Sommario

Introduzione

Utilizzo della CPU sulle piattaforme Nexus 7000

Comandi e script per monitorare i processi e le CPU

Comandi

comando show processes

comando show system resources

show processes cpu Command

show processes cpu history, comando

mostra dettagli cpu processo Comando

Introduzione

Questo documento descrive i processi per monitorare l'utilizzo della CPU e risolvere i problemi relativi all'utilizzo elevato della CPU sulle piattaforme Cisco Nexus serie 7000.

Utilizzo della CPU sulle piattaforme Nexus 7000

La piattaforma Nexus 7000 è un sistema basato su Linux con un programma di pianificazione preventiva che consente un accesso equo alle risorse della CPU per tutti i processi.

A differenza di Cisco Catalyst serie 6500, non esiste un processore di routing (RP) e uno switch (SP) separati.

- Supervisor Engine 1 ha un processore dual-core.

- Supervisor Engine 2 ha un processore quad-core.

- Supervisor Engine 2E ha due processori quad-core.

Il sistema operativo Cisco NX-OS sfrutta i vantaggi del multitasking CPU preventivo, in modo che i processi possano trarre vantaggio da una CPU inattiva per completare più rapidamente le attività.

Pertanto, l'opzione History segnala possibili picchi di CPU che non indicano necessariamente un problema. Tuttavia, se l'utilizzo medio della CPU rimane elevato rispetto al normale, l'utilizzo di base della CPU per una particolare rete, esaminare l'utilizzo elevato della CPU.

I limitatori di velocità hardware (HWRL) e il control plane policing (CoPP) predefiniti sono abilitati per proteggere l'interfaccia in banda del supervisore sulle piattaforme Nexus 7000.

I comandi e lo script EEM di esempio sono basati su Nexus 7000 versione 6.1 e precedenti e sono soggetti a modifiche nelle versioni future.

Comandi e script per monitorare i processi e le CPU

Comandi

Cisco CLI Analyzer (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare Cisco CLI Analyzer per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Comando show processes

Utilizzare questo comando per visualizzare informazioni sui processi attivi.

switch# show processes

PID    State  PC        Start_cnt    TTY   Type  Process

-----  -----  --------  -----------  ----  ----  -------------

1      S  41520eb8            1     -     O  init

2      S         0            1     -     O  kthreadd

3      S         0            1     -     O  migration/0

4      S         0            1     -     O  ksoftirqd/0

5      S         0            1     -     O  watchdog/0

6      S         0            1     -     O  migration/1

7      S         0            1     -     O  ksoftirqd/1

8      S         0            1     -     O  watchdog/1

9      S         0            1     -     O  events/0

10      S         0            1     -     O  events/1

11      S         0            1     -     O  khelper

12      S         0            1     -     O  kblockd/0

Campo

Descrizione

PID

ID processo

State

Stato processo

PC

Contatore del programma corrente in formato esadecimale

Inizio

Numero di avvii o riavvii di un processo

TTY

Terminale che controlla il processo. Un trattino (—) di solito indica un daemon che non viene eseguito su un terminale specifico.

Processo

Nome del processo

Stato processo

Descrizione

D

Sospensione ininterrotta (generalmente I/O)

R

Eseguibile (nella coda di esecuzione)

S

Sospeso

T

Tracciato o arrestato

Z

Processo inattivo (zombie)

NR

Non in esecuzione

ER

Previsto in esecuzione ma attualmente non in esecuzione

Comando show system resources

Utilizzare questo comando per visualizzare le statistiche relative alla CPU e alla memoria del sistema.

switch#show system resources

Load average: 1 minute: 0.36 5 minutes: 0.39 15 minutes: 0.44

Processes : 1068 total, 1 running

CPU states : 0.5% user, 5.5% kernel, 94.0% idle

Memory usage: 8245436K total, 3289920K used, 4955516K free

Current memory status: OK

Campo

Descrizione

Carica

Numero di processi in esecuzione. La media riflette il carico del sistema negli ultimi 1, 5 e 15 minuti.

Processi

Numero di processi nel sistema e numero di processi effettivamente in esecuzione quando viene eseguito il comando.

Stato CPU

Percentuale di utilizzo della CPU in modalità utente, modalità kernel e tempo di inattività nell'ultimo secondo. Per un Supervisor dual-core, viene calcolata la media della CPU su entrambi i core.

Utilizzo memoria

Memoria totale, memoria utilizzata, memoria libera, memoria utilizzata per i buffer e memoria utilizzata per la cache in kilobyte. I buffer e la cache sono inclusi nelle statistiche della memoria utilizzata.

show processes cpu Command

Utilizzare questo comando per visualizzare l'utilizzo della CPU a livello di processo:

switch#show processes cpu | ex 0.0

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 1Sec Process

----- ----------- -------- ----- ------ -----------

26 66399 269718 246 0.9% kide/1

2908 115550 11310 10216 2.9% platform

3223 7248 9208 787 0.9% R2D2_usd

CPU util : 1.0% user, 3.0% kernel, 96.0% idle

Please note that only processes from the requested vdc are shown above

Campo

Descrizione

Runtime (ms)

Tempo CPU utilizzato dal processo in millisecondi

Richiamato

Numero di volte in cui il processo è stato richiamato

Secs

Tempo medio CPU per ogni chiamata al processo in microsecondi

1 sec

Percentuale di utilizzo della CPU nell'ultimo secondo

Per conoscere l'utilizzo della CPU per tutti i thread che appartengono a un PID (Process ID) specifico, utilizzare il comando show process cpu detail <pid>, disponibile in NX-OS release 6.2x.

show processes cpu history Comando

Usare questo comando per visualizzare l'uso della CPU negli ultimi 60 secondi, 60 minuti e 72 ore. Verificare l'utilizzo medio della CPU (#) e i picchi (*).

switch# show processes cpu history

1  131         12     1 1  1      1 2       1         1  1

195388933456577607393535376775867507294877653564353456145546

100

90

80

70

60

50

40     #

30     #

20     ##         ##          #        #                    #

10 #######   ######## # ################# ########  #  ### ## #

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per second (last 60 seconds)

# = average CPU%

222222224221222212222222222642222112221222222222222121221412

523210211239434396322261541608790993139620151432210949597392

100

90

80

70                            *

60                            *

50                            *

40         *                  **                            *

30 *       *        *    * *  *****       *   *          ** *

20 ************************************************************

10 ############################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per minute (last 60 minutes)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

1

666765454544445544555669844465554466654464446069464554545555665544444474

459056619185613722269482096333506853055519639003005209696949867484693724

100                                              *

90                        *                     * *

80                        **                    * *

70  ****                 ***         *         ** *            **        *

60 ******         *   ******   * *   ****  *   **** *    * ** ****       *

50 ************* **  ********* *************** **** **************** ** **

40 ************************************************************************

30 ************************************************************************

20 ************************************************************************

10 ########################################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0

CPU% per hour (last 72 hours)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

mostra dettagli cpu processo <pid> Comando

Questo comando, aggiunto nella release 6.2, visualizza le informazioni sull'utilizzo della CPU per tutti i thread appartenenti a un PID specifico.

switch# show processes cpu sorted | grep cli

3965        23734     17872   1328    0.0%    0.1%   0.7%   -    clis

4024         3047      1256   2426    0.0%    0.0%   0.0%   -    diagclient

4094          787       258   3052    0.0%    0.0%   0.0%   -    cardclient

4728          227       209   1088    0.0%    0.0%   0.0%   -    port_client

4729         1351       499   2708    0.0%    0.0%   0.0%   -    statsclient

4730         2765       550   5028    0.0%    0.0%   0.0%   -    xbar_client

switch# show processes cpu sorted | grep clis

3965        23734     17872   1328    0.0%    0.1%   0.7%   -    clis

switch# show process cpu detailed 3965

CPU utilization for five seconds: 3%/3%; one minute: 0%; five minutes: 1%

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  5Sec    1Min    5Min    TTY  Process

-----  -----------  --------  -----  ------  ------  ------  ---  -----------

3965        23734     17873   1327    0.0%    0.1%   0.6%   -    clis

4227           45       334    135    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-cli-t

4228           24       153    162    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-nvdb-

4760           75       224    335    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-seria

switch# show processes cpu sorted | grep netstack

4133          353       892    395    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack

switch# show process cpu detailed 4133

CPU utilization for five seconds: 5%/5%; one minute: 1%; five minutes: 1%

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  5Sec    1Min    5Min    TTY  Process

-----  -----------  --------  -----  ------  ------  ------  ---  -----------

4133          353       892    395    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack

4145          322      6492     49    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:active

4151          239       247    971    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-sys

4153            0         3    162    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:mplsda

4155            2         3    717    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:mplsct

4163            0         2    240    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-d

4164           97       957    101    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:netsta

4166           15       628     25    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-sys

4167            0         3    224    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-pm-

4170            1        12    154    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-uri

4171            9        30    323    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ipc

4173            0         5    167    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ipc

4175            0         2    305    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ret

4176           12         7   1838    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ppf

4178            4        15    289    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4179           41       445     93    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:disp

4180            0         6     98    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4181           33       501     66    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4182            0         2    232    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4183            0         2    227    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4184            0         3    152    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4185            0         2    278    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4186            0         2    254    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4187            0         3    168    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4188            0         2    266    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4189            0         2    248    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4190            0         2    254    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4191            0         3    201    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4192            0         2    258    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4193            0         7    111    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4194            0         8     78    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4195            0         2    313    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4196           15       632     23    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ptacti

4197            0         5    120    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:tcp_ip

4198            4        11    390    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

4199            0         3    240    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4200            0         1    561    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4201            0         3    246    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:icmpv6

4513            0         5    112    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

4514            0         2    291    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

Nota: tutte le informazioni sul processo si basano sul processo in NX-OS. In NX-OS, tutti i thread condividono la memoria allocata da qualsiasi altro thread, pertanto non è possibile visualizzare le informazioni per thread.

show system internal PROCESSES, comando cpu

Questo comando è equivalente al comando top di Linux, che consente di verificare in tempo reale l'attività del processore.

switch# show system internal processes cpu

top - 23:51:41 up 51 min, 3 users, load average: 0.56, 0.49, 0.46

Tasks: 433 total, 1 running, 431 sleeping, 0 stopped, 1 zombie

Cpu(s): 5.9%us, 7.8%sy, 0.0%ni, 81.9%id, 3.6%wa, 0.1%hi, 0.6%si, 0.0%st

Mem: 8245436k total, 3531776k used, 4713660k free, 5360k buffers

Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 1458188k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

3589 svc-isan 25 5 112m 8864 4572 S 5.7 0.1 0:21.60 stats_client

10881 sjlan 20 0 3732 1648 1140 R 3.8 0.0 0:00.04 top

26 root 20 0 0 0 0 S 1.9 0.0 1:07.07 kide/1

3280 root -2 0 101m 6104 3680 S 1.9 0.1 0:32.57 octopus

3570 root 20 0 123m 19m 6456 S 1.9 0.2 0:06.07 diag_port_lb

5151 root 20 0 205m 45m 9.8m S 1.9 0.6 0:02.61 netstack

1 root 20 0 1988 604 524 S 0.0 0.0 0:03.75 init

2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd

3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0

4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.61 ksoftirqd/0

5 root -2 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 watchdog/0

6 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1

7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.80 ksoftirqd/1

Campo

Descrizione

PID

ID processo

UTENTE

Nome dell'utente proprietario del processo

PR

Priorità assegnata al processo

NI

Bel valore del processo

VIRT

Quantità di memoria virtuale utilizzata dal processo

RIS

Quantità di RAM fisica utilizzata dal processo (dimensioni residenti) in KB

SHR

Quantità di memoria condivisa utilizzata dal processo

S

Stato del processo. I valori possibili includono:

- D - Sonno ininterrotto

- R - In esecuzione

- S - Sospensione

- T - Tracciato o arrestato

- Z - Zombiato

%CPU

Percentuale di tempo CPU utilizzato dal processo

%MEM

Percentuale di RAM fisica disponibile utilizzata dal processo

TEMPO+

Quantità totale di tempo CPU utilizzato dal processo dall'avvio

COMANDO

Nome del comando immesso per avviare il processo

'{#seconds} | l'opzione no-more' consente l'esecuzione automatica del comando ogni #secondi fino a quando non viene immesso Ctrl-C. Di seguito viene riportato un esempio di output:

switch# show system internal processes cpu  5 | no-more

top - 17:31:12 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.52, 0.40, 0.32

Tasks: 449 total,   3 running, 446 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192740k used,  4052696k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:44.25 pfm

31487 sjlan     20   0  3732 1652 1140 R  5.6  0.0   0:00.05 top

3059 svc-isan  20   0 80288 7536 4440 S  3.8  0.1  65:44.59 diagmgr

3192 root      20   0  334m  47m  11m S  1.9  0.6  25:36.52 netstack

3578 svc-isan  20   0  118m  13m 6952 S  1.9  0.2  24:57.36 stp

5119 svc-isan  20   0  139m  14m 7028 S  1.9  0.2   3:48.60 urib

5151 root      20   0  209m  46m  11m S  1.9  0.6  38:53.39 netstack

5402 svc-isan  20   0  117m  15m 9140 S  1.9  0.2  36:07.13 stp

6175 svc-isan  20   0  118m  16m 9580 S  1.9  0.2  47:09.41 stp

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

top - 17:31:18 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.48, 0.39, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192592k used,  4052844k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:44.47 pfm

31490 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

5 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.74 watchdog/0

6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/1

7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:54.47 ksoftirqd/1

8 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 watchdog/1

9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.94 events/0

10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.58 events/1

11 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper

top - 17:31:23 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.44, 0.39, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192584k used,  4052852k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

31493 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

5004 svc-isan  20   0  118m  13m 6852 S  1.9  0.2  41:35.81 stp

10337 svc-isan  20   0  133m  11m 7948 S  1.9  0.1   1:42.81 mcecm

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

5 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.74 watchdog/0

6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/1

7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:54.47 ksoftirqd/1

8 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 watchdog/1

9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.94 events/0

10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.58 events/1

top - 17:31:29 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.41, 0.38, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192708k used,  4052728k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919616k cached

show system internal sysmgr service pid <pid> Comando

Utilizzare questo comando per visualizzare ulteriori dettagli sul processo/servizio in base al PID, ad esempio l'ora di riavvio, lo stato di arresto anomalo e lo stato corrente.

switch# show system internal processes cpu

top - 17:37:26 up 4 days, 18:37,  3 users,  load average: 0.16, 0.35, 0.33

Tasks: 450 total,   2 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4193248k used,  4052188k free,    27668k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919664k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:58.67 pfm

31710 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

3192 root      20   0  334m  47m  11m S  1.9  0.6  25:38.39 netstack

3578 svc-isan  20   0  118m  13m 6952 S  1.9  0.2  24:59.08 stp

5151 root      20   0  209m  46m  11m S  1.9  0.6  38:55.52 netstack

5402 svc-isan  20   0  117m  15m 9140 S  1.9  0.2  36:09.08 stp

5751 root      20   0  209m  46m  10m S  1.9  0.6  41:20.58 netstack

6098 svc-isan  20   0  151m  15m 6188 S  1.9  0.2   3:58.40 mrib

6175 svc-isan  20   0  118m  16m 9580 S  1.9  0.2  47:12.00 stp

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.52 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.83 ksoftirqd/0

switch# show system internal sysmgr service pid 2908

Service "Platform Manager" ("platform", 5):

UUID = 0x18, PID = 2908, SAP = 39

State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at time Mon Oct 15 23:03:45 2012).

Restart count: 1

Time of last restart: Mon Oct 15 23:03:44 2012.

The service never crashed since the last reboot.

Tag = N/A

Plugin ID: 0

Script EEM di esempio

Questo è uno script di esempio che cattura l'uso intensivo intermittente della CPU. I valori utilizzati e i comandi emessi possono essere modificati in base ai requisiti:

event manager applet HIGH-CPU

event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op ge

entry-val 80 exit-val 30 poll-interval 5

action 1.0 syslog msg High CPU hit $_event_pub_time

action 2.0 cli enable

action 3.0 cli show clock >> bootflash:high-cpu.txt

action 4.0 cli show processes cpu sort >> bootflash:high-cpu.txt

Nota: è necessario definire 'exit-val'. Quando lo script raccoglie i dati, aumenta l'utilizzo della CPU. Un valore per exit-val garantisce che lo script non venga eseguito in un ciclo continuo.

Utilizzo CPU elevato causato da Processo o traffico

Quando si monitora l'utilizzo della CPU, non è presente alcun processo rispetto all'utilizzo di interrupt (come nelle piattaforme software Cisco IOS®). Per determinare rapidamente la causa di un elevato utilizzo della CPU, usare il comando show system internal processes cpu. È molto probabile che un utilizzo elevato della CPU innescato dal traffico causi un utilizzo elevato di Netstack e di altre funzionalità e processi, ad esempio ARP (Address Resolution Protocol) e IGMP (Internet Group Management Protocol).

Il processo causa un elevato utilizzo della CPU

A seconda dei processi e dei problemi che causano un utilizzo elevato della CPU, è possibile che sia necessario acquisire comandi specifici. In queste sezioni vengono descritti metodi utili.

show system internal <feature> mem-stats/memstats | nel comando Grand

Usare questo comando per visualizzare l'allocazione di memoria per un processo; usare l'opzione 'in Grand' per monitorare la memoria totale complessiva. Una perdita di memoria può causare un comportamento errato di un processo, che può determinare un elevato utilizzo della CPU.

Etanalizzatore

Usare Ethanalyzer per monitorare il traffico verso la CPU.

Comandi debug

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di usare i comandi di debug. Per evitare interruzioni del servizio, usare accuratamente i comandi di debug su uno switch di produzione.

Usare il comando debug logfile quando possibile per indirizzare l'output su un file specificato ed evitare di bloccare la sessione per riempire il syslog. Questo è un esempio di debug di SNMP (Simple Network Management Protocol):

switch# debug logfile snmpdebug

switch# debug snmp  all

switch# show debug logfile snmpdebug

2012 Oct 17 23:53:25.905914 snmpd: SDWRAP message Successfully processed

2012 Oct 17 23:53:25.906162 snmpd: Src: 0x00000501/23852  Dst: 0x00000501/28  ID

: 0x006E3C9B  Size: 276 [REQ] Opc: 182 (MTS_OPC_DEBUG_WRAP_MSG) RR: 0x006E3C9B

HA_SEQNO: 0x00000000  TS: 0x10ADFFA1666FC  REJ:0  SYNC:0  OPTIONS:0x0

2012 Oct 17 23:53:25.906208 snmpd: 01 00 00 00 E7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906225 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906239 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906255 snmpd: FF FF FF FF 2F 64 65 76 2F 70 74 73 2F 30 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906271 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

switch# show log last 10

2012 Oct 17 17:51:06 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Transmit Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:09 SITE1-AGG1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED:

Ethernet10/10: Ethernet10/10 is suspended

2012 Oct 17 17:51:51 SITE1-AGG1 last message repeated 1 time

2012 Oct 17 17:51:51 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE:

Interface Ethernet10/10 is down (Link failure)

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet10/10,

operational speed changed to 10 Gbps

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface

Ethernet10/10, operational duplex mode changed to Full

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Receive Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Transmit Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:55 SITE1-AGG1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel11:

Ethernet10/10 is up

2012 Oct 17 17:51:56 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet10/10

is up in mode trunk

Usare il comando debug-filter quando possibile per ridurre al minimo l'output su un sistema di produzione. Ad esempio, la perdita di un pacchetto causa il rilevamento di collegamenti unidirezionali (UDLD) con eco vuoto:

switch# debug logfile test size 1000000

switch# debug-filter pktmgr direction inbound

switch# debug-filter pktmgr dest-mac 0100.0ccc.cccc

switch# debug pktmgr client uuid 376

switch# debug pktmgr frame

switch# debug pktmgr pkt-errors

switch# debug-filter ?

fabricpath  Debug fabricpath events

ip          IP events

ipv6        IPv6 events

l2pt        L2 Protocol Tunneling events

mpls        MPLS events

pktmgr      Pm debug-filter

routing     Routing events

Il traffico provoca un elevato utilizzo della CPU

Utilizzare questi strumenti quando il traffico causa un utilizzo elevato della CPU:

- Ethanalyzer - Monitora il tipo di traffico da o verso la CPU.

- Configurazione - Controllare la configurazione dello switch, dell'interfaccia o delle funzionalità

- Limitatore di velocità CoPP/Hardware: verificare che CoPP e HWRL siano configurati correttamente. A volte la CPU non funziona a velocità elevate perché è protetta da CoPP e limitatori di velocità. Controllare CoPP e HWRL per verificare se ci sono cadute per alcuni pacchetti/traffico.

Nota: CoPP e HWRL sono disponibili solo dal contesto del dispositivo virtuale predefinito (VDC). Vengono applicati da ogni singolo modulo di I/O. Il traffico aggregato proveniente da più moduli può ancora pesare pesantemente sulla CPU.

Root cause analysis dell'utilizzo elevato della CPU

Un'interruzione della rete può essere risolta con l'intervento dell'utente oppure può essere ripristinata da sola. Se si ritiene che un utilizzo elevato della CPU abbia causato un'interruzione della rete, utilizzare queste linee guida per individuare le cause.

Sintomi

I sintomi dell'utilizzo elevato della CPU includono instabilità del control plane, problemi di connettività del data plane causati da errori del control plane, flapping del protocollo, ad esempio HSRP (Hot Standby Router Protocol)/flapping RP, errori UDLD disabilitati, errori del protocollo Spanning Tree Protocol (STP) e altri problemi di connettività.

Cronologia CPU

show processes cpu history, comando

Se lo switch non è stato ricaricato o commutato, eseguire il comando show processes cpu history entro 72 ore dall'interruzione per verificare se al momento dell'evento si è verificato un elevato utilizzo della CPU.

CoPP e HWRL

Se l'utilizzo elevato della CPU è stato la causa principale di un'interruzione passata e si sospetta che l'interruzione sia stata attivata dal traffico di rete, è possibile utilizzare CoPP e HWRL (hardware rate limiter) per identificare il tipo di traffico.

show policy-map interface control-plane Command

Di seguito viene riportato un esempio dell'output del comando show policy-map interface control-plane:

switch# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-p-policy-strict

class-map copp-system-p-class-critical (match-any)

match access-group name copp-system-p-acl-bgp

match access-group name copp-system-p-acl-bgp6

match access-group name copp-system-p-acl-igmp

match access-group name copp-system-p-acl-msdp

match access-group name copp-system-p-acl-ospf

match access-group name copp-system-p-acl-pim

match access-group name copp-system-p-acl-pim6

match access-group name copp-system-p-acl-rip

match access-group name copp-system-p-acl-rip6

match access-group name copp-system-p-acl-vpc

match access-group name copp-system-p-acl-eigrp

match access-group name copp-system-p-acl-eigrp6

match access-group name copp-system-p-acl-mac-l2pt

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-ldp

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-oam

match access-group name copp-system-p-acl-ospf6

match access-group name copp-system-p-acl-otv-as

match access-group name copp-system-p-acl-mac-otv-isis

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-rsvp

match access-group name copp-system-p-acl-mac-fabricpath-isis

match protocol mpls router-alert

match protocol mpls exp 6

set cos 7

police cir 39600 kbps , bc 250 ms

module 1 :

conformed 1108497274 bytes; action: transmit

violated 0 bytes; action: drop

module 3 :

conformed 0 bytes; action: transmit

violated 0 bytes; action: drop

module 10 :

conformed 0 bytes; action: transmit

.

.

.

Comando show hardware rate-limiter mod <x>

Di seguito viene riportato un esempio di output del comando show hardware rate-limiter mod 1 precedente a NX-OS release 6.1:

switch# show hardware rate-limiter mod 1

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Rate Limiter Class                       Parameters

------------------------------------------------------------

layer-3 mtu                              Config    : 500

Allowed   : 0

Dropped   : 0

Total     : 0

layer-3 ttl                              Config    : 500

Allowed   : 0

Dropped   : 0

Total     : 0

layer-3 control                          Config    : 10000

Allowed   : 0

Dropped   : 0

.

.

.

Di seguito viene riportato un esempio di output del comando show hardware rate-limiter mod 1 in NX-OS versione 6.1 o successive:

switch# show hardware rate-limiter mod 1

switch# show hardware rate-limiter module 1

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Module: 1

R-L Class           Config           Allowed         Dropped            Total

+------------------+--------+---------------+---------------+-----------------+

L3 mtu                   500               0               0                 0

L3 ttl                   500               0               0                 0

L3 control             10000               0               0                 0

L3 glean                 100               0               0                 0

L3 mcast dirconn        3000               0               0                 0

L3 mcast loc-grp        3000               0               0                 0

L3 mcast rpf-leak        500               0               0                 0

L2 storm-ctrl       Disable

access-list-log          100               0               0                 0

copy                   30000               0               0                 0

receive                30000           40583               0             40583

L2 port-sec              500        20435006               0          20435006

L2 mcast-snoop         10000               0               0                 0

L2 vpc-low              4000               0               0                 0

L2 l2pt                  500               0               0                 0

f1 rl-1                 4500                               0

f1 rl-2                 1000                               0

f1 rl-3                 1000                               0

f1 rl-4                  100                               0

f1 rl-5                 1500                               0

L2 vpc-peer-gw          5000               0               0                 0

L2 lisp-map-cache       5000               0               0                 0

Cercare qualsiasi classe con il conteggio ignorato in aumento. Verificare se è normale per una classe che supera la soglia configurata.

Driver in banda

show hardware internal cpu-mac inband [contatori | statistiche | events] Comando

Utilizzare questo comando per verificare la presenza di interruzioni nel percorso della CPU, nel controllo del flusso XOFF, nelle velocità massime di ricezione e trasmissione della CPU e così via.

switch# show hardware internal cpu-mac inband stats

i82571 registers

=======================================================

RMON counters                            Rx                   Tx

----------------------+--------------------+--------------------

total packets                      70563313            139905960

good packets                       70563313            139905960

64 bytes packets                          0                    0

65-127 bytes packets               66052368            135828505

128-255 bytes packets               1424632              1327796

256-511 bytes packets                280422               325220

512-1023 bytes packets                17060                14480

1024-max bytes packets              2788831              2409959

broadcast packets                         0                    0

multicast packets                         0                    0

good octets (hi)                          0                    0

good octets (low)               18573099828          25929913975

total octets (hi)                         0                    0

total octets (low)              18573090123          25929922452

XON packets                               0                    0

XOFF packets                              0                    0

-------------> Pause Frame back to R2D2 when the traffic exceeds SUP limit

management packets                        0                    0

Interrupt counters

-------------------+--

Mine                57079706

Other               0

Assertions          57079706

Rx packet timer     9638

Rx absolute timer   0

Rx overrun          0

Rx descr min thresh 0

Tx packet timer     4189

Tx absolute timer   6476

Tx queue empty      0

Tx descr thresh low 0

txdw ..... 44983549

txqe ..... 2

lsc ...... 0

rxseq .... 0

rxdmt .... 213229

rxo ...... 0

rxt ...... 32433891

mdac ..... 0

rxcfg .... 0

gpi ...... 0

Error counters

--------------------------------+--

CRC errors ..................... 0

Alignment errors ............... 0

Symbol errors .................. 0

Sequence errors ................ 0

RX errors ...................... 0

Missed packets (FIFO overflow)   0

Single collisions .............. 0

Excessive collisions ........... 0

Multiple collisions ............ 0

Late collisions ................ 0

Collisions ..................... 0

Defers ......................... 0

Tx no CRS  ..................... 0

Carrier extension errors ....... 0

Rx length errors ............... 0

FC Rx unsupported .............. 0

Rx no buffers .................. 0  ----------------- no buffer

Rx undersize ................... 0

Rx fragments ................... 0

Rx oversize .................... 0

Rx jabbers ..................... 0

Rx management packets dropped .. 0

Tx TCP segmentation context .... 0

Tx TCP segmentation context fail 0

Throttle statistics

-----------------------------+---------

Throttle interval ........... 2 * 100ms

Packet rate limit ........... 32000 pps

Rate limit reached counter .. 0

Tick counter ................ 2132276

Active ...................... 0

Rx packet rate (current/max)  169 / 610 pps  ----------------- Rx rate (current/max)

Tx packet rate (current/max)  429 / 926 pps

NAPI statistics

----------------+---------

Weight ......... 64

Poll scheduled . 57079706

Poll rescheduled 0

Poll invoked ... 117135124

Weight reached . 9

Tx packets ..... 139905960

Rx packets ..... 70563313

Rx congested ... 0

Rx redelivered . 0

qdisc stats:

----------------+---------

Tx queue depth . 1000

qlen ........... 0

packets ........ 139905960

bytes .......... 23411617016

drops .......... 0

Bahrain registers (cleared by chip reset only)

=======================================================

revision           0x00000108

scratchpad         0xaaaaaaaa

MAC status         0x00000001

MAC SerDes synced  0x00000001

MAC status 2       0x000100f8

Auto-XOFF config   1

Auto-XOFF status   0

MAC counters                     MAC0 (R2D2)            MAC1 (CPU)

----------------------+---------------------+---------------------

Rx         Tx         Rx         Tx

----------------------+----------+----------+----------+----------

64 bytes packets                0          0          0          0

65-127 bytes packets     66907289  136682635  135828505   66052368

128-255 bytes packets      570131     473705    1327796    1424632

256-511 bytes packets      280003     325182     325220     280422

512-1023 bytes packets      17061      14482      14480      17060

1024-1518 bytes packets    623614     242009     241831     623569

1519-max bytes packets    2165215    2167947    2168128    2165262

----------------------+----------+----------+----------+----------

total packets            70563313  139905960  139905960   70563313

total bytes             405350248 2496404376  160120520 1393236630

----------------------+----------+----------+----------+----------

undersized packets              0                     0

fragmented packets              0                     0

FCS errors                      0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

auto-XOFF state entered         0 times

auto-XOFF reset                 0 times

XOFF packets auto-generated                0

XOFF packets                               0          0

XON  packets                    0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

parity error                    0          0          0          0

fifo errors                     0                     0

overflow errors                            0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

Dopo NX-OS versione 5.X, 'events' è un'opzione di comando che fornisce l'ora in cui viene raggiunta la frequenza CPU di ricezione (RX) o di trasmissione (TX) massima dei pacchetti al secondo (PPS). Nell'esempio viene mostrato come determinare l'ora in cui è stato rilevato l'ultimo picco del traffico CPU:

switch# show hardware internal cpu-mac inband events

1) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648617 usecs after Fri Oct 19 13:23:06 2012

new maximum = 926

2) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648622 usecs after Fri Oct 19 13:15:06 2012

new maximum = 916

3) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648612 usecs after Fri Oct 19 13:14:06 2012

new maximum = 915

4) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648625 usecs after Fri Oct 19 13:12:06 2012

new maximum = 914

5) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648626 usecs after Fri Oct 19 13:11:06 2012

new maximum = 911

6) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648620 usecs after Fri Oct 19 13:08:06 2012

new maximum = 910

show system internal pktmgr vdc inband <int> Comando

Utilizzare questo comando per identificare l'origine del traffico puntato alla CPU.

switch# show system internal pktmgr internal vdc inband e1/5

Interface          Src Index     VDC ID    Packet rcvd

--------------------------------------------------------

Ethernet1/5          0xa1d          1          14640

Netstack/Pktmgr

Netstack è uno stack IP completo implementato nello spazio utente di Nexus 7000. I componenti includono Gestione pacchetti L2, ARP, Gestione adiacenze, IPv4, Protocollo ICMPv4 (Internet Control Message Protocol v4), IPv6, ICMPv6, TCP/UDP e la libreria socket. Quando il traffico verso la CPU sta provocando un elevato utilizzo della CPU, si nota spesso che Netstack e i relativi processi sono in esecuzione su un valore elevato.

comando show system inband queuing status

Nell'esempio viene mostrato come visualizzare l'algoritmo di coda Netstack in uso:

switch# show system inband queuing status

Weighted Round Robin Algorithm

Weights BPDU - 32, Q0 - 8, Q1 - 4, Q2 - 2 Q3 - 64

comando show system inband queuing statistics

In questo esempio vengono mostrati i contatori nel modulo KLM (Kernel-Loadable Module) e nel processo dello spazio utente.

KLM è una singola istanza che viene eseguita sul controller di dominio primario predefinito e funziona sia sull'interfaccia in banda che sull'interfaccia di gestione. Il KLM entra nell'immagine solo durante l'elaborazione dei pacchetti in entrata per inviare i frame in entrata al VDC NetStack destro per l'elaborazione.

switch# show system inband queuing statistics

Inband packets unmapped to a queue: 0

Inband packets mapped to bpdu queue: 7732593

Inband packets mapped to q0: 686667

Inband packets mapped to q1: 0

Inband packets mapped to q2: 0

Inband packets mapped to q3: 20128

In KLM packets mapped to bpdu: 7732593

In KLM packets mapped to arp : 912

In KLM packets mapped to q0  : 686667

In KLM packets mapped to q1  : 0

In KLM packets mapped to q2  : 0

In KLM packets mapped to q3  : 20128

In KLM packets mapped to veobc : 0

Inband Queues:

bpdu: recv 1554390, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 1

(q0): recv 686667, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q1): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q2): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q3): recv 20128, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

comando show system internal pktmgr vdc global-stats

Questo comando è simile al precedente comando show system inband queuing statistics e fornisce molti dettagli:

switch# show system internal pktmgr internal vdc global-stats

VDC KLM global statistics:

Inband packets not mapped to a VDC: 0

Inband diag packets received: 998222

Weighted Round Robin Algorithm

Weights BPDU - 32, Q0 - 8, Q1 - 4, Q2 - 2 Q3 - 64

Inband packets unmapped to a queue: 0

Inband packets mapped to bpdu queue: 7734430 (7734430)

Inband packets mapped to q0: 686779 (686779)

Inband packets mapped to q1: 0 (0)

Inband packets mapped to q2: 0 (0)

Inband packets mapped to q3: 20128 (20128)

Pkt Size History : 2811395 for index 1

Pkt Size History : 274508 for index 2

Pkt Size History : 74284 for index 3

Pkt Size History : 43401 for index 4

Pkt Size History : 70915 for index 5

Pkt Size History : 35602 for index 6

Pkt Size History : 30085 for index 7

Pkt Size History : 29408 for index 8

Pkt Size History : 21221 for index 9

Pkt Size History : 15683 for index 10

Pkt Size History : 13212 for index 11

Pkt Size History : 10646 for index 12

Pkt Size History : 9290 for index 13

Pkt Size History : 50298 for index 14

Pkt Size History : 5473 for index 15

Pkt Size History : 4871 for index 16

Pkt Size History : 4687 for index 17

Pkt Size History : 5507 for index 18

Pkt Size History : 15416 for index 19

Pkt Size History : 11333 for index 20

Pkt Size History : 5478 for index 21

Pkt Size History : 4281 for index 22

Pkt Size History : 3543 for index 23

Pkt Size History : 3059 for index 24

Pkt Size History : 2228 for index 25

Pkt Size History : 4390 for index 26

Pkt Size History : 19892 for index 27

Pkt Size History : 524 for index 28

Pkt Size History : 478 for index 29

Pkt Size History : 348 for index 30

Pkt Size History : 447 for index 31

Pkt Size History : 1545 for index 32

Pkt Size History : 152 for index 33

Pkt Size History : 105 for index 34

Pkt Size History : 1424 for index 35

Pkt Size History : 43 for index 36

Pkt Size History : 60 for index 37

Pkt Size History : 60 for index 38

Pkt Size History : 46 for index 39

Pkt Size History : 58 for index 40

Pkt Size History : 829 for index 41

Pkt Size History : 32 for index 42

Pkt Size History : 26 for index 43

Pkt Size History : 1965 for index 44

Pkt Size History : 21 for index 45

Pkt Size History : 1 for index 46

Pkt Size History : 1 for index 48

Pkt Size History : 1 for index 51

Pkt Size History : 1 for index 52

Pkt Size History : 1 for index 53

Pkt Size History : 3 for index 55

In KLM packets mapped to bpdu: 7734430

In KLM packets mapped to arp : 912

In KLM packets mapped to q0  : 686779

In KLM packets mapped to q1  : 0

In KLM packets mapped to q2  : 0

In KLM packets mapped to q3  : 20128

In KLM packets mapped to veobc : 0

In KLM Queue Mapping (0 1 2 3 4)

Data Available in FDs (0 0 0 0 0)

Inband Queues:

bpdu: recv 1556227, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 1

(q0): recv 686779, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q1): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q2): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q3): recv 20128, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

Mgmt packets not mapped to a VDC: 227551

Mgmt multicast packets dropped: 92365

Mgmt multicast packets delivered: 0

Mgmt packets broadcast to each VDC: 23119

Mgmt debugging packets copied:  0

Mgmt IPv6 multicast packets delivered:  0

Mgmt IPv6 link-local packets delivered:  0

Mgmt LLDP packets received: 0

Comando show system internal pktmgr interface ethernet <int>

Usare questo comando per verificare la velocità del pacchetto e il tipo di traffico (unicast o multicast) per il traffico basato sulla CPU proveniente da un'interfaccia.

switch# show system internal pktmgr interface e1/5

Ethernet1/5, ordinal: 73

SUP-traffic statistics: (sent/received)

Packets: 63503 / 61491

Bytes: 6571717 / 5840641

Instant packet rate: 0 pps / 0 pps

Packet rate limiter (Out/In): 0 pps / 0 pps

Average packet rates(1min/5min/15min/EWMA):

Packet statistics:

Tx: Unicast 3198, Multicast 60302

Broadcast 3

Rx: Unicast 3195, Multicast 58294

Broadcast 2

Comando <uid>show system internal pktmgr client

Questo comando visualizza applicazioni quali STP o Cisco Discovery Protocol (CDP) registrate con Packet Manager, nonché il numero di pacchetti inviati e ricevuti da tali applicazioni.

switch# show system internal pktmgr client

Client uuid: 268, 4 filters, pid 3127

Filter 1: EthType 0x0806,

Rx: 2650, Drop: 0

Filter 2: EthType 0xfff0, Exc 8,

Rx: 0, Drop: 0

Filter 3: EthType 0x8841, Snap 34881,

Rx: 0, Drop: 0

Filter 4: EthType 0x0800, DstIf 0x150b0000, Excl. Any

Rx: 0, Drop: 0

Options: TO 0, Flags 0x18040, AppId 0, Epid 0

Ctrl SAP: 278, Data SAP 337 (1)

Total Rx: 2650, Drop: 0, Tx: 1669, Drop: 0

Recirc Rx: 0, Drop: 0

Rx pps Inst/Max: 0/20

Tx pps Inst/Max: 0/5

COS=0 Rx: 0, Tx: 0    COS=1 Rx: 912, Tx: 0

COS=2 Rx: 0, Tx: 0    COS=3 Rx: 0, Tx: 0

COS=4 Rx: 0, Tx: 0    COS=5 Rx: 0, Tx: 1669

COS=6 Rx: 0, Tx: 0    COS=7 Rx: 1738, Tx: 0

Client uuid: 270, 1 filters, pid 3128

Filter 1: EthType 0x86dd, DstIf 0x150b0000, Excl. Any

Rx: 0, Drop: 0

Options: TO 0, Flags 0x18040, AppId 0, Epid 0

Ctrl SAP: 281, Data SAP 283 (1)

Total Rx: 0, Drop: 0, Tx: 0, Drop: 0

Recirc Rx: 0, Drop: 0

Rx pps Inst/Max: 0/0

Tx pps Inst/Max: 0/0

COS=0 Rx: 0, Tx: 0    COS=1 Rx: 0, Tx: 0

COS=2 Rx: 0, Tx: 0    COS=3 Rx: 0, Tx: 0

COS=4 Rx: 0, Tx: 0    COS=5 Rx: 0, Tx: 0

COS=6 Rx: 0, Tx: 0    COS=7 Rx: 0, Tx: 0

comando show system internal pktmgr stats

Usare questo comando per verificare se i pacchetti raggiungono il gestore dei pacchetti nel percorso in entrata e se i pacchetti vengono inviati dal gestore. Questo comando consente inoltre di determinare se vi sono problemi con i buffer nel percorso di ricezione o di trasmissione.

switch# show system internal pktmgr stats

Route Processor Layer-2 frame statistics

Inband driver: valid 1, state 0, rd-thr 1, wr-thr 0, Q-count 0

Inband sent: 56441521, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Inband standby_sent: 0

Inband encap_drop: 0, linecard_down_drop: 0

Inband sent by priority [0=11345585,5=164281,6=43280117,7=1651538]

Inband max output queue depth 0

Inband recv: 89226232, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Inband decap_drop: 0, crc_drop: 0, recv by priority: [0=89226232]

Inband bad_si 0, bad_if 0, if_down 0

Inband last_bad_si 0, last_bad_if 0, bad_di 0

Inband kernel recv 44438488, drop 0, rcvbuf 2097152, sndbuf 4194304

Mgmt driver: valid 1, state 0, rd-thr 1, wr-thr 0, Q-count 0

Mgmt sent: 971834, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Mgmt standby_sent: 0

Mgmt encap_drop: 0, linecard_down_drop: 0

Mgmt sent by priority [0=925871,5=45963]

Mgmt max output queue depth 0

Mgmt recv: 1300932, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Mgmt decap_drop: 0, crc_drop: 0, recv by priority: [0=1300932]

Mgmt bad_si 0, bad_if 0, if_down 0

Mgmt last_bad_si 0, last_bad_if 0, bad_di 0

Mgmt kernel recv 1300932, drop 0, rcvbuf 2097152, sndbuf 2097152

Inband2 driver: valid 0, state 1, rd-thr 0, wr-thr 0, Q-count 0

No of packets passed by   PM Policy database         876452

No of packets dropped by  PM Policy database         0

No of packets bypassed by PM Policy database         424480

No of packets dropped by  PM originating from kernel 0

MBUFSK Tx: 57413355 pkts (requested 57413355 denied 0), 62236110 mbufs

function invoked 57413355 denied 0/0 c/realloc 0/0

MBUFSK Rx: 90527161 pkts, 90527421 mbufs (requested 2388154951 denied 0)

function invoked 35132836

Global input drops: bad-interface 0, bad-encap 0, failed-decap 0,

no prot 42371

recv_encaptype_err 0, recv_decap_err 0,  recv_mac_mismatch 0, recv_no_client 0

recv_no_svi 0, recv_no_vlan 0,  recv_client_notreg 0, recv_enqueue_fail 0

Global output drops:

send_ifdown_fail 13, send_invalid_iod 0

send_invalid_vlan 0, send_security_drop 0  send_loopback_drop 0,

send_small_pkt_fail 0

send_vsl_err 0, send_dce_err 0,send_enqueue_fail 0, send_alloc_fail 0

DCE errors:

misc_err 0, lookup_err 0, encap_err 0, decap_err 0

Platform errors:

generic_encap_err 0, encap_err 0, decap_err 0

vlan_encap_err 0, vlan_decap_err 0

DC3HDR errors:

pkt_err 0, vlan_err 0, ifidx_err 0, portidx_err 0

RECIRC errors:

misc_err 0, lookup_err 0

Lcache errors:

init_err 0, timer_err 0

Stats errors:

misc_err 0, init_err 0, timer_err 0

Client errors:

alloc_err 0, pid_err 0, register_err 0,  unregister_err 0

add_err 0, delete_err 0, update_err 0

VDC errors:

alloc_err 0, set_err 0, update_err 0

Misc. errors:

mts_err 0, mbuf_err 0, drop_exception 0

invalid_drv_type 0, interface_err 0

eth_output_err 0, gre_err 0 otv_err 0

tunnel_6to4_err 0, mcec_err 0, invalid_gpc 0 invalid_ftag 0 invalid_l2_type :0

register_err 0, unregister_err 0, invalid_args 0, file_open_err 0

inband_err 0, vlan_err 0, pm_alloc_err 0, pm_ha_err 0, pm_init_err 0

arp_init_err 0, rtm_init_err 0, am_init_err 0, ui_init_err 0, mpls_init_err 0,

evc_init_err 0

sdb_err 95670, sdb_init_err 0

sysmgr_err 0, eth_span_err 0, buf_pool_err 0, feature_err 0

uuid2client_err 16, dot1q_drop 0, nfcache_init_err 0

Crossbar down drops : 0

Exception packets: mtu-fail 0, icmp-redirect 0, icmp-unreach 0, ttl 0

options 0, rpf 0, two-mcast-rpf 0, l3-bridge-drop 0

mcast-next-hop 0, municast 0

drop 0, acl-redirect 0, acl-redir-arp 0, acl-redir-dhcp 0

sup-shim-pkt 229385   Pkts recvd with peergway SUP DI 0

VPC Frame Statistics

VPC Mgr reg state 1, im-ext-sdb-state 1

Ingress BPDUs qualified for redirection 0

Ingress BPDUs redirected to peer 0

Egress BPDUs qualified for redirection 0

Egress BPDUs dropped due to remote down 0

Egress BPDUs redirected to peer 0

Ingress pkts qualified for peergateway tunneling 0

Ingress pkts tunneled to peer with peergateway conf 0

Peer-gw pkts tunneled tx :

From VPC+ leg 0, From VPC leg 0, From l2mp network 0

From orphan port in VPC+ 0, from orphan port in VPC 0

For ARP 0, IP 0, IPv6 0, unknown 0

Total Tunneled packets received from peer 0

Local delivery 0, Transmit down 0, peer-gw tunneled 0

Tunnel rx packets drop due to local vpc leg down 0

Peer-gw pkts tunneled rx :

From VPC+ leg 0, VPC leg 0, From l2mp network 0

From orphan port in VPC+ 0, from orphan port in VPC 0

For ARP 0, IP 0, IPv6 0, unknown 0

Error Statistics

VPC manager: uninit 0, library 0

Tunnel (ingress): non-mct rx 0, bad hdr 0, badpkts 0, non gpc peer 0

Tunnel (ingress): redirlooperror 0

Tunnel (egress): in-bpdu 0, e-bpdu 0, peer-gw 0

MBuf: alloc: 0, prepend: 0, pullup: 0

Invalid filter: 0

Peergw tunneling tx: invalid ftag 0, invalid swid 0

invalid iftype 0, invalid GPC of peer 0

Peergw tunneling rx: invalid msg subtype 0, invalid GPC of core 0

invalid GPC of peer 0, invalid svi 0

Unicast pkts which passed egress redirection check 0

statistics last reset 2w0d