Sommario

Introduzione

Premesse

Supporto del software Cisco IOS XE

Consigli

Ulteriori considerazioni

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come scegliere una versione Cisco IOS® XE stabile per piattaforme di routing aziendali.

Premesse

Questo documento descrive le versioni consigliate per le piattaforme Catalyst 8000 Edge, ASR1000, ISR4000 e ISR1000.

Le versioni software fornite in questo documento sono generalmente considerate stabili per la maggior parte delle distribuzioni. Prima di selezionare una release, esaminare il documento associato relativo alla release e verificare che non vi siano avvertenze aperte che possono influire sul dispositivo in base alle funzionalità configurate. Le Note sulla versione contengono anche tabelle che identificano quando è necessario aggiornare le versioni Rommon, Field-Programmable Gate Array (FPGA) o Complex Programmable Logic Device (CPLD) prima di eseguire l'aggiornamento di Cisco IOS XE.

Ove possibile, si consiglia di installare una versione di supporto esteso del software Cisco IOS XE. Se il supporto hardware o il supporto per una determinata funzionalità non è ancora disponibile in una versione con supporto esteso, è necessario utilizzare una versione con supporto standard. Quando sarà disponibile la prossima versione di Extended-Support, si consiglia di passare dalla versione Standard-Support a una versione Extended-Support che fornisca lo stesso supporto hardware e software.

Supporto del software Cisco IOS XE

Ogni versione del software Cisco IOS XE è classificata come versione a supporto standard o versione a supporto esteso.

Standard-Support Release: una durata del supporto di 12 mesi dalla spedizione del primo cliente (FCS) con ricostruzioni pianificate. Ad esempio, il software Cisco IOS XE versione 17.7, 17.8, 17.10 e 17.11.

Release di supporto esteso: una durata del supporto di 36 mesi da FCS con ricostruzioni pianificate. Gli esempi sono le versioni software Cisco IOS XE 17.9 e 17.12.

Nota: Ogni terza versione successiva (ad esempio, il software Cisco IOS XE versione 17.6, 17.9, 17.12, 17.15 e così via) è una versione a supporto esteso.

Consigli

Famiglia di prodotti

Versioni consigliate

Note/avvertenze note

Note sulla release

Catalyst 8500

17.12.6 o 17.15.4c

A seconda dei requisiti delle feature.

Note di versione Piattaforme Catalyst serie 8500 Edge

Catalyst 8500L

17.12.6 o 17.15.4c

A seconda dei requisiti delle feature.

Note di versione Piattaforme Catalyst serie 8500 Edge

Catalyst 8300

17.12.6 o 17.15.4c

A seconda dei requisiti delle feature.

Note di rilascio Piattaforme Cisco Catalyst 8300 Edge

Catalyst 8200

17.12.6 o 17.15.4c

A seconda dei requisiti delle feature.

Note sulla versione Piattaforma Cisco Catalyst 8200 Edge

Catalyst 8200L

17.12.6 o 17.15.4c

A seconda dei requisiti delle feature.

Note sulla versione Piattaforma Cisco Catalyst 8200 Edge

Catalyst 8000v

17.12.6 o 17.15.4c

A seconda dei requisiti delle feature.

Note sulla release del software Cisco Catalyst 8000V Edge

ASR 1000

17.12.6 o 17.15.4c

- Le versioni precedenti di 17.x sono a conoscenza di FN - 70611

- Quando si aggiorna RP2 dalle versioni precedenti alla 16.12+, è necessario avere familiarità con i requisiti ROMMON/CPLD.

- 17.9 è l'ultima release per ASR 1000 RP2, ASR 1001-X e ASR 1002-X

Note sulla versione per Cisco ASR serie 1000, Cisco IOS XE

ISR 4461

17.12.6 o 17.15.4c

A seconda dei requisiti delle feature.

Note sulla versione per Cisco serie 4000 ISR, Cisco IOS XE 17.15.x

ISR 4200/4300/4431/4451

17.9.7a o 17.12.6

A seconda dei requisiti delle feature.

Note di rilascio per Cisco serie 4000 ISR, Cisco IOS XE Dublin 17.12.x

ISR 1100

17.12.6 o 17.15.4c

Sui router Cisco serie 1000 (modelli C11xx) con Cisco IOS XE versione 17.4 o precedente, è necessario un aggiornamento temporaneo obbligatorio a qualsiasi versione di Cisco IOS XE tra la versione 17.5 e la versione 17.10 prima di eseguire l'aggiornamento a Cisco IOS XE versione 17.11 o successive.

Note sulla versione per Cisco serie 1000 Integrated Services Router, Cisco IOS XE

Ulteriori considerazioni

- Le versioni 17.9, 17.12 e 17.15 continuano a ricevere il supporto per la correzione di bug a lungo termine con ricostruzioni aggiuntive per incorporare le correzioni in futuro.

- A partire dalla versione 17.11.1 e successive, gli algoritmi di crittografia vulnerabili non sono consentiti per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consultare FN - 72510.

- In futuro, la modalità bundle (file con estensione bin) delle versioni Cisco IOS XE non sarà più disponibile e l'unica opzione supportata sarà la modalità di installazione (file packages.conf). Si consiglia ai clienti di avviare la transizione alla modalità di installazione non appena possibile.

- A partire da Cisco IOS XE Dublino 17.11.1a, la libreria di gestione PAK non è più disponibile. Se si dispone di una licenza PAK senza istantanea e si desidera eseguire l'aggiornamento a Cisco IOS XE Dublino 17.12.1a o versione successiva, sarà necessario eseguire due volte l'aggiornamento. Eseguire prima l'aggiornamento alla versione più recente, la 17.6.x o la 17.9.x, in cui il sistema può creare un'istantanea della licenza PAK e completare la DLC, quindi aggiornare il sistema alla versione di destinazione richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare il documento FN-74148 e le copie istantanee delle licenze PAK.

Informazioni correlate

- Versioni consigliate per Cisco SD-WAN

- Cisco IOS XE 17 - Note sulla release - Cisco

- Supporto e download Cisco

- Convenzione di denominazione IOS XE

����

����

����

����

����

����

����