Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive un problema incontrato quando si tenta di configurare una porta su un Cisco Nexus serie 7000 M1 Modulo Ethernet a 32 porte da 10 Gb con una scheda a 12 linee (N7K-M132XP-12) e fornisce anche una soluzione al problema.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza della CLI di Cisco Nexus.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulla N7K-M132XP-12 su qualsiasi chassis Nexus 7000.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Quando si tenta di configurare una porta su un N7K-M132XP-12, viene visualizzato questo messaggio di errore:

ERROR: Ethernet1/7: Config not allowed, as first port in the port-grp is dedicated

Soluzione

Il modello N7K-M132XP-12 fornisce otto porte alla velocità di linea o consente fino a 32 porte di condividere 80 Gb/s di larghezza di banda. Le 32 porte sono organizzate in otto gruppi di quattro porte. In modalità dedicata, la prima porta di ciascun gruppo è attiva e offre le prestazioni della velocità di linea, mentre le altre tre porte sono disabilitate. In modalità condivisa, tutte e quattro le porte del gruppo sono attive.

Per raccogliere i dati appropriati per la verifica e risolvere il problema, attenersi alla procedura seguente:

1. Ottenere l'output dai seguenti comandi:

- show version

- mostra modulo

- show running-config

2. Esaminare il modulo show per verificare che la configurazione sia stata tentata su una porta N7K-M132XP-12.

3. Se la porta si trova sul modello N7K-M132XP-12, esaminare questa tabella:

Gruppi di porte che possono condividere la larghezza di banda

Porte che possono essere dedicate a ciascuna rete Ethernet a 10 Gb di larghezza di banda

1, 3, 5, 7

1

2, 4, 6, 8

2

9, 11, 13, 15

9

10, 12, 14, 16

10

18, 19, 21, 23

17

19, 20, 22, 24

18

25, 27, 29, 31

25

27, 28, 30, 32

26

4. Verificare che le porte nella seconda colonna siano in modalità dedicata:
interface Ethernet1/1 <<<<<<<

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

switchport trunk allowed vlan all

spanning-tree port type network

rate-mode dedicated force   <<<<<<<

channel-group 1 mode active

no shutdown
Se le porte sono in modalità dedicata, viene visualizzato il messaggio di errore indicato.

5. Per risolvere il problema, impostare la modalità di tariffa su condivisa.

Attenzione: Questo è un cambiamento dirompente.

Informazioni correlate

- Scheda dati Nexus 7000 M132 Linecard - Cisco

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems