Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Esempio di rete

Modalità di configurazione famiglia di indirizzi

Modalità di configurazione interfaccia Address-family

Modalità di configurazione topologia Address-family

Confronto

Disponibilità

Conversione automatica in EIGRP denominato

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritta la funzionalità denominata EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) e vengono descritte le differenze tra la modalità tradizionale e la modalità denominata con l'aiuto di una configurazione appropriata.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda una conoscenza di base del routing IP e del protocollo EIGRP.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Il modo tradizionale di configurare il protocollo EIGRP richiede la configurazione di vari parametri nelle modalità interfaccia e configurazione EIGRP. Per configurare EIGRP IPV4 e IPv6, è necessario configurare istanze EIGRP separate. Il protocollo EIGRP tradizionale non supporta il routing e l'inoltro virtuali (VRF) nelle implementazioni EIGRP IPv6.

Con la modalità denominata EIGRP, tutto è configurato in un'unica posizione nella configurazione EIGRP e non ci sono restrizioni, come accennato in precedenza.

Configurazione

Esempio di rete

Questa immagine è una topologia di esempio per il resto del documento.

A differenza del metodo tradizionale, l'istanza EIGRP non viene creata né avviata quando viene configurata sul router:

R1(config)#router eigrp TEST

L'istanza verrà creata quando si configura la famiglia di indirizzi e il numero di sistema autonomo, ad esempio:

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

Con questa modalità denominata, è necessario creare una sola istanza di EIGRP. Può essere utilizzato per tutti i tipi di famiglia di indirizzi. Supporta inoltre più VRF limitate solo dalle risorse di sistema disponibili. Per quanto riguarda la modalità con nome, è importante notare che la configurazione della famiglia di indirizzi non consente il routing IPv4 come configurazione tradizionale del protocollo EIGRP IPv4. Per avviare il processo, è necessario specificare 'no shut':

router eigrp [virtual-instance-name | asystem]

[no] shutdown

Named EIGRP dispone di tre modalità in cui viene completata la maggior parte della configurazione. ossia SmartNIC):

- modalità di configurazione famiglia di indirizzi - (config-router-af)#

- modalità di configurazione interfaccia famiglia di indirizzi - (config-router-af-interface)#

- modalità di configurazione topologia famiglia di indirizzi - (config-router-af-topology)#

Modalità di configurazione famiglia di indirizzi

Per accedere a questa modalità, usare questo comando:

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

R1(config-router-af)#?

Address Family configuration commands:

af-interface                    Enter Address Family interface configuration

default                         Set a command to its defaults

eigrp                           EIGRP Address Family specific commands

exit-address-family             Exit Address Family configuration mode

help                            Description of the interactive help system

maximum-prefix                  Maximum number of prefixes acceptable in aggregate

metric                          Modify metrics and parameters for advertisement

neighbor                        Specify an IPv4 neighbor router

network                         Enable routing on an IP network

no                              Negate a command or set its defaults

shutdown                        Shutdown address family

timers                          Adjust peering based timers

topology                        Topology configuration mode

In questa modalità è possibile configurare i seguenti parametri: Reti, router adiacente EIGRP e ID router EIGRP. Da questa modalità è possibile accedere alle altre due modalità di configurazione di EIGRP denominato.

Configurazione tradizionale

Interface GigabitEthernet 0/0

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

no shut

!

router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

network 0.0.0.0 0.0.0.0

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

no shut

Configurazione denominata

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

network 0.0.0.0

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

!

address-family ipv6 unicast autonomous-system 1

!

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

Modalità di configurazione interfaccia Address-family

Questa modalità accetta tutti i comandi specifici dell'interfaccia che erano stati precedentemente configurati su un'interfaccia effettiva (logica o fisica).  L'autenticazione EIGRP, la configurazione split-horizon e summary-address sono alcune delle opzioni configurate qui invece che sull'interfaccia effettiva:

R1(config-router-af)#af-interface g0/0

R1(config-router-af-interface)#?

Address Family Interfaces configuration commands:

authentication             authentication subcommands

bandwidth-percent          Set percentage of bandwidth percentage limit

bfd                        Enable Bidirectional Forwarding Detection

dampening-change           Percent interface metric must change to cause update

dampening-interval         Time in seconds to check interface metrics

default                    Set a command to its defaults

exit-af-interface          Exit from Address Family Interface configuration

hello-interval             Configures hello interval

hold-time                  Configures hold time

next-hop-self              Configures EIGRP next-hop-self

no                         Negate a command or set its defaults

passive-interface          Suppress address updates on an interface

shutdown                   Disable Address-Family on interface

split-horizon              Perform split horizon

summary-address            Perform address summarization

Nota: Per applicare la configurazione a tutte le interfacce contemporaneamente, è possibile usare il comando af-interface default.

Modalità di configurazione topologia Address-family

Questa modalità fornisce diverse opzioni di configurazione che operano sulla tabella della topologia EIGRP. In questa modalità è possibile configurare elementi quali la ridistribuzione, la distanza, l'elenco di offset, la varianza e così via. È possibile accedere a questa modalità dalla modalità di configurazione della famiglia di indirizzi.

R1(config-router-af)#topology base

R1(config-router-af-topology)#?

Address Family Topology configuration commands:

auto-summary         Enable automatic network number summarization

default              Set a command to its defaults

default-information  Control distribution of default information

default-metric       Set metric of redistributed routes

distance             Define an administrative distance

distribute-list      Filter entries in eigrp updates

eigrp                EIGRP specific commands

exit-af-topology     Exit from Address Family Topology configuration

maximum-paths        Forward packets over multiple paths

metric               Modify metrics and parameters for advertisement

no                   Negate a command or set its defaults

offset-list          Add or subtract offset from EIGRP metrics

redistribute         Redistribute IPv4 routes from another routing proto

summary-metric       Specify summary to apply metric/filtering

timers               Adjust topology specific timers

traffic-share        How to compute traffic share over alternate paths

variance             Control load balancing variance

Confronto

Di seguito è riportato un confronto tra le due modalità di configurazione descritte:

Disponibilità

La configurazione EIGRP con nome è disponibile nelle seguenti versioni di Cisco IOS®:

- 15.0(1)M

- 12.2(33)SRE

- 12.2(33)XNE

- Cisco IOS XE release 2.5

Conversione automatica in EIGRP denominato

È disponibile un metodo automatico per convertire la configurazione dal metodo tradizionale al nuovo metodo. All'interno del processo EIGRP, il comando

È necessario immettere eigrp upgrade-cli <EIGRP Virtual-Instance Name>. In questo modo la configurazione viene convertita automaticamente nella modalità specificata senza alcun impatto sul peering EIGRP stabilito:

Traditional Configuration

router eigrp 1

network 10.10.10.1 0.0.0.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip hello-interval eigrp 1 100

Configuration

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#eigrp upgrade-cli TEST

Configuration will be converted from router eigrp 1 to router eigrp TEST.

Are you sure you want to proceed? ? [yes/no]: yes

*Oct 10 14:14:40.684: EIGRP: Conversion of router eigrp 1 to router eigrp TEST -

Completed.

Converted Named Configuration

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

af-interface Ethernet0/0

hello-interval 100

exit-af-interface

!

topology base

exit-af-topology

network 10.10.10.1 0.0.0.0

exit-address-family

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.