Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Topologia

Verifica iniziale

Configurazione interfaccia e route statica

Configurazione

Verifica finale

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo di configurazione della perdita di percorso tra la Global Routing Table (GRT) e il VRF con il software Cisco IOS® XR.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenza del routing IP di base

- Conoscenza della riga di comando di Cisco IOS e Cisco IOS XR

Componenti usati

Poiché questa procedura non è limitata a nessuna versione software di Cisco IOS XR, per completare la procedura seguente è possibile usare tutte le versioni.

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Router con software Cisco IOS XR

- Router con software Cisco IOS

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Lo scopo di questa dimostrazione è mostrare la configurazione per la perdita di percorso tra la tabella di route globale e vrf  tabella di routing su Cisco IOS XR.

Topologia

Verifica iniziale

Configurazione interfaccia e route statica

ASR 9901-1

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-1#show run interface gi0/0/0/0 Wed Oct 19 15:21:21.122 UTC interface GigabitEthernet0/0/0/0 cdp vrf ORANGE ipv4 address 192.168.10.1 255.255.255.0 !

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-1#show run router static Tue Feb 7 19:24:42.730 UTC router static vrf ORANGE address-family ipv4 unicast 172.16.20.0/24 192.168.10.2

ASR 9901-2

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#show run int gi0/0/0/0

Wed Oct 19 15:40:18.599 UTC

interface GigabitEthernet0/0/0/0

cdp

vrf ORANGE

ipv4 address 192.168.10.2 255.255.255.0

!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#show run int gi0/0/0/6

Wed Oct 19 15:41:08.593 UTC

interface GigabitEthernet0/0/0/6

cdp

ipv4 address 172.16.20.1 255.255.255.0

!

CISCO 2911-3

CISCO2911-3#show run interface gigabitEthernet0/1

Building configuration...

Current configuration : 100 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

end

CISCO2911-3#show run | section ip route

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.20.1

Verificare la connettività con il comando ping, ad esempio ASR9901-1 può eseguire il ping tra ASR9901-2 e VRF ORANGE.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-1#ping vrf ORANGE 192.168.10.2

Wed Oct 19 15:57:50.548 UTC

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms

ASR 9901-2 può eseguire il ping tra CISCO 2911-3 sul file vrf (GRT) predefinito.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#ping 172.16.20.2

Wed Oct 19 15:58:05.961 UTC

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.20.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

Se si tenta di verificare la raggiungibilità dalla subnet 192.168.10.0/24 su ASR9K-1 (VRF ORANGE) alla subnet 172.16.20.0/24 sul router 2911, questo test non deve essere superato perché non è stata implementata alcuna configurazione su ASR9K-2 per completare la connettività tra VRF ORANGE e GRT.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-1#ping 172.16.20.2 vrf ORANGE

Wed Oct 19 19:45:11.801 UTC

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.20.2, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

Configurazione

Passaggio 1. Configurare un processo BGP in ASR9K-2, il router che esegue la perdita di percorso e a cui applicare la configurazione. Oltre alla creazione del processo BGP, è necessario utilizzare alcune istruzioni di rete per assicurarsi che i prefissi di cui si prevede la perdita vengano installati nella tabella BGP corrispondente:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#show run router bgp

Wed Oct 19 20:21:55.118 UTC

router bgp 100

bgp router-id 10.10.10.10

address-family ipv4 unicast

network 172.16.20.0/24

!

address-family vpnv4 unicast

!

vrf ORANGE

rd 100:100

address-family ipv4 unicast

network 192.168.10.0/24

!

!

!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#

Come si può vedere, non c'è bisogno di creare alcun vicinato BGP, BGP è necessario per posizionare questi prefissi nella tabella BGP.

Passaggio 2. Configurare i criteri di route in modo da consentire di filtrare i prefissi che possono presentare perdite. Nell'esempio vengono utilizzati route-policy GLOBAL-2-VRF e route-policy VRF-2-GLOBAL.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#show run route-policy GLOBAL-2-VRF

Wed Oct 19 20:37:56.548 UTC

route-policy GLOBAL-2-VRF

if destination in (172.16.20.0/24) then

pass

endif

end-policy

!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#show run route-policy VRF-2-GLOBAL

Wed Oct 19 20:38:10.538 UTC

route-policy VRF-2-GLOBAL

if destination in (192.168.10.0/24 le 32) then

pass

endif

end-policy

!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#

Passaggio 3. Configurare il VRF e applicare il criterio di route creato nel passaggio precedente con i comandi import da default-vrf route-policy <nome criterio> ed export a default-vrf route-policy <nome criterio>, come mostrato nell'output successivo:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#show run vrf ORANGE

Wed Oct 19 20:40:38.851 UTC

vrf ORANGE

address-family ipv4 unicast

import from default-vrf route-policy GLOBAL-2-VRF

import route-target

100:100

!

export to default-vrf route-policy VRF-2-GLOBAL

export route-target

100:100

!

!

!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#

Verifica finale

Dopo aver eseguito il commit della configurazione precedente, è possibile verificare la raggiungibilità dalla subnet 192.168.10.0/24 su ASR9K-1 (VRF ORANGE) alla subnet 172.16.20.0/24 situata sul router 2911, che inizialmente aveva esito negativo. Tuttavia, con la configurazione appropriata, il test ping ha esito positivo:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-1#ping 172.16.20.2 vrf ORANGE

Wed Oct 19 22:07:47.897 UTC

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.20.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-1#

A debug ip icmp configurata sul router 2911 può anche aiutare a verificare se il router invia la risposta echo a ASR9K-1:

CISCO2911-3#debug ip icmp

ICMP packet debugging is on

CISCO2911-3#

CISCO2911-3#

*Oct 19 21:34:20.069: ICMP: echo reply sent, src 172.16.20.2, dst 192.168.10.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0

*Oct 19 21:34:20.073: ICMP: echo reply sent, src 172.16.20.2, dst 192.168.10.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0

*Oct 19 21:34:20.077: ICMP: echo reply sent, src 172.16.20.2, dst 192.168.10.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0

*Oct 19 21:34:20.077: ICMP: echo reply sent, src 172.16.20.2, dst 192.168.10.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0

*Oct 19 21:34:20.081: ICMP: echo reply sent, src 172.16.20.2, dst 192.168.10.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0

CISCO2911-3#

Un'altra verifica consiste nel controllare se i prefissi vengono visualizzati nelle tabelle RIB e BGP. Per questo esempio, il formato GRT o default-vrf visualizza le informazioni seguenti:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#show route

Wed Oct 19 22:15:03.930 UTC

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, (>) - Diversion path

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR, L - local, G  - DAGR, l - LISP

A - access/subscriber, a - Application route

M - mobile route, r - RPL, t - Traffic Engineering, (!) - FRR Backup path

Gateway of last resort is not set

C    10.88.174.0/24 is directly connected, 1d20h, MgmtEth0/RSP0/CPU0/0

L    10.88.174.223/32 is directly connected, 1d20h, MgmtEth0/RSP0/CPU0/0

L    10.10.10.10/32 is directly connected, 04:33:44, Loopback100

C 172.16.20.0/24 is directly connected, 07:03:18, GigabitEthernet0/0/0/6

L    172.16.20.1/32 is directly connected, 07:03:18, GigabitEthernet0/0/0/6

B 192.168.10.0/24 is directly connected, 03:02:21, GigabitEthernet0/0/0/0 (nexthop in vrf ORANGE)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#show ip bgp

Wed Oct 19 22:15:13.069 UTC

BGP router identifier 10.10.10.10, local AS number 100

BGP generic scan interval 60 secs

Non-stop routing is enabled

BGP table state: Active

Table ID: 0xe0000000   RD version: 5

BGP main routing table version 5

BGP NSR Initial initsync version 3 (Reached)

BGP NSR/ISSU Sync-Group versions 0/0

BGP scan interval 60 secs

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best

i - internal, r RIB-failure, S stale, N Nexthop-discard

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network            Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 172.16.20.0/24 0.0.0.0 0 32768 i *> 192.168.10.0/24 0.0.0.0 0 32768 i

Processed 2 prefixes, 2 paths

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#

L'output successivo mostra le informazioni visualizzate per il VRF ORANGE:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#show route vrf ORANGE

Wed Oct 19 22:21:24.559 UTC

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, (>) - Diversion path

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR, L - local, G  - DAGR, l - LISP

A - access/subscriber, a - Application route

M - mobile route, r - RPL, t - Traffic Engineering, (!) - FRR Backup path

Gateway of last resort is not set

B 172.16.20.0/24 is directly connected, 01:43:49, GigabitEthernet0/0/0/6 (nexthop in vrf default) C 192.168.10.0/24 is directly connected, 07:06:38, GigabitEthernet0/0/0/0

L    192.168.10.2/32 is directly connected, 07:06:38, GigabitEthernet0/0/0/0

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9901-2#show bgp vrf ORANGE

Wed Oct 19 22:21:34.887 UTC

BGP VRF ORANGE, state: Active

BGP Route Distinguisher: 100:100

VRF ID: 0x60000003

BGP router identifier 10.10.10.10, local AS number 100

Non-stop routing is enabled

BGP table state: Active

Table ID: 0xe0000012   RD version: 9

BGP main routing table version 9

BGP NSR Initial initsync version 4 (Reached)

BGP NSR/ISSU Sync-Group versions 0/0

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best

i - internal, r RIB-failure, S stale, N Nexthop-discard

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network            Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

Route Distinguisher: 100:100 (default for vrf ORANGE)

*> 172.16.20.0/24 0.0.0.0 0 32768 i *> 192.168.10.0/24 0.0.0.0 0 32768 i

Processed 2 prefixes, 2 paths