Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

Pianificazione dello script

Utilizzo di EEM

Utilizzo dello scheduler

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive come monitorare la CPU e la memoria con l'uso del modulo cli python integrato e pianificare le notifiche syslog.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Gestore eventi incorporato

- Nexus Scheduler

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Nexus 3000 - 7.0(3)I4(7)

- Nexus 9000 - 7.0(3)I7(1)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Per questo esempio, monitorare il processo PTP per la CPU e la memoria.

Assicurarsi di configurare.

feature ptp

feature scheduler

Lo script python viene utilizzato per monitorare la CPU e la memoria per un particolare processo in esecuzione sul dispositivo.

import cisco

import sys

from cli import *

def main(process):

mem = ""

cpu = ""

ptp_cpu = cli('sh proc cpu | i '+process)

ptp_mem = cli('sh proc mem | i '+process)

if ptp_cpu:

csplit = ptp_cpu.split()

cpu = csplit[4]

if ptp_mem:

msplit = ptp_mem.split()

mem = msplit[3]

cli('syslog priority notifications msg for '+process+' mem: '+mem +' and cpu ' + cpu)

return

if __name__ == "__main__":

main(sys.argv[1])

Salvare il file come ptp_alert_mem_cpu.py.

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Eseguire il file dalla CLI.

Sintassi per l'esecuzione dello script:

python <file script> <nome processo>

Nexus# python bootflash:ptp_alert_mem_cpu.py ptp

Nexus# show logg last 5

2018 Dec 13 10:59:30 Nexus %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on vsh.28744

2018 Dec 13 11:02:30 Nexus %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on vsh.28867

2018 Dec 13 11:03:37 Nexus %EEM_ACTION-5-NOTIF: for ptp mem: 649089024 and cpu 0.00%

Come mostrato di seguito, questo avviso syslog viene attivato per il processo PTP e include l'utilizzo della CPU e della memoria.

Lo stesso output viene visualizzato dalla CLI di Nexus.

Nexus(config-schedule)# show proc cpu | i ptp

21037          233      4586     50   0.00%  ptp

Nexus(config-schedule)# show proc mem | i ptp

21037   4669440  1018201484649089024   fff201d0/fff1e65c  ptp

Di seguito è riportato un altro esempio che mostra come lo script viene utilizzato per terminare un processo non appena la memoria supera la soglia specificata.

Lo script accetta due input, il nome del processo e la dimensione del membro, dopo di che il processo deve essere terminato.

Nexus# python bootflash:Check_mem_kill_process.py ptp 23423

Nexus# show logg last 5

2018 Dec 20 07:00:09 BGL14.1-G.17-N3K-C31108PC-1 %EEM_ACTION-5-NOTIF: Killing ptp mem: 691027968

2018 Dec 20 07:00:09 BGL14.1-G.17-N3K-C31108PC-1 %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CMD_EXEC: User:admin executed the command:run bash

2018 Dec 20 07:00:09 BGL14.1-G.17-N3K-C31108PC-1 %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "ptp" (PID 29107) hasn't caught signal 6 (core will be saved).

Pianificazione dello script

Utilizzo di EEM

Questo script EEM verrà attivato ogni minuto e quindi verrà generato il messaggio syslog.

Nexus(config)# event manager applet mem_cpu

Nexus(config-applet)# event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op le entry-val 12345 poll-interval 60

Nexus(config-applet)# action 1.0 syslog priority notifications msg Running_mem_cpu_script

Nexus(config-applet)# action 2.0 cli command python bootflash:ptp_alert_mem_cpu.py ptp

Nexus(config-schedule)# show event manager policy internal mem_cpu

Name : mem_cpu

Policy Type : applet

Event Specification : event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op le entry-val 12345 poll-interval 60

Action : 1.0,sup:syslog priority notifications msg Running_mem_cpu_script;2.0,vsh,sup:command python bootflash:ptp_alert_mem_cpu.py

Event Specification active on : Active

Utilizzo dello scheduler

Questo processo dell'utilità di pianificazione verrà attivato ogni minuto, quindi verrà generato il messaggio syslog.

Nexus(config)# feature scheduler

Nexus(config)# scheduler job name ptp

Nexus(config-job)# python bootflash:ptp_alert_mem_cpu.py ptp

Nexus(config-job)# exit

Nexus(config)# scheduler schedule name ptp

Nexus(config-schedule)# job name ptp

Nexus(config-schedule)# time start now repeat 0:0:1

Schedule starts from Thu Dec 13 11:21:13 2018

Nexus(config-schedule)# show scheduler schedule

Schedule Name       : ptp

-------------------------

User Name           : admin

Schedule Type       : Run every 0 Days 0 Hrs 1 Mins

Start Time          : Thu Dec 13 11:21:13 2018

Last Execution Time : Thu Dec 13 11:21:13 2018

Last Completion Time: Thu Dec 13 11:21:17 2018

Execution count     : 1

-----------------------------------------------

Job Name            Last Execution Status

-----------------------------------------------

ptp                               Success (0)

Nexus(config-schedule)# sh logg last 5

2018 Dec 13 11:20:19 Nexus %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on vsh.29770

2018 Dec 13 11:20:31 Nexus %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on vsh.29777

2018 Dec 13 11:21:17 Nexus %EEM_ACTION-5-NOTIF: for ptp mem: 649089024 and cpu 0.00%

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.