verifica della configurazione dell'interfaccia del dominio del bridge

PROCEDURE DETTAGLIATE

Passaggio 1: show interfaces bdi

Visualizza il riepilogo della configurazione della BDI corrispondente.

Router# showlink interfaces bdi 1

BDI1 attivo, protocollo di linea attivo

L'hardware è BDI, l'indirizzo è 0001.0001.0001 (bia 00c8.8bee.5993)

L'indirizzo Internet è 100.1.1.1/24

MTU 1500 byte, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

affidabilità 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

VLAN 802.1Q con incapsulamento, ID VLAN 100, loopback non impostato

Keepalive non supportato

Tipo ARP: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Ultimo ingresso 00:06:07, uscita 00:00:50, uscita mai bloccata

Ultima cancellazione dei contatori "show interface" mai

Coda di input: 0/375/0/0 (dimensioni/max/gocce/scarichi); Totale riduzioni output: 0

Strategia di accodamento: fifo

Coda di output: 0/40 (dimensioni/max)

Velocità di ingresso di 5 minuti 0 bit/sec, 0 pacchetti/sec

Velocità di uscita di 5 minuti 0 bit/sec, 0 pacchetti/sec

30 pacchetti in ingresso, 3366 byte, 0 senza buffer

Ricevuti 0 broadcast (0 multicast IP)

0 runt, 0 giants, 0 throttle

0 errori di input, 0 CRC, 0 frame, 0 sovraccarico, 0 ignorato

87 pacchetti in uscita, 2568 byte, 0 underrun

0 errori di output, 0 reimpostazioni interfaccia

0 interruzioni di protocollo sconosciute

0 errori del buffer di output, 0 buffer di output scambiati

Passaggio 2 show platform software interface fp nome attivo

Visualizza la configurazione dell'interfaccia del dominio bridge in un processore di inoltro.

Router# show platform software interface fp nome attivo bdi 1

Nome: BDI1, ID 8, ID QFP: 9, Pianificazioni: 4096

Tipo: BDI, Stato: abilitato, ID SNMP: 4, MTU: 1500

Indirizzo IP: 100.1.1.1

Indirizzo IPV6: :

Flag: ipv4

Flag ICMP: non raggiungibili, senza reindirizzamento, senza risposta, senza risposta

Flag ICMP6: non raggiungibili, senza reindirizzamenti

SMI abilitato sui protocolli: SCONOSCIUTO

Utente autenticato:

ID collegamento FRR: 65535

ID dominio bridge: 1

FLAG BDI: 0

Nome vNet: , tag vNet: 0, Informazioni aggiuntive vNet: 0

Sporco: sconosciuto

Controllo integrità dipendenza AOM: SUPERATO       //indica che la programmazione hardware di BDI è corretta.

ID oggetto AOM: 109

Passaggio 3 show platform hardware qfp active interface if-name

Visualizza la configurazione dell'interfaccia del dominio bridge in un percorso dati.

Router# show platform hardware qfp interfaccia attiva if-name BDI1

Informazioni generali sull'interfaccia

Nome interfaccia: BDI1

Stato interfaccia: VALIDO

Handle interfaccia piattaforma: 8

Handle interfaccia QFP: 9

Uidb Rx: 32761

Uidb Tx: 32759

Canale: 0

Relazioni interfaccia

Informazioni sulla configurazione dell'interfaccia BGPPA/QPPB

In ingresso: BGPPA/QPPB non configurato. contrassegni: 0000

In uscita: BGPPA non configurato. contrassegni: 0000

ipv4_input abilitato.

ipv4_output abilitato.

layer2_input abilitato.

layer2_output abilitato.

ess_ac_input abilitato.

Caratteristiche associate all'interfaccia:

2 GIC stato FIA

65 PUNT INJECT DB

69 cpp_l2bd_svr

41 icmp_svr

43 ipfrag_svr

44 ipreass_svr

Protocollo 0 - ipv4_input

Handle FIA - CP:0x56432e2146c0 DP:0xead8fc80

IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_ISSUE (M)

IPV4_INPUT_ARL_SANITY (M)

IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME (M)

IPV4_INPUT_FOR_US_MARTIAN (M)

IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS (M)

IPV4_INPUT_IPOPTIONS_PROCESS (M)

IPV4_INPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE (M)

Protocollo 1 - ipv4_output

Handle FIA - CP:0x56432e213fb8 DP:0xead9d100

IPV4_VFR_REFRAG (M)

IPV4_OUTPUT_L2_REWRITE (M)

IPV4_OUTPUT_FRAG (M)

BDI_VLAN_TAG_ATTACH

BDI_LAYER2_LOOKUP_GOTO

LIVELLO2_BRIDGE

BDI_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE

IPV4_OUTPUT_DROP_POLICY (M)

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Protocollo 8 - layer2_input

Handle FIA - CP:0x56432e214d80 DP:0xead83080

LAYER2_INPUT_SIA (M)

LAYER2_INPUT_LOOKUP_PROCESS (M)

LAYER2_INPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE (M)

Protocollo 9 - layer2_output

Handle FIA - CP:0x56432e214000 DP:0xead9c880

BDI_VLAN_TAG_ATTACH

BDI_LAYER2_LOOKUP_GOTO

LIVELLO2_BRIDGE

BDI_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE

LAYER2_OUTPUT_DROP_POLICY (M)

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Protocollo 14 - ess_ac_input

Maniglia FIA - CP:0x56432e2140d8 DP:0xead9af00

PPPOE_GET_SESSION

ESS_ENTER_SWITCHING

PPPOE_HANDLE_UNCLASSIFIED_SESSION

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Fase 4 debug della funzionalità qfp dell'hardware della piattaforma

Router# debug platform hardware qfp active feature l2bd client all

Il debug client L2BD CPP selezionato è attivo.

Fase 5: modulo platform trace runtime process forwarding-manager

Abilita i messaggi di traccia Processore route del gestore di inoltro e Processore di servizio incorporato per il processo del gestore di inoltro.

Router(config)# platform trace runtime slot F0 bay 0 process forwarding-manager informazioni livello

Fase 6: analisi della piattaforma fase di avvio processo inoltro-manager interfacce del modulo

Abilita i messaggi di traccia Processore di routing e Processore di servizio incorporato di Gestione inoltro processori di routing durante l'avvio.

Router(config)# platform trace slot di avvio R0 bay 1 process forwarding-manager livello max

Assistenza tecnica

Descrizione

Collegamento

Il sito Web del supporto e della documentazione Cisco fornisce risorse online per scaricare documentazione, software e strumenti. Utilizzare queste risorse per installare e configurare il software e per risolvere i problemi tecnici relativi ai prodotti e alle tecnologie Cisco. Per accedere alla maggior parte degli strumenti del sito Web del supporto e della documentazione Cisco, è necessario avere un ID utente e una password Cisco.com.

http://www.cisco.com/cisco