Sommario

Domanda

Risposta

Output CLI

Domanda

Non è disponibile una seconda interfaccia di gestione su ASR-9901.

Intf Intf LineP Encap MTU BW

Nome Stato Stato Tipo (byte) (Kbps)

—

Nu0 su Nullo 1500 0

Mg0/RSP0/CPU0/0 fino a ARPA 1514 100000

Gi0/0/0/0 fino a ARPA 1514 1000000

Risposta

In eXR un MgmtEth è disponibile per la VM XR e l'altra interfaccia MgmtEth per la VM Admin.

Output CLI

P/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-eXR#show interfaces brief | i Mg

giovedì 10 ott 08:07:37,708 HKT

Mg0/RSP0/CPU0/0 fino a ARPA 1514 100000

Mg0/RSP1/CPU0/0 giù per ARPA 1514 100000

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-eXR#admin

giovedì 10 ott 08:07:42,689 HKT

syzaidi connesso da 127.0.0.1 utilizzando la console su sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# show interface ?

Descrizione: Interfacce di gestione

Completamenti possibili:

MgmtEth0/RSP0/0/0

MgmtEth0/RSP1/0/0

| Modificatori di output

<cr>

sysadmin-vm:0_RSP0# show interface

Domande frequenti:

1) È possibile configurare l'interfaccia di gestione nella VM di amministrazione?

Sì, è possibile configurarlo con un indirizzo IP nel modo seguente:

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# int MgmtEth 0/RSP0/0/0 ?

Possible completions:

arp          Configure static ARP entry

default-gw   Default Gateway address: A.B.C.D

ipv4         IPv4 parameters

mtu          MTU for interface

shutdown     Shut the interface down

sysadmin-vm:0_RSP0(config)#

2) Posso utilizzare questo ip di gestione per l'accesso telnet/ssh o fuori banda?

No, questa interfaccia non è esposta al mondo esterno.

3) Qual è lo scopo dell'interfaccia di gestione nella VM di amministrazione?

Questa interfaccia può essere utilizzata per copiare i file dal router alla posizione esterna utilizzando mgmt. interfaccia.

4) Se un utente chiude l'interfaccia di gestione nella VM di amministrazione, perderemo l'accesso alla VM di amministrazione?

No, l'arresto dell'interfaccia non blocca l'accesso alla VM di amministrazione. Controllare di seguito:

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/0/0

Wed Mar  31 19:20:15.547 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# shut

Wed Mar  31 19:20:19.472 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# commit

Wed Mar  31 19:20:22.438 UTC+00:00

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)#

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)#

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# exit

Wed Mar  31 19:20:25.529 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# exit

Wed Mar  31 19:20:27.353 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0# sh int

Wed Mar  31 19:20:29.235 UTC+00:00

MgmtEth0/RSP0/0/0  Link encap: Ethernet  HWaddr 02:b3:90:92:72:98

inet  addr: 0.0.0.0

DOWN BROADCAST MULTICAST   MTU:1500  Metric:1    <<< port is down.

RX packets:          0 errors:0 dropped:0 overruns:0   frame:0

TX packets:          5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:                     0  TX bytes:                   398

sysadmin-vm:0_RSP0# exit

Wed Mar  31 19:20:34.518 UTC+00:00

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin

Wed Mar 31 19:20:36.732 UTC

saavadha connected from 127.0.0.1 using console on sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# exit  <<< we are still able to connect to the admin VM.

Wed Mar  31 19:20:41.461 UTC+00:00

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#conf t

Wed Mar 31 19:20:44.587 UTC

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1(config)#exit

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin conf

Wed Mar 31 19:21:03.263 UTC

Mar 31 19:21:03 : ADMIN-CLI: ERROR: ABORT: Please run this command from admin prompt

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin

Wed Mar 31 19:21:05.319 UTC

saavadha connected from 127.0.0.1 using console on sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# con

Possible completions:

config       Manipulate software configuration information

controller   Access to hardware controller data

sysadmin-vm:0_RSP0# config

Wed Mar  31 19:21:09.125 UTC+00:00

Entering configuration mode terminal

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/0/0

Wed Mar  31 19:21:19.887 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# no shut

Wed Mar  31 19:21:21.662 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# commit

Wed Mar  31 19:21:23.798 UTC+00:00

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# exit

Wed Mar  31 19:21:25.293 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# exit

Wed Mar  31 19:21:26.162 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0# sh int

Wed Mar  31 19:21:27.967 UTC+00:00

MgmtEth0/RSP0/0/0  Link encap: Ethernet  HWaddr 02:b3:90:92:72:98

inet  addr: 0.0.0.0

UP RUNNING BROADCAST MULTICAST   MTU:1500  Metric:1

RX packets:          0 errors:0 dropped:0 overruns:0   frame:0

TX packets:         11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:                     0  TX bytes:                   906

sysadmin-vm:0_RSP0#