Sommario

Introduzione

Sfondo

Componenti usati

Topologia

Configurazione di ITD

Verifica ITD

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione e la risoluzione dei problemi di base di Intelligent Traffic Director (ITD) sulla piattaforma Nexus 9000

Sfondo

Di seguito è riportato Cisco Intelligent Traffic Director (ITD)

- Distribuzione del traffico (hardware) basato su ASIC per servizi e applicazioni di layer 3 e 4 tramite switch Cisco Nexus 5/6/7/9K.

- Esegue la distribuzione del traffico L3 e L4 ma non sostituisce i load balancer di livello 7.

- Esegue il monitoraggio dello stato e la gestione automatica degli errori dei server con carico bilanciato.

- Crea automaticamente ACL, route-map policy per eseguire la funzionalità PBR e reindirizzare e bilanciare il carico del traffico.

Componenti usati

HW - C9372PX

SW - 7.0(3)I7(2)

Requisiti di licenza

Cisco NX-OS -ITD richiede una licenza di Servizi di rete.

Seguono i log visualizzati quando "Feature ITD" è abilitato e non disponiamo della licenza richiesta.

VDC-1 %$ iscm[31793]: !!!!!!  AVVISO: LICENZA 'NETWORK_SERVICES_PKG' NON TROVATA NEL SISTEMA  !!!!!!! Hai provato

VDC-1 %$ iscm[31793]: Il sistema supporta licenze basate sull'onore.La funzionalità sarà abilitata e completamente funzionante.Utilizzo della licenza

VDC-1 %$ iscm[31793]: Se questa funzione è stata attivata per errore, disattivarla. Se non hai acquistato

Funzioni che è necessario abilitare per utilizzare l'ITD

- Caratteristica ITD

- Funzione PBR

- Mittente contratto di servizio funzionalità

- Risponditore SLA funzionalità *

Topologia

Configurazione di ITD

Quattro passaggi principali per configurare un servizio ITD

- Crea gruppo di dispositivi

- Crea servizio ITD

- Collega gruppo di dispositivi al servizio ITD

- Collegare il servizio all'interfaccia in entrata

N9K_ITD

version 7.0(3)I7(2)

feature itd

itd device-group Test

probe icmp

node ip 192.168.1.1

node ip 192.168.1.2

itd Telnet

device-group Test ( Call the device group )

virtual ip 192.168.2.2 255.255.255.255 tcp 23 ( Optional )

ingress interface Vlan20 ( Assign ingress interface )

no shut

interface Vlan20

no shutdown

ip address 192.168.2.2/24

ip policy route-map Telnet_itd_pool ( This line gets automatically added when we “no shut” the ITD service )

Nota: Applicarlo alle interfacce L2 genera l'errore seguente. Creare un'interfaccia L3 o una SVI.

N9K_ITD(config-itd)# ingress interface ethernet 1/3

ERROR: Interface:Ethernet1/3 is not a layer-3 interface

Si noti che la configurazione riportata di seguito viene aggiunta automaticamente. Si tratta dei bucket creati per ogni nodo definito come LB tramite un PBR.

Show run | section ITD

feature itd

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_1

10 permit tcp 1.1.1.0 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_2

10 permit tcp 1.1.1.128 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

route-map Telnet_itd_pool permit 10

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_1

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2

route-map Telnet_itd_pool permit 11

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_2

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3

ip policy route-map Telnet_itd_pool

switch(config)# show route-map Telnet_itd_pool

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 10

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_1

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2 [ UP ]

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 11

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_2

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3 [ UP ]

Verifica ITD

N9K_ITD(config)# show itd Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

-------------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   0          (0%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Bypass            192.168.1.1                     0          (0%) <<<<<<<<<<

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Bypass            192.168.1.2                     0          (0%) <<<<<<<<<<

switch(config)# show itd Telnet brief

Legend:

C-S(Config-State): A-Active,S-Standby,F-Failed

ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name           LB Scheme  Interface  Status   Buckets

-------------- ---------- ---------- -------- --------

Telnet         src-ip     Vlan20     ACTIVE   2    <<<<<<

Exclude ACL

-------------------------------

Device Group                                       Probe  Port

-------------------------------------------------- ----- ------

Test                                                ICMP

Virtual IP                              Netmask/Prefix Protocol     Port

------------------------------------------------------ ------------ ----------

192.168.2.2 / 255.255.255.255                          TCP          23

Node  IP           C-S WGT Probe Port     Probe-IP   STS

------------------- -- --- ---- ----- --------------- --

1       192.168.1.1  A   1 ICMP                       OK<<<<

2       192.168.1.2  A   1 ICMP                       OK<<<<

Telnet su VIP bilanciamento del carico VLAN 20 ( SVI )

Laptop - telnet 192.168.2.2

Trying 192.168.2.2...

Connected to 192.168.2.2.

Pacchetti ricevuti da VIP (31 pacchetti ) e inoltrati al nodo (192.168.1.1) 31 pacchetti.

N9K_ITD(config)# show it Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

--------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Redirect            192.168.1.1                     31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Redirect            192.168.1.2                     0        (0.00%)

Difetti noti:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc73162/?reffering_site=dumpcr