Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Numero massimo di interfacce

Numero massimo di VLAN

Limiti IDB per piattaforma

Limiti IDB aggiuntivi per tutte le piattaforme

Limiti IDB per varie piattaforme ISR

Limiti IDB per il software Cisco release IOS 15.0 M per tutte le piattaforme

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega il limite IDB (Interface Descriptor Block) e fornisce i limiti per le diverse piattaforme supportate dal software Cisco IOS® e le diverse versioni del software Cisco IOS.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware elencate nella sezione Limiti IDB per piattaforma.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Un IDB (Interface Descriptor Block) è una struttura di controllo speciale interna al software Cisco IOS che contiene informazioni quali l'indirizzo IP, lo stato dell'interfaccia e le statistiche dei pacchetti. Il software Cisco IOS gestisce un IDB per ciascuna interfaccia presente su una piattaforma e un IDB per ciascuna sottointerfaccia.

Esistono due tipi principali di IDB:

- IDB hardware (HWIDB)

- IDB software (SWIDB)

Un HWIDB rappresenta un'interfaccia fisica che include porte fisiche e definizioni di interfaccia canalizzate. Un SWIDB rappresenta una sottointerfaccia logica (PVC (Permanent Virtual Circuit) o VLAN (Virtual LAN)) o un incapsulamento di layer 2 (PPP (Point-to-Point Protocol), HDLC (High-Level Data Link Control) e così via).

Ogni interfaccia fisica sul router consuma almeno due IDB:

- Un HWIDB per la porta fisica

- Un SWIDB per l'incapsulamento di layer 2

Una porta canalizzata consuma N+1 HWIDB, dove N è il numero di canali all'interno della porta fisica, più un minimo di N SWIDB (incapsulamento di livello 2 per canale). Ogni sottointerfaccia definita dall'utente aggiunge un altro SWIDB.

Ogni definizione di interfaccia tunnel, come ad esempio Universal Transport Interface (UTI), Generic Routing Encapsulation (GRE), Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering (MPLS TE) o Any Transport over MPLS (AToM), utilizza un HWIDB più un SWIDB per tunnel, più un SWIDB aggiuntivo per ogni sottointerfaccia aggiuntiva, ad esempio un PVC Frame Relay, che è tunneling. Gli IDB del tunnel si aggiungono alle interfacce originali tunneling.

Il protocollo L2TPv3 (Layer 2 Tunnel Protocol Version 3), che sostituisce l'interfaccia UTI nel software Cisco IOS versione 12.0(23)S, non utilizza gli IDB, in quanto l'interfaccia L2TPv3 è un'implementazione pseudo-wireframe basata su sessione anziché un'interfaccia tunnel definita come l'interfaccia UTI.

Il numero massimo di interfacce (fisiche, di sottointerfaccia o virtuali) che un router può gestire dipende dal numero massimo di SWIDB che il router può utilizzare. Questo limite era impostato su 300 per tutte le piattaforme, ma con l'introduzione di funzionalità quali le sottointerfacce frame-relay, il protocollo PPP (Point-to-Point) e la VPDN (Virtual Private Dial-up Network) che utilizzano interfacce virtuali, questo valore si è dimostrato insufficiente su alcune piattaforme.

Cisco ha eseguito un lavoro approfondito per adattare il software Cisco IOS a questi nuovi requisiti. Dal software Cisco IOS versione 11.3T e successive, il limite IDB dipende dalla piattaforma e dal software Cisco IOS. Il limite dell'IDB indica ora il numero massimo di interfacce che un router può gestire, se si presume che siano disponibili altre risorse, ad esempio memoria, CPU e così via.

Per visualizzare il numero massimo di IDB e il numero di IDB attualmente in uso, insieme al relativo consumo di memoria, utilizzare il comando show idb IOS. Questo comando è disponibile nei software Cisco IOS versione 12.1(9), 12.1(9)E, 12.1(9)EC, 12.0(18)S/ST, 12.2(x), 12.2(x)T e 12.2(2)B.

Se si controlla il numero di IDB attualmente in uso, è possibile riconfigurare o aggiungere capacità man mano che il limite IDB si avvicina per scopi di composizione e aggregazione.

L'output del comando show idb è simile al seguente:

Router#show idb

Maximum number of IDBs 4096

42 SW IDBs allocated (2440 bytes each)

40 HW IDBs allocated (5760 bytes each)

HWIDB#1   1   SRP0/0 (HW IFINDEX, SRP)

HWIDB#2   2   POS1/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#3   7   FastEthernet3/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#4   8   FastEthernet3/1 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#5   9   FastEthernet3/2 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#6   10  FastEthernet3/3 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#7   11  FastEthernet3/4 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#8   12  FastEthernet3/5 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#9   13  FastEthernet3/6 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#10  14  FastEthernet3/7 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#11  15  POS4/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#12  16  POS4/1 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#13  17  POS4/2 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#14  18  POS4/3 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#15  19  GigabitEthernet6/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#16  21  POS10/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#17  22  POS11/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#18  23  Loopback0 (HW IFINDEX)

HWIDB#19  24  Loopback1 (HW IFINDEX)

HWIDB#20  25  Tunnel100 (HW IFINDEX)

HWIDB#21  26  Tunnel909 (HW IFINDEX)

HWIDB#22  27  Ethernet0 (HW IFINDEX, Ether)

Numero massimo di interfacce

Ogni interfaccia utilizza un IDB. Pertanto, il limite IDB indica il numero massimo di interfacce che un router può gestire.

Il limite IDB è, quindi, la risposta alla domanda comune "Quante (sotto)interfacce possono essere configurate su questa piattaforma?"

Numero massimo di VLAN

Ogni VLAN virtuale (VLAN) richiede un IDB. Qualsiasi versione del software Cisco IOS può supportare fino a 4096 VLAN (0-4095, con un intervallo di numeri da 1 a 4094 e in cui sono riservati 0, 4095), se la piattaforma supporta almeno 4000 IDB

Nella versione software Cisco IOS, è previsto un limite di 256 gruppi di bridge se si utilizza il bridging VLAN.

Limiti IDB per piattaforma

La tabella 1 elenca i limiti IDB per le diverse piattaforme supportate dal software Cisco IOS e per il software Cisco IOS versione 11.3T e successive:

Tabella 1 - Limiti IDB

Piattaforma/IOS

Software Cisco IOS release 11.3T

Software Cisco IOS release 11.3AA

Software Cisco IOS release 12.0

Software Cisco IOS release 12.0S

Software Cisco IOS release 12.0T

Software Cisco IOS release 12.1

Software Cisco IOS release 12.1T

Software Cisco IOS release 12.2

Software Cisco IOS release 12.2T

Software Cisco IOS release 12.3

Software Cisco IOS release 12.3T

as5200

300

300

300

n/d

300

300

300

300

300

n/d

n/d

as5300

700

700

700

n/d

800

800

800

800

800

800

800

as5400

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

2000

3000

3000

3000

3000

as5800

n/d

2048

2048

n/d

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

800

n/d

n/d

n/d

n/d

300

300

300

300

300

300

300

ubr900

n/d

n/d

n/d

n/d

300

300

300

300

300

300

300

1000

300

300

300

n/d

300

300

300

300

300

n/d

n/d

1700/c1600

300

300

n/d

n/d

300

300

300

300

300

300

300

2500

300

300

300

n/d

300

300

300

300

300

300

300

2600/2600XM

300

300

300

n/d

300

300

300

300

800

800

800

3600

800

800

800

n/d

800

800

800

800

800

800

800

3660

n/d

n/d

n/d

n/d

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

3725

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

800

800

800

3745

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

1400

1400

1400

3800

300

300

300

n/d

300

300

300

300

300

n/d

n/d

mc3810

n/d

n/d

300

n/d

300

300

300

300

300

300

300

4000

300

300

300

n/d

300

300

300

300

300

n/d

300

4500/4700

300

300

300

n/d

300

300

300

300

300

300

300

7100

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

7200

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

MSFC

n/d

n/d

n/d

n/d

3000

3000

3000

3000

3000

n/d

n/d

ls1010

300

300

300

n/d

300

300

300

300

300

n/d

n/d

6400 (nrp)

n/d

n/d

n/d

n/d

3000

4500

4500

4500

4500

4500

4500

7500 (rsp/vip)

300

1000

1000

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

12000 (grp/lc)

n/d

n/d

n/d

4096

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Nota:

- I limiti in grassetto indicano le modifiche dei valori.

- I numeri riportati nella tabella sono valori nominali. I valori reali potrebbero variare. Per i dettagli, consultare il tecnico di vendita Cisco (SE).

Tabella 2 - Limiti IDB ESR 10000 e ESR 10700 e versioni software Cisco IOS supportate

Piattaforma/IOS

Software Cisco IOS release 12.0.28.S

Software Cisco IOS release 12.2

Software Cisco IOS release 12.3(7)X12

ESR 10000

Sì (fino a 16383)

Sì

Sì (fino a 65530)

ESR 10700

Sì (12 SP)

No

No

Limiti IDB aggiuntivi per tutte le piattaforme

La tabella 3 indica il limite IDB per le diverse piattaforme supportate dal software Cisco IOS e le diverse versioni del software Cisco IOS (precedenti alla 11.3T):

Tabella 3 - Limite IDB per le piattaforme e le versioni supportate dal software Cisco IOS (11.3T e versioni precedenti)

Piattaforma/IOS

Software Cisco IOS release 11.3

Software Cisco IOS release 11.2

Software Cisco IOS release 11.2P

Software Cisco IOS release 11.1

Software Cisco IOS release 11.1CC

Software Cisco IOS release 11.1CA

Software Cisco IOS release 11.0

Tutte le piattaforme

300

300

300

300

1024

1024

256

Limiti IDB per varie piattaforme ISR

Tabella 4 - Limiti IDB

Piattaforma/IOS

Software Cisco IOS release 12.3T

1841

700

2801

800

2811

800

2821

900

2851

1000

3825

1200

3845

1400

Limiti IDB per il software Cisco release IOS 15.0 M per tutte le piattaforme

La tabella 5 elenca i limiti IDB per i router Cisco IOS versione 15.0 M. Le versioni precedenti del software Cisco IOS potrebbero avere gli stessi limiti IDB.

Piattaforma/IOS

Limite IDB

812, 819 e 860

300

880 e 890

300

1800-fissa

300

1841

1200

1861 e 1861E

300

1900

1200

2801

1200

2811

1400

2821

1400

2851

1400

2901

1200

2911 e 2921

1400

2951

1800

3825 e 3845

1400

3925 e 3945

2400

3925E e 3945E

4800

7200VXR

20050

ASR 1000 ESP 2.5

65535 / 16K *

ASR 1000 ESP 5

65535 / 32K *

ASR 1000 ESP 10

65535 /32K *

ASR 1000 ESP 20

65535 / 64K *

ASR 1000 ESP 40

65535 / 64K *

Nota: *ASR1000 IOS XE consente un massimo di 65535 IDB. Tuttavia, il numero massimo di interfacce logiche supportate è inferiore e varia in base al modello di ESP in uso. Ad esempio, in ASR 1000 ESP 2.5, il router usa ESP 2.5

Informazioni correlate

- Pagina di supporto dei prodotti principali Cisco IOS release 12.2

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems