Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Configurazione

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Ricevuto messaggio di errore password crittografata non valida

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione per configurare una password Telnet su un router Cisco, che consente ai dispositivi IP di accedere al router. Se non è stata configurata una password Telnet, viene visualizzato il messaggio di errore Password richiesta ma nessuna password impostata.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Se si tenta di connettersi a un router per il quale non è stata configurata una password Telnet, viene visualizzato questo messaggio di errore:

Router-1#telnet 10.3.3.1

Trying 10.3.3.1 ... Open

Password required, but none set

[Connection to 10.3.3.1 closed by foreign host]

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare una password Telnet.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Configurazioni

Per questo documento viene usata la configurazione del router-2.

Per configurare il router in modo da consentire l'accesso Telnet, usare il comando line vty. Questo comando consente di configurare le linee VTY (Virtual Terminal) per l'accesso alla console remota. È possibile configurare il router in modo che accetti una o più sessioni Telnet. Si consiglia di configurare il controllo della password con i comandi di configurazione login e password line. Nell'esempio, il router è configurato in modo da accettare cinque sessioni con la password "letmein":

Router-2

Router-2(config)#line vty 0 4

Router-2(config-line)#login

% Login disabled on line 66, until 'password' is set

% Login disabled on line 67, until 'password' is set

% Login disabled on line 68, until 'password' is set

% Login disabled on line 69, until 'password' is set

% Login disabled on line 70, until 'password' is set

Router-2(config-line)#password letmein

Verifica

Per verificare che il router sia configurato correttamente per Telnet, usare il comando show running-config.

Router-2#show running-config

Building configuration...

hostname Router-2

.

.

line vty 0 4

password letmein

login

.

.

!

end

A questo punto, dovrebbe essere possibile connettersi al router in modalità telnet.

Router-1#telnet

10.3.3.1

Trying

10.3.3.1 ... Open

User

Access Verification

Password:

letmein

Router-2#

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Ricevuto messaggio di errore password crittografata non valida

Quando si cerca di configurare una password crittografata nella riga VTY, viene visualizzato questo messaggio di errore:

Invalid encrypted password

Per risolvere il problema, è necessario verificare se il servizio di crittografia è disabilitato nel router. Se è disattivato, attivare il servizio di crittografia. Inoltre, per configurare una password nell'interfaccia della linea VTY, non è necessario specificare alcun metodo di crittografia.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems