Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Procedura di risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) over IP versione 6 (IPv6). Viene inoltre descritto come verificare la configurazione e risolvere i relativi problemi.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Una conoscenza di base dell'IS-IS. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla configurazione dell'IS-IS per IP sui router Cisco.

- Informazioni di base su IPv6. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a IPv6 per il software Cisco IOS.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- 12.2(13)T con set di funzionalità Enterprise

- Piattaforma Cisco 7200

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

- c7200-1

- c7200-2

c7200-1

c7200-1# show run

ipv6 unicast-routing

! Enable the forwarding of IPv6 unicast datagrams

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 2000:1::1/96

circuit-type level-2-only

address-family ipv6 unicast

!

!--- If the sole purpose of the loopback is a router ID, !--- a /128 is preferred. !--- A /96 is used here to advertise this route through IS-IS. !--- Last two commands for getting advertised in the LSP

ipv6 router isis alpha

!--- Enables IS-IS on the interface for area "alpha."

!

interface FastEthernet3/0

ip address 172.16.88.51 255.255.255.224

duplex half

ipv6 address 1000:1:1:1:1:1:1:1/112

ipv6 router isis alpha

!

router isis alpha

!--- Enables the IS-IS routing process for area "alpha."

net 49.1111.2220.3330.4440.00

!--- Defines the area addresses for the IS-IS area and the system ID !--- of the router. 49.1111 is the area id SysID is 2220.3330.4440.

!

end

c7200-2

c7200-2# show run

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 3000:1::1/96

ipv6 router isis alpha

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.16.88.50 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

ipv6 address 1000:1:1:1:1:1:1:2/112

ipv6 router isis alpha

!

router isis alpha

net 49.1111.2222.3333.4444.00

!

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show clns interface: utilizzato per elencare le informazioni specifiche di CLNS (Connectionless Network Service) sull'interfaccia

c7200-1# show clns int fa3/0

FastEthernet3/0 is up, line protocol is up

Checksums enabled, MTU 1497, Encapsulation SAP

ERPDUs enabled, min. interval 10 msec.

CLNS fast switching enabled

CLNS SSE switching disabled

DEC compatibility mode OFF for this interface

Next ESH/ISH in 43 seconds

Routing Protocol: IS-IS

Circuit Type: level-1-2

Interface number 0x0, local circuit ID 0x1

Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: c7200-1.01

Number of active level-1 adjacencies: 1

Level-2 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: c7200-1.01

Number of active level-2 adjacencies: 1

Next IS-IS LAN Level-1 Hello in 1 seconds

Next IS-IS LAN Level-2 Hello in 1 seconds

- show clns neighbors - Utilizzato per visualizzare lo stato dei vicini di CLNS.

c7200-1# show clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                     State  Holdtime  Type Protocol

c7200-2        Fa3/0       0004.281e.e008           Up      25        L1L2 IS-IS

- show ipv6 route: utilizzato per verificare se esiste una route nell'IPv6.

c7200-1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 7 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS      interarea

L   1000:1:1:1:1:1:1:1/128 [0/0]

via ::, FastEthernet3/0

C   1000:1:1:1:1:1:1:0/112 [0/0]

via ::, FastEthernet3/0

L   2000:1::1/128 [0/0]

via ::, Loopback0

C   2000:1::/96 [0/0]

via ::, Loopback0

I1  3000:1::/96 [115/20]

via FE80::204:28FF:FE1E:E008, FastEthernet3/0

L   FE80::/10 [0/0]

via ::, Null0

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

c7200-1# show ipv6 route 3000:1::1

IPv6 Routing Table - 7 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS      interarea

I1  3000:1::/96 [115/20]

via FE80::204:28FF:FE1E:E008, FastEthernet3/0

- show isis database detail: utilizzato per visualizzare i dettagli del database IS-IS.

c7200-1# show isis database detail

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID                      LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime           ATT/P/OL

c7200-1.00-00       * 0x000000DB        0xC383        1103                   0/0/0

Area Address: 49.1111

NLPID:        0x8E

Hostname: c7200-1

IPv6 Address: 2000:1::1

Metric: 10         IPv6 1000:1:1:1:1:1:1:0/112

Metric: 10         IPv6 2000:1::/96

Metric: 10         IS c7200-1.01

c7200-1.01-00       * 0x000000D8        0x5C9A        1078                   0/0/0

Metric: 0          IS      c7200-1.00

Metric: 0          IS      c7200-2.00

c7200-2.00-00         0x000000DD        0x0219        757                    0/0/0

Area Address: 49.1111

NLPID:        0x8E

Hostname: c7200-2

IPv6 Address: 3000:1::1

Metric: 10         IPv6 1000:1:1:1:1:1:1:0/112

Metric: 10         IPv6 3000:1::/96

Metric: 10         IS c7200-1.01

IS-IS Level-2 Link State Database:

LSPID                      LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime           ATT/P/OL

c7200-1.00-00       * 0x000000DC        0x2569        893                    0/0/0

Area Address: 49.1111

NLPID:        0x8E

Hostname: c7200-1

IPv6 Address: 2000:1::1

Metric: 10         IS c7200-1.01

Metric: 10         IPv6 1000:1:1:1:1:1:1:0/112

Metric: 10         IPv6 2000:1::/96

Metric: 20         IPv6 3000:1::/96

c7200-1.01-00       * 0x000000D9        0xE994        773                    0/0/0

Metric: 0          IS      c7200-1.00

Metric: 0          IS      c7200-2.00

c7200-2.00-00         0x000000DF        0x88E8        937                    0/0/0

Area Address: 49.1111

NLPID:        0x8E

Hostname: c7200-2

IPv6 Address: 3000:1::1

Metric: 10         IS c7200-1.01

Metric: 10         IPv6 1000:1:1:1:1:1:1:0/112

Metric: 20         IPv6 2000:1::/96

Metric: 10         IPv6 3000:1::/96

- ping: utilizzato per determinare se un host remoto è attivo o inattivo e il ritardo di andata e ritorno nella comunicazione con l'host.

7200-2# ping 1000:1:1:1:1:1:1:1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1000:1:1:1:1:1:1:1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

- debug isis adj-packets: utilizzato per mostrare i pacchetti IS-IS Hello (IIH) che passano attraverso i vicini CLNS.

Procedura di risoluzione dei problemi

Di seguito sono riportate le informazioni utili per risolvere eventuali problemi con questa configurazione. Se IPv6 IS-IS non funziona correttamente, seguire le istruzioni riportate di seguito per risolvere i problemi relativi alla configurazione.

1. Eseguire il ping del vicino e verificare che i ping funzionino. Se l'operazione non riesce, verificare che gli indirizzi si trovino nella stessa subnet e controllare anche i layer 1 e 2. È utile avere un indirizzo IPv4 su ciascuna interfaccia. Verificare il funzionamento dei ping IPv4 per escludere eventuali problemi di livello 1 e 2.

2. Verificare che la configurazione sia corretta. Fare riferimento alle configurazioni di esempio nella sezione Configurazioni di questo documento. Se la configurazione risulta corretta, usare il comando debug clns adj-packets.

I pacchetti IIH devono essere indirizzati in entrambe le direzioni, come mostrato nell'output di esempio del comando debug:

Nota: prima di eseguire i comandi di debug su una rete di produzione, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

c7200-1# debug isis adj-packets

IS-IS Adjacency related packets debugging is on

5d23h: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on FastEthernet3/0, length 1497

5d23h: ISIS-Adj: Sending L2 LAN IIH on Loopback0, length 1514n

5d23h: ISIS-Adj: Sending L2 LAN IIH on FastEthernet3/0, length 1497

5d23h: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from 0004.281e.e008 (FastEthernet3/0), cir type L1L2,

cir id 2220.3330.4440.01, length 1497

3. Se i router adiacenti IPv6 IS-IS non sono associati, verificare la presenza di un ID di sistema duplicato.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di IS-IS su IPv6, fare riferimento alla libreria di configurazione Cisco IOS IPv6.

Informazioni correlate

- Pagina di supporto per i protocolli di routing IP

- Pagina di supporto del protocollo IS-IS

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems