Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Convenzioni

Moduli EtherSwitch - Concetti

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Configurazione iniziale del modulo EtherSwitch

Configurazione di VTP e VLAN

Configurazione dello Spanning Tree, del trunk e del canale della porta

Configura porta di accesso

Configura porta voce

Configura routing

Configurazione di QoS

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene spiegato come configurare il modulo EtherSwitch Service installato nel router ISR (Integrated Service Router). Il documento non include esempi di configurazione del modulo EtherSwitch Network.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco serie 2800 Router sul software Cisco IOS® versione 12.4(10)

- NME-16ES-1G-P - Cisco EtherSwitch Service Module 10/100 a 16 porte

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Questa configurazione può essere utilizzata anche con i router Cisco serie 2600/3600/3700/3800.

Per ulteriori informazioni, consultare la tabella 6 in Cisco EtherSwitch Service Module - Data Sheet.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Moduli EtherSwitch - Concetti

Di seguito sono riportati i due tipi di moduli EtherSwitch disponibili per i Cisco ISR:

- EtherSwitch Service Module (ES): i moduli ES sono dotati di processori, motori di switching, software e memoria flash propri che funzionano indipendentemente dalle risorse del router host. Dopo aver installato il modulo ES nel router, è possibile eseguire la console nel modulo ES dal router host. Quindi, è possibile creare le VLAN, configurare le VLAN, lo Spanning Tree e il VTP (Virtual Terminal Protocol) dal modulo ES. I moduli ES sono basati sulla piattaforma Catalyst 3750. In questo documento viene mostrato l'esempio di configurazione solo per il modulo ES.

- Per ulteriori informazioni sui moduli ES, consultare il documento Cisco EtherSwitch Service Module - Data sheet.

- Per informazioni su come amministrare i moduli ES, consultare la Cisco EtherSwitch Service Module Feature Guide.

- Per informazioni su come configurare i moduli ES, fare riferimento alle guide alla configurazione degli switch Catalyst serie 3750.

- EtherSwitch Network Module (ESW): i moduli ESW sono configurati dal router IOS. Questi moduli non eseguono software separato. È integrato nel router host IOS. È possibile creare le VLAN, configurare le VLAN, lo Spanning Tree e il VTP dal router host. Il router memorizza il file del database VLAN (vlan.dat) nella memoria flash.

- Per ulteriori informazioni sui moduli ESW, fare riferimento a Cisco EtherSwitch Network Module - Data sheet.

- Per informazioni su come configurare i moduli ESW, consultare la Cisco EtherSwitch Network Module Feature Guide.

- Per informazioni sulla configurazione di base del modulo ESW, fare riferimento all'esempio di configurazione di EtherSwitch Network Module (ESW).

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Configurazione iniziale del modulo EtherSwitch

- Configurazione di VTP, VLAN

- Configurazione dello Spanning Tree, del trunk e del canale della porta

- Configura porta di accesso

- Configura porta voce

- Configura routing

- Configurazione di QoS

Configurazione iniziale del modulo EtherSwitch

Dopo aver installato il modulo ES sul router, viene visualizzata una nuova interfaccia Gigabit Ethernet x/0 (dove x è il numero dello slot) riconosciuta da IOS. Questo output viene generato dopo l'installazione del modulo ES sul router:

Router1#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0         1.1.1.3         YES NVRAM  up                    down

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet1/0         unassigned      YES unset  administratively down down

Vlan1                      unassigned      YES NVRAM  up                    up

Il comando service-module gigabitEthernet x/0 session è il comando in modalità di esecuzione privilegiata usato per effettuare la console nel modulo ES dal router host. Per configurare il modulo ES, è necessario eseguire la console. Per effettuare la console nel modulo ES, è necessario configurare l'indirizzo IP dell'interfaccia Gigabit Ethernet x/0. Se si tenta di effettuare la console nel modulo senza assegnare un indirizzo IP, viene visualizzato questo messaggio di errore:

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

IP address needs to be configured on interface GigabitEthernet1/0

Router1

Find out the router interface connected to the ES module.

Router1#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID    Local Intrfce   Holdtme    Capability   Platform    Port ID

Lab-2811     Gi 1/0          157               R     NME-16ES-1G Gi 1/0/2

!--- The Local interface shows the interface !--- on the router connected internally to the switch.

Configure the host router to manage the ES module.

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router1(config)#interface gigabitethernet 1/0

Router1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#exit

Console into the ES Module

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

Trying 172.16.1.1, 2066 ... Open

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname Switch-ES

Switch-ES(config)#interface gigabitethernet 1/0/2

Switch-ES(config-if)#no switchport

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#exit

!--- GigabitEthernet 1/0/2 connects the ES module to the router.

Switch-ES(config)#line console 0

Switch-ES(config-line)#password a99l3

Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30

Switch-ES(config-line)#exit

Switch-ES(config)#line vty 0 4

Switch-ES(config-line)#password a99l3

Switch-ES(config-line)#login

Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30

Switch-ES(config-line)#exit

Questo output mostra il comando show ip interface brief dal modulo ES. L'interfaccia Gigabit Ethernet1/0/2 collega il modulo ES all'interfaccia Gigabit Ethernet1/0 del router host.

Switch-ES#show ip int brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

FastEthernet1/0/1      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/2      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/3      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/4      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/5      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/6      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/7      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/8      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/9      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/10     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/11     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/12     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/13     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/14     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/15     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/16     unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet1/0/1   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet1/0/2   172.16.1.2      YES manual  up                    up

Se il modulo ES o i dispositivi collegati a questo modulo ES devono comunicare con la rete esterna tramite il router host, questa porta (Gigabit Ethernet 1/0/2) deve essere una porta di layer 3 o deve essere un membro della VLAN di layer 3. Per informazioni su come configurare il routing sul modulo ES, vedere la sezione Configurazione del routing di questo documento.

In questo diagramma viene illustrato il router host e la connettività logica del modulo ES:

È necessario premere Ctrl+Maiusc+6, quindi X per tornare al router host.

Per cancellare la sessione dal router, usare il comando service-module gigabit Ethernet x/0 session clear in modalità di esecuzione privilegiata del router.

Configurazione di VTP e VLAN

Per impostazione predefinita, la modalità VTP è server e il nome di dominio VTP è null nel modulo ES. Per impostazione predefinita, tutte le porte appartengono alla vlan1. Nell'esempio, un server DHCP (172.16.10.20) si trova nella vlan 10. Il comando ip helper-address 172.16.10.20 è configurato su tutte le VLAN, ad eccezione della vlan 10, in modo da ottenere gli indirizzi IP del server DHCP per i dispositivi presenti nelle VLAN.

Switch-ES

VTP Configuration

Switch-ES(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Switch-ES(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Switch-ES(config)#

Create VLANs

Switch-ES(config)#vlan 10,50,51,100,200

Switch-ES(config-vlan)#exit

Switch-ES(config)#

Configure VLANs

Switch-ES(config)#interface vlan 10

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 50

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.50.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 51

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.51.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 100

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.100.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 200

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.200.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3

Fa1/0/4, Fa1/0/7, Fa1/0/8

Fa1/0/9, Fa1/0/10, Fa1/0/11

Fa1/0/12, Fa1/0/13, Fa1/0/14

Fa1/0/15, Fa1/0/16, Gi1/0/1

Gi1/0/2

10   VLAN0010                         active

50   VLAN0050                         active

51   VLAN0051                         active

100  VLAN0100                         active

200  VLAN0200                         active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

50   enet  100050     1500  -      -      -        -    -        0      0

51   enet  100051     1500  -      -      -        -    -        0      0

100  enet  100100     1500  -      -      -        -    -        0      0

200  enet  100200     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Switch-ES#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 10

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 : LAB

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x21 0x51 0xD5 0x4E 0x30 0xA5 0x46 0x3C

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 10-27-06 18:28:10

Configurazione dello Spanning Tree, del trunk e del canale della porta

In questa sezione viene illustrata la configurazione dello spanning-tree sul modulo ES e sullo switch Access1. Questa sezione mostra anche il canale della porta e la configurazione del trunk tra il modulo ES e lo switch Access1. Nell'esempio, viene configurato lo spanning tree rapido su tutti gli switch. Il modulo ES è configurato come spanning-tree root per tutte le VLAN.

Switch-ES

Spanning-Tree Configuration

Switch-ES(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200 root primary

Trunk & Port Channel Configuration

Switch-ES(config)#interface port-channel 1

Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk

Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Switch-ES(config-if)#exit

Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6

Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch-ES(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Switch-ES(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Switch-ES(config-if-range)#exit

Accesso1

Access1 switch configuration

Access1(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Access1(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Access1(config)#vlan 100,200

Access1(config-vlan)#exit

Access1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Access1(config)#interface port-channel 1

Access1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if)#switchport mode trunk

Access1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Access1(config-if)#exit

Access1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2

Access1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if-range)#switchport mode trunk

Access1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Access1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Access1(config-if-range)#exit

Switch-ES#show spanning-tree summary

Switch is in rapid-pvst mode

Root bridge for: VLAN0001, VLAN0100, VLAN0200

Extended system ID           is enabled

Portfast Default             is disabled

PortFast BPDU Guard Default  is disabled

Portfast BPDU Filter Default is disabled

Loopguard Default            is disabled

EtherChannel misconfig guard is enabled

UplinkFast                   is disabled

BackboneFast                 is disabled

Configured Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

VLAN0001                     0         0        0          1          1

VLAN0100                     0         0        0          1          1

VLAN0200                     0         0        0          1          1

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

3 vlans                      0         0        0          3          3

Switch-ES#show interface port-channel 1 trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Po1         on           802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

Po1         100,200

Port        Vlans allowed and active in management domain

Po1         100,200

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Po1         100,200

Configura porta di accesso

La configurazione della porta di accesso è simile a quella dello switch LAN standard.

Switch-ES

Configure the port for server

Switch-ES(config)#interface fastEthernet 1/0/7

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 10

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Switch-ES(config-if)#speed 100

Switch-ES(config-if)#duplex full

Switch-ES(config-if)#exit

Configure Port for Printer

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/8

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Switch-ES(config-if)#exit

Configura porta voce

La configurazione della porta voce è simile a quella dello switch LAN standard.

Switch-ES

Configure the port for Voice

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51

Switch-ES(config-if)#switchport voice vlan 50

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Configura routing

In questo esempio vengono utilizzate route statiche per configurare il routing.

Switch-ES

Configure the default route

Switch-ES(config)#ip routing

Switch-ES(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

Router1

Configure the route to LAN

Router1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2

Configurazione di QoS

In questa sezione viene utilizzato il servizio QoS automatico per configurare il servizio QoS. Per ulteriori informazioni sul QoS automatico, consultare il white paper di Cisco AutoQoS.

Switch-ES

Configure QoS on the port where IP phone is connected

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9

Switch-ES(config-if)#auto qos voip cisco-phone

Switch-ES(config-if)#exit

Configure QoS on the uplink port to the host router.

Switch-ES(config)#interface gigabitEthernet 1/0/2

Switch-ES(config-if)#auto qos voip trust

Router1

Create Class map

Router1(config)#class-map match-any VoIP-Control

Router1(config-cmap)#match ip dscp AF31

Router1(config-cmap)#exit

Router1(config)#class-map match-any VoIP-RTP

Router1(config-cmap)#match ip dscp EF

Router1(config-cmap)#exit

Create Policy map

Router1(config)#policy-map Policy-VoIP

Router1(config-pmap)#class VoIP-RTP

Router1(config-pmap-c)#priority percent 70

Router1(config-pmap-c)#class VoIP-Control

Router1(config-pmap-c)#bandwidth percent 5

Router1(config-pmap-c)#class class-default

Router1(config-pmap-c)#fair-queue

Router1(config-pmap-c)#exit

Router1(config-pmap)#exit

Apply the policy on the interface connects to the ES Module

Router1(config)#interface gigabitEthernet 1/0

Router1(config-if)#service-policy output Policy-VoIP

Router1(config-if)#exit

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi di interfacce e moduli router

- Pagina di supporto per i router

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems