Sommario

Introduzione

Guida generale all'aggiornamento

Matrice di aggiornamento consigliata per Cisco Nexus 3000/9000

Matrice di aggiornamento consigliata per Cisco Nexus 7000

Documenti consigliati per la release

Cisco Nexus serie 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 e 3600 Switch

Cisco Nexus serie 9000 Switch

Cisco Nexus serie 5500 Switch

Cisco Nexus serie 5600 Switch

Cisco Nexus serie 6000 Switch

Cisco Nexus serie 7000 Switch

Introduzione

Questo documento descrive il materiale necessario per preparare un dispositivo Cisco Nexus per un aggiornamento di Cisco NX-OS.

Guida generale all'aggiornamento

Matrice di aggiornamento consigliata per Cisco Nexus 3000/9000

Matrice di aggiornamento degli switch Nexus serie 3000/9000:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

Matrice di aggiornamento consigliata per Cisco Nexus 7000

Matrice di aggiornamento degli switch Nexus serie 7000:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

Documenti consigliati per la release

Cisco Nexus serie 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 e 3600 Switch

Versioni consigliate di Cisco NX-OS per gli switch Cisco Nexus serie 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 e 3600:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

Cisco Nexus serie 9000 Switch

Versioni Cisco NX-OS consigliate per gli switch Cisco Nexus serie 9000:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

Cisco Nexus serie 5500 Switch

Versioni Cisco NX-OS consigliate per gli switch Cisco Nexus serie 5500:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus serie 5600 Switch

Versioni Cisco NX-OS consigliate per gli switch Cisco Nexus serie 5600:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus serie 6000 Switch

Versioni Cisco NX-OS consigliate per gli switch Cisco Nexus serie 6000:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus serie 7000 Switch

Versioni Cisco NX-OS consigliate per gli switch Cisco Nexus serie 7000:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html