Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Comandi show

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) per IPv6. EIGRP è una versione migliorata di IGRP sviluppata da Cisco. Si tratta di un protocollo vettoriale avanzato che si basa sull'algoritmo di aggiornamento diffuso (DUAL) per calcolare il percorso più breve verso una destinazione all'interno di una rete. Il protocollo EIGRP per IPv6 funziona allo stesso modo di EIGRP IPv4, dove può essere configurato e gestito separatamente.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze base di EIGRPv4

- Conoscenze base dell'indirizzamento IPv6

Restrizioni

La configurazione di EIGRP per IPv6 presenta alcune limitazioni. che sono:

- Le interfacce possono essere configurate direttamente con EIGRP per IPv6, senza l'utilizzo di un indirizzo IPv6 globale. Nessuna istruzione di rete in EIGRP per IPv6.

- Per poter essere eseguito, l'ID router deve essere configurato per un'istanza del protocollo EIGRPv6.

- EIGRP per IPv6 dispone di una funzione di arresto. Per eseguire il protocollo, verificare che il processo di routing sia in modalità di non chiusura.

Componenti usati

Le configurazioni di questo documento si basano sul router Cisco serie 3700 sul software Cisco IOS versione 12.4 (15)T 13.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

In questo esempio, due router (R1 e R2) sono configurati con l'indirizzo IPv6. Gli indirizzi di loopback vengono assegnati in entrambi i router e sono configurati per essere in EIGRP1. EIGRPv6 è abilitato per livello di interfaccia con questo comando: ipv6 eigrp come numero.

Esempio di rete

In questo esempio viene utilizzata la seguente configurazione di rete:

Configurazioni

In questo esempio vengono utilizzate le configurazioni seguenti:

- Configurazione router R1

- Configurazione router R2

Configurazione R1

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 1010:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address 2020:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback2

no ip address

ipv6 address 3030:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2010:AB8::1/64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

clock rate 2000000

!

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 2.2.2.2

no shutdown

!

end

Configurazione R2

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 1000:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address 2000:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback2

no ip address

ipv6 address 3000:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address FE80::2 link-local

ipv6 address 2010:AB8::2/64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

clock rate 2000000

!

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 1.1.1.1

no shutdown

!

end

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Cisco CLI Analyzer (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare Cisco CLI Analyzer per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Comandi show

Il comando show ipv6 eigrp neighbors visualizza i router adiacenti individuati da EIGRPv6.

Mostra router adiacenti ipv6 eigrp

Router R1
IPv6-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   Link-local address:     Se0/0             13 15:17:58   44   264  0  12

FE80::2

!--- Shows the link local address of router R2.

Router R2

IPv6-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   Link-local address:     Se0/0             14 16:32:05   30   300  0  12

FE80::1

!--- Shows the link local address of router R1.

Il comando show ipv6 route eigrp restituisce il contenuto della tabella di routing IPv6 che include le route specifiche di EIGRP.

show ipv6 route eigrp

Router R1
R1#show ipv6 route eigrp

IPv6 Routing Table - 12 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

D   1000:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::2, Serial0/0

D   2000:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::2, Serial0/0

D   3000:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::2, Serial0/0

!--- This command shows IPv6-specific EIGRP routes.

Router R2

R2#show ipv6 route eigrp

IPv6 Routing Table - 12 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

D   1010:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::1, Serial0/0

D   2020:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::1, Serial0/0

D   3030:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::1, Serial0/0

Il comando show ipv6 eigrp interfaces visualizza le informazioni sulle interfacce configurate per EIGRP.

mostra interfacce eigrp ipv6

Router R1
R1#show ipv6 eigrp 1 interface

IPv6-EIGRP interfaces for process 1

Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending

Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes

Se0/0              1        0/0        44       0/15         199           0

Lo0                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo1                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo2                0        0/0         0       0/1            0           0

!--- This command determines which interface EIGRP is active.

Router R2

R2#show ipv6 eigrp 1 interface

IPv6-EIGRP interfaces for process 1

Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending

Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes

Se0/0              1        0/0        30       0/15         135           0

Lo0                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo1                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo2                0        0/0         0       0/1            0           0

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Pagina di supporto del protocollo EIGRP

- Guida di riferimento ai comandi di Cisco IOS IPv6

- Supporto della tecnologia IPv6

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems