Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Sostituzione di un membro dello stack C9300 o C9200

Verifica pre-sostituzione

Sostituisci

Verifica post-sostituzione

Sostituzione di un Supervisor ridondante dello chassis standalone C9400

Verifica pre-sostituzione

Sostituisci

Verifica post-sostituzione

Sostituzione di un Supervisor di C9400 Dual-Sup StackWise-Virtual

Verifica pre-sostituzione

Sostituisci

Verifica post-sostituzione

Sostituzione di un membro dello switch C9500 StackWise-Virtual

Verifica pre-sostituzione

Sostituisci

Verifica post-sostituzione

Sostituzione di un supervisore ridondante dello chassis standalone dual-sup C9600

Verifica pre-sostituzione

Sostituisci

Verifica post-sostituzione

Sostituzione di un Supervisor di C9600 Dual-Sup StackWise-Virtual

Verifica pre-sostituzione

Sostituisci

Verifica post-sostituzione

Sostituzione di un Supervisor di C9600 Quad-Sup StackWise-Virtual

Sostituisci e verifica

Rimuovere il Supervisor guasto

Inserisci il nuovo Supervisor

Introduzione

In questo documento viene descritto come sostituire un modulo supervisor o un membro dello stack di switch Catalyst 9K in una configurazione ad alta disponibilità (HA).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco consiglia di avere familiarità con i concetti relativi allo stacking, allo stackwise-virtual (SVL) e al bundle rispetto alla modalità di avvio installata sugli switch Catalyst 9K.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- C9200

- C9300

- C9400

- C9500

- C9600

Nota: per i comandi usati per attivare queste funzionalità su altre piattaforme Cisco, consultare le relative guide alla configurazione.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

In questo documento vengono illustrati i processi per la sostituzione di un membro di tipi di switch impilabili:

- Membro dello stack C9200/C9300

- C9500 con SVL

- Supervisor di uno chassis C9400/C9600 nelle diverse modalità operative (standalone, dual-sup, SVL e quad-sup SVL).

Sostituzione di un membro dello stack C9300 o C9200

In questo esempio, viene sostituito un membro di uno stack C9300. (lo switch è in questo esempio e utilizza lo switch 2 in modalità di avvio dell'installazione).

Nota: Lo stesso processo può essere utilizzato per sostituire un membro dello stack C9200.

Verifica pre-sostituzione

Controllare lo stato corrente dello stack e prepararsi per lo scambio. Verificare che la variabile di avvio sullo switch sia impostata puntando al file del pacchetto corretto (se la modalità di avvio è Installa) o al file bin (modalità di avvio in bundle) e che l'avvio automatico sia abilitato.

cat9K#show boot

---------------------------

Switch 1

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:

BOOT variable = flash:packages.conf;

Manual Boot = no

Enable Break = yes

Boot Mode = DEVICE

iPXE Timeout = 0

Nota: Se lo switch è in modalità di avvio dell'installazione, verificare che l'aggiornamento automatico del software sia abilitato. In caso contrario, attivarlo configurando l'opzione di aggiornamento automatico del software attiva dalla modalità di configurazione globale.

C9300#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

Nota:se lo stack è in modalità di avvio bundle, è necessaria una copia del file .bin IOS-XE in uso su una chiave USB o su un server TFTP locale a cui è possibile accedere dal nuovo switch/membro tramite la porta di gestione fuori banda (OOB).

Verificare che lo stack sia fisicamente connesso in modalità full-ring; ad esempio, se si spegne il dispositivo membro dello switch in questione, lo stack esistente non verrà suddiviso e verrà creata un'unione. Una volta eseguita la verifica, procedere con i passaggi successivi.

Switch#sh switch neighbors

Switch #  Port 1  Port 2

--------  ------  ------

1           2       3

2           3       2

3           1       2

Nota: se è necessario sostituire un membro dello switch attivo, eseguire un failover sullo switch in standby nello stack e attendere che assuma il ruolo attivo. Ignorare questo passaggio se si desidera sostituire un qualsiasi altro membro dello stack.

C9300#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

Sostituisci

Spegnere lo switch membro da sostituire, scollegare i cavi dello stack di alimentazione e dello stack di dati. Sostituire lo switch membro con un nuovo switch nello stato spento, ricollegare i cavi dello stack di dati e accenderlo.

Nota: Se la nuova unità non esegue la stessa versione del software dello stack esistente, è necessario verificare la corrispondenza con tale versione. Ad esempio, nello stack esistente è in esecuzione la versione 17.3.1 e nella nuova unità la versione 16.9.3.

Se lo stack è in modalità di avvio bundle, usare il comando ROMMON sul nuovo switch durante l'avvio. Con l'aiuto di una chiavetta USB o di un accesso OOB TFTP, avviare manualmente il nuovo switch con la stessa versione software dello stack esistente.

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 3 (interrupted)

rommon 1 >

rommon 2 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.17.03.01.SPA.bin

Se lo stack è in modalità di avvio dell'installazione, l'aggiornamento automatico del software deve essere avviato dall'host attivo corrente, non appena viene rilevata una versione software o una modalità di avvio incompatibili sul nuovo switch membro. In questa fase non è in genere necessario alcun intervento manuale.

Nota: Durante il processo di aggiornamento automatico del software, se è necessario microcode_update, il processo può richiedere diversi minuti. Attendere con attenzione e monitorare attentamente il processo.

Logs from Stack Active

Sep 13 07:20:21.261 UTC: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 2 has been added to the stack.

Sep 13 07:20:22.268 UTC: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 2 has been added to the stack.

Sep 13 07:20:22.546 UTC: %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: Switch 1 R0/0: issu_stack: Incompatible software detected.

** snip **

Sep 13 07:47:37.443 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Auto upgrade initiated for switch 2.

Sep 13 07:47:37.496 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Searching stack for software to upgrade switch 2.

Sep 13 07:47:37.519 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Found donor switch 1 to auto upgrade switch 2.

Sep 13 07:47:37.538 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Upgrading switch 2 with software from switch 1.

Sep 13 07:47:46.769 UTC: %AUTO_UPGRADE_MODULAR-5-SMU_AUTO_UPGRADE_INITIATING: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Initiating SMU autoupgrade for switch 2

Sep 13 07:47:47.272 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FINISH: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Finished installing software on switch 2.

** snip **

Sep 13 07:57:18.981 UTC: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

Sep 13 07:57:18.981 UTC: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

Sep 13 07:57:49.863 UTC: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

Sep 13 07:57:50.865 UTC: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

Verifica post-sostituzione

Verificare lo stato degli switch al termine dell'SSO. A questo punto, è possibile ricollegare i cavi di alimentazione dello stack, se applicabile.

C9300#show switch

Switch/Stack Mac Address : 70d3.79be.6c80 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Switch# Role    Mac Address    Priority Version  State

-------------------------------------------------------------------------------------

*1     Active   70d3.79be.6c80   1       V01     Ready

2     Standby  70d3.7984.8580   2       V01     Ready

!

C9300# show module

Switch Ports  Model     Serial No. MAC address     Hw Ver. Sw Ver.

------ ----- --------- ----------- -------------- ------- --------

1      41    C9300-24U FCW2125L0BH 70d3.79be.6c80   V01    17.03.01

2      41    C9300-24U FCW2125L03W 70d3.7984.8580   V01    17.03.01

C9300#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 58 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 58 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.1, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;flash:;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 2

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 4 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.1, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;flash:;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Sostituzione di un Supervisor ridondante dello chassis standalone C9400

In questo esempio viene sostituito il supervisore attivo di uno chassis C9404. (lo switch è in questo esempio e utilizza nello slot 3 della modalità di avvio dell'installazione).

Verifica pre-sostituzione

Verificare che la variabile di avvio sullo switch sia impostata in modo da puntare al file del pacchetto corretto (se la modalità di avvio è Installa) o al file bin (modalità di avvio in bundle) e che l'avvio automatico sia abilitato.

Nota: Se lo switch è in modalità di avvio dell'installazione, verificare che l'aggiornamento automatico del software sia abilitato. In caso contrario, attivarlo configurando l'opzione di aggiornamento automatico del software attiva dalla modalità di configurazione globale.

C9400#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

Nota: Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità Bundle boot, conservare una copia del file del software in esecuzione (file .bin su cui si sta eseguendo attivo) in una chiave USB o in un server TFTP locale a cui è possibile accedere da un nuovo supervisore, tramite la porta di gestione fuori banda (OOB).

Se è necessario sostituire il supervisore attivo (come nell'esempio), eseguire un failover sul supervisore in standby e attendere che assuma il ruolo attivo. Ignorare questo passaggio se si intende sostituire il supervisore in standby.

C9400#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

Sostituisci

Rimuovere il supervisore difettoso dallo chassis e inserirne uno nuovo, con un cavo console collegato.

Nota: Inizialmente, se entrambi i supervisori non dispongono della stessa versione del software, è necessario che la versione corrisponda. Ad esempio, il supervisore attivo potrebbe avere la versione 16.9.5 e la nuova/standby 16.9.4.

Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità di avvio bundle, accedere al ROMMON del nuovo supervisore durante l'avvio. Con l'aiuto di una chiavetta USB o di un accesso OOB TFTP, avviare manualmente il supervisore con la stessa versione software del supervisore attivo.

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 3 (interrupted)

rommon 1 >

rommon 2 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.16.09.05.SPA.bin

Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità di avvio dell'installazione, l'aggiornamento automatico del software deve essere avviato dal supervisore attivo corrente, non appena viene rilevata una versione software incompatibile o una modalità di avvio in un supervisore nuovo/standby. In questa fase non è in genere necessario alcun intervento manuale.

*Jun 16 19:50:15.122: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 3/0

*Jun 16 19:50:42.374: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (C9400-SUP-1) online in subslot 3/0

C9400#

*Jun 16 19:50:43.376: 3 0 0:Ignore this incremental sync, session not ready

C9400#

*Jun 16 19:52:10.003: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F1

C9400#

*Jun 16 19:51:16.469: %IOSXE-3-PLATFORM: R1/0: kernel: dplr_intrpt: Entered dplr_intrpt_module_init dplr_intrpt 1

*Jun 16 19:51:16.472: %IOSXE-3-PLATFORM: R1/0: kernel: chr_mmap: Allocating DMA Reserve Pool ...

*Jun 16 19:52:27.950: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (rp) online in slot R1

*Jun 16 19:52:28.727: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade initiated for RP 1.

*Jun 16 19:52:28.748: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: R0/0: auto_upgrade_client: Searching stack for software to upgrade RP 1.

*Jun 16 19:52:28.760: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: R0/0: auto_upgrade_client: Found donor RP 0 to auto upgrade RP 1.

*Jun 16 19:52:28.773: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: R0/0: auto_upgrade_client: Upgrading RP 1 with software from RP 0.

*Jun 16 19:52:39.655: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

*Jun 16 19:52:39.655: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

*Jun 16 19:52:39.642: %AUTO_UPGRADE_MODULAR-5-SMU_AUTO_UPGRADE_INITIATING: R0/0: auto_upgrade_client: Initiating SMU autoupgrade for RP 1

*Jun 16 19:52:40.832: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FINISH: R0/0: auto_upgrade_client: Finished installing software on RP 1.

*Jun 16 19:52:40.847: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_RELOAD: R0/0: auto_upgrade_client: Reloading RP 1 to complete the auto upgrade.

*Jun 16 19:52:41.622: %IOSXE_OIR-6-OFFLINECARD: Card (rp) offline in slot R1

** snip **

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

** snip **

*Jun 16 19:57:33.582: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Jun 16 19:57:34.623: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

Verifica post-sostituzione

Controllare lo stato dei supervisori una volta completato l'SSO

C9400#show module

Chassis Type: C9404R

Mod Ports                           Card Type                     Model                Serial No.

---+---------------------+-------------------------------+-----------------------+--------------------

2         10                     Supervisor 1 Module           C9400-SUP-1           JAE22100647

3         10                     Supervisor 1 Module           C9400-SUP-1

Mod                    MAC addresses              Hw         Fw              Sw         Status

---+----------------------------------------+----------+--------------+--------------+------------

2         A8B4.56BF.316C to A8B4.56BF.3175       1.0       16.12.1r       16.09.05        ok

3                                                                                         ok             <--- Started Syncing

Mod   Redundancy Role            Operating Redundancy Mode           Configured Redundancy Mode

---+----------------------+---------------------------------------+------------------------------------------------

2          Active                         sso                                  sso

3          Standby                        sso                                  sso

Chassis MAC address range: 44 addresses from a8b4.56bf.3140 to a8b4.56bf.316b

C9400#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 10 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 2

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 10 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.5, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 22-Aug-19 18:14 by mcpre

BOOT = bootflash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 3

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.5, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 22-Aug-19 18:14 by mcpre

BOOT = bootflash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Sostituzione di un Supervisor di C9400 Dual-Sup StackWise-Virtual

Questo esempio è relativo a un'installazione virtuale Stackwise C9400 (un supervisore in ogni chassis), in cui il supervisore dello chassis-1 (switch attivo) non funziona e deve essere sostituito. SVL è in esecuzione in modalità di avvio installazione.

Verifica pre-sostituzione

Controllare le configurazioni correnti relative a StackWise-Virtual e lo stato dei supervisori. Verificare che la variabile di avvio sullo switch sia impostata correttamente e punti al file del pacchetto corretto (se la modalità di avvio è Installa) o al file bin (modalità di avvio del bundle) e che l'avvio automatico sia abilitato.

9400-3#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1             1               TenGigabitEthernet1/5/0/1 <<< switch 1 needs to be replaced here

2             1               TenGigabitEthernet2/5/0/1

9400-3#show bootvar

BOOT variable = flash:packages.conf;

Configuration Register is 0x102

MANUAL_BOOT variable = no

BAUD variable = 9600

ENABLE_BREAK variable = yes

BOOTMODE variable does not exist

IPXE_TIMEOUT variable does not exist

CONFIG_FILE variable =

Nota: Se lo switch è in modalità di avvio "Install", verificare che l'autoaggiornamento del software sia abilitato. In caso contrario, attivarlo configurando "software auto-upgrade enable" dalla modalità di configurazione globale.

9400-3#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

Nota: Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità di avvio in bundle, conservare una copia del file del software in esecuzione (file .bin in esecuzione su active) in una chiave USB o in un server TFTP locale a cui è possibile accedere dal nuovo supervisore, tramite la porta di gestione fuori banda (OOB).

Se è necessario sostituire il supervisore attivo (come nell'esempio), eseguire un failover sul supervisore in standby e attendere che il ruolo attivo venga assunto dal supervisore in standby. Ignorare questo passaggio se si sta sostituendo il supervisore in standby.

9400-1#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

Sostituisci

Spegnere lo chassis in cui deve essere sostituito il supervisore (nell'esempio riportato è chassis-1).

Rimuovere le schede di linea dal backplane dal rispettivo chassis (dove è necessario sostituire il supervisore). Non è necessario estrarre completamente le schede di linea dallo chassis, purché non siano collegate al backplane, è sufficiente. In questo modo, quando si inserisce un nuovo supervisore e si effettua la pre-installazione, gli switch remoti delle connessioni (Multi-chassis etherchannel) non mettono le porte locali in stato err-disabled (LACP e così via).

9400-3#show module

Chassis Type: C9410R

Switch Number 1

Mod Ports Card Type Model Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

Mod  Redundancy Role      Operating Redundancy Mode    Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

Switch Number 2

Mod Ports Card Type                               Model           Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1    48   48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45     C9400-LC-48UX   JAE2138067S

2    48   48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)       C9400-LC-48U    JAE2141091P

5   10    Supervisor 1 Module                    C9400-SUP-1     JAE2220082A

Mod          MAC addresses            Hw        Fw             Sw           Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1   707D.B9CF.6D1C to 707D.B9CF.6D4B 1.0    16.12.2r     16.12.03a           ok

2   6CB2.AE42.2704 to 6CB2.AE42.2733 1.0    16.12.2r     16.12.03a           ok

5   AC3A.675B.E26C to AC3A.675B.E275 1.0    16.12.2r     16.12.03a           ok

Mod  Redundancy Role        Operating Redundancy Mode  Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

5    Active                    non-redundant               sso

Inserire il nuovo supervisore nello slot in cui si trovava il supervisore difettoso e accenderlo. Deve essere avviato in modalità standalone (non SVL), lasciare per ora disconnessi i collegamenti virtuali Stackwise.

- Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità di avvio in bundle, copiare il file bin del software (lo stesso del supervisore attivo corrente di SVL) nella memoria flash iniziale del nuovo supervisore in standby e modificare la stringa di avvio di conseguenza.

- Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità di avvio dell'installazione, non è necessario aggiornare manualmente il software. Il software e la modalità di avvio del nuovo supervisore devono essere aggiornati automaticamente dal supervisore attivo corrente, non appena viene rilevata una versione software incompatibile o una modalità di avvio sul supervisore nuovo/standby.

Configurare il nuovo supervisor con le impostazioni virtuali Stackwise. Per trovare una corrispondenza con il membro esistente, è necessario utilizzare lo stesso numero di dominio SVL.

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#stackwise-virtual

Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect

Switch(config-stackwise-virtual)#domain 100

Switch(config-stackwise-virtual)#exit

Configurare le porte SVL e DAD. Usare le stesse porte che erano state usate sul supervisore difettoso.

9400-1(config)#interface tenGigabitEthernet 5/0/1

9400-1(config-if)#stackwise-virtual link 1

WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TenGigabitEthernet5/0/1 on reboot

INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.

Verificare che la configurazione SVL sia applicata correttamente al nuovo switch.

Switch#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Disabled

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

Stackwise Virtual Configuration After Reboot:

---------------------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1     1                       TenGigabitEthernet5/0/1

Controllare le impostazioni SVL in ROMMON da IOSd CLI (disponibile nella versione 16.12.x o successive)

9400-1#show romvar

ROMMON variables:

MAC_ADDR="70:0F:6A:DE:54:34"

SWITCH_NUMBER="1"

MODEL_NUM="C9400-SUP-1"

SYSTEM_SERIAL_NUM=""

MOTHERBOARD_SERIAL_NUM="JAE221703NQ"

TEMPLATE="access"

BAUD="9600"

LICENSE_BOOT_LEVEL="network-advantage+dna-advantage,all:MACALLAN-CHASSIS;"

MCP_STARTUP_TRACEFLAGS="00000000:00000000"

CALL_HOME_DEBUG="0000000000000"

D_STACK_DAD=""

CONFIG_FILE=""

BOOTLDR=""

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG="0"

MANUAL_BOOT="no"

AUTOREBOOT_RESTORE="0"

ENABLE_BREAK="yes"

RET_2_RTS=""

AUTO_SWITCH_CONSOLE_DISABLE="0"

BOOT="flash:cat9k_iosxe.16.12.03a.SPA.bin;"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

ABNORMAL_RESET_COUNT="1"

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT="3"

BSI="0"

RET_2_RCALTS=""

RANDOM_NUM="421133355"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Te5/0/1,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="100"

Salvare le configurazioni e spegnere lo chassis in cui si trova il nuovo supervisore.

Collegare StackWise-Virtual tra due chassis e preferire lasciare disconnesso il collegamento del rilevamento dual-active (se applicabile).

Accendere lo chassis e monitorare il processo di avvio tramite la console.

- Se l'SVL è in esecuzione in modalità di avvio pacchetto, verificare che il nuovo supervisore disponga della stessa versione software di Active. In caso contrario, accedere nuovamente a ROMMON e avviarlo manualmente utilizzando la versione software corretta.

- Se l'SVL è in esecuzione in modalità di avvio dell'installazione, l'autoaggiornamento del software deve essere eseguito in modo da trasferire la versione corretta del software e la modalità di avvio al nuovo supervisore, senza alcun intervento manuale.

Active supervisor's log

*Sep 12 07:20:25.457: %ILPOWER-6-SET_ILPOWER: Set power allocated to POE to 4420 for slot 0

*Sep 12 07:20:30.621: %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: Chassis 2 R0/0: issu_stack: Incompatible software detected. Details: Active's subpackage boot mode does not match with member's super boot mode. Please boot switch 1 in subpackage mode.

*Sep 12 07:20:40.779: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START_CHECK: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade start checking for incompatible switches.

*Sep 12 07:21:00.978: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade initiated for switch 1.

*Sep 12 07:21:01.031: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Searching stack for software to upgrade switch 1.

*Sep 12 07:21:01.053: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Found donor switch 2 to auto upgrade switch 1.

*Sep 12 07:21:01.074: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Upgrading switch 1 with software from switch 2.

Logs from new supervisor's console

Waiting for remote chassis to join

#########################################

Chassis number is 1

All chassis in the stack have been discovered. Accelerating discovery

Chassis 1 reloading, reason - System requested reload <<< reload is instructed by current active as part of software auto-upgrade

Sep 12 07:25:23.306: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting: process exit with reload fru code

Tutte le configurazioni in esecuzione devono essere sincronizzate automaticamente da Supervisor attivo a quello nuovo. Attendere i registri dal supervisore attivo.

*Sep 12 07:33:39.803: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Sep 12 07:33:40.837: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

- Una volta completato l'SSO, procedere con la connessione del collegamento DAD (Dual-Active Detection) e di altre porte di uplink di rete sul nuovo supervisore, come applicabile.

- Spingere le schede di linea all'interno per reinserirle nel backplane

- Verificare che tutte le schede di linea siano state avviate correttamente, abbiano superato i test diagnostici online e abbiano attivato le relative interfacce, incluso il binding del canale della porta e così via.

Verifica post-sostituzione

Controllare le configurazioni virtuali di StackWise e gli stati dello switch con questi comandi.

9400-3#sh redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 hour, 31 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = Switch 2

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 31 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.3a, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 28-Apr-20 09:37 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = Switch 1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 4 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.3a, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 28-Apr-20 09:37 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

!

9400-3#sh stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1          1                   TenGigabitEthernet1/5/0/1

2          1                   TenGigabitEthernet2/5/0/1

9400-3#sh module

Chassis Type: C9410R

Switch Number 1

Mod Ports         Card Type                       Model          Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1    48     48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45   C9400-LC-48UX  JAE22360153

2    48     48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45   C9400-LC-48UX  JAE215103V7

5    10     Supervisor 1 Module                  C9400-SUP-1    JAE221703NQ

Mod   MAC addresses                   Hw     Fw          Sw                Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1    00B7.71FA.D878 to 00B7.71FA.D8A7 1.0  16.12.2r     16.12.03a           ok

2    4C77.6DBF.4A94 to 4C77.6DBF.4AC3 1.0  16.12.2r     16.12.03a           ok

5    AC3A.675B.E9AC to AC3A.675B.E9B5 1.0  16.12.2r     16.12.03a           ok

Mod Redundancy Role       Operating Redundancy Mode   Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

5     Standby                  sso                          sso

**snip**

Sostituzione di un membro dello switch C9500 StackWise-Virtual

Nell'esempio, si sta prendendo in considerazione un'installazione virtuale di Stackwise C9500 con lo switch 1 (lo switch attivo) come switch difettoso da sostituire. SVL è in esecuzione in modalità di avvio INSTALL.

Verifica pre-sostituzione

Controllare le configurazioni correnti relative a StackWise-Virtual e lo stato degli switch. Verificare che la variabile di avvio sia impostata correttamente, punti a packages.conf e che config-register sia impostato su 0x2102.

C9500-1#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1            1                TwentyFiveGigE1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/2

2            1                TwentyFiveGigE2/0/1

TwentyFiveGigE2/0/2

C9500-1#show stackwise-virtual dual-active-detection

Dual-Active-Detection Configuration:

-------------------------------------

Switch Dad port

------ ------------

1       TwentyFiveGigE1/0/3

2       TwentyFiveGigE2/0/3    <<<<<<<<<< Ports configured for Dual-Active Detection (DAD)

Note : Configs of these DAD ports do not show up in running-config

!

interface TwentyFiveGigE 1/0/3

end

!

interface TwentyFiveGigE 2/0/3

end

C9500-1#show switch

Switch/Stack Mac Address : f4db.e619.0480 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Switch# Role      Mac Address    Priority  Version  State

-------------------------------------------------------------------------------------

*1     Active    f4db.e619.0480    15       V02     Ready

2     Standby   f4db.e618.fa80     1       V02     Ready

C9500-1#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 4 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 4 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 2

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 1 minute

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Nota: Se la SVL è in esecuzione in modalità di avvio INSTALL, verificare che l'aggiornamento automatico del software sia abilitato. In caso contrario, attivarlo configurando l'autoaggiornamento del software da modalità di configurazione globale. (Ignorare questo passaggio se SVL è in esecuzione in modalità di avvio pacchetto).

C9500-1#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

Se lo switch attivo deve essere sostituito, eseguire un failover sullo switch in standby e attendere che lo switch in standby assuma il ruolo attivo. (saltare questo passaggio se si sta sostituendo l'unità Standby).

C9500-1#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

Sostituisci

Spegnere lo switch da sostituire. Scollegare tutti i cavi dallo switch.

C9500-1#show switch

Switch/Stack Mac Address : f4db.e619.0480 - Foreign Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Switch# Role      Mac Address    Priority Version  State

-------------------------------------------------------------------------------------

1     Member    0000.0000.0000    0        V02    Removed  << switch 1 is powered down

*2     Active    f4db.e618.fa80    1        V02    Ready

Accendere il nuovo switch. Deve essere avviato in modalità autonoma (non SVL). (Ignorare questo passaggio se il SVL attivo corrente è in esecuzione in modalità di avvio INSTALL)

Controllare la versione del software sulla nuova unità. Se non corrisponde al membro esistente dell'unità StackWise-Virtual, pre-posizionare il software in modo che corrisponda alla versione del software e alla licenza, con il membro esistente di SVL. (È possibile caricare la versione corretta del software tramite TFTP/FTP/SFTP o utilizzando una chiave USB e, dopo aver abbinato la versione del software e la licenza sulla nuova unità, procedere al passaggio successivo.

Cisco IOS XE Software, Version 16.12.02

Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

Nota: Se SVL è in esecuzione in modalità di avvio INSTALL e l'aggiornamento automatico del software è abilitato, il membro attivo esistente di SVL deve essere in grado di corrispondere automaticamente al codice e alla modalità di avvio della nuova unità.

Configurare StackWise Virtual sul nuovo switch. È necessario utilizzare lo stesso numero di dominio SVL per trovare una corrispondenza con il membro esistente.

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#stackwise-virtual

Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect

Switch(config-stackwise-virtual)#domain 100

Switch(config-stackwise-virtual)#exit

Configurare le porte SVL e DAD. Porte usesamo, usate sullo switch difettoso.

Switch(config)#int range twe1/0/1-2

Switch(config-if-range)#stackwise-virtual link 1

WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TwentyFiveGigE1/0/1 on reboot

WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TwentyFiveGigE1/0/2 on reboot

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#int twe1/0/3

Switch(config-if)#stackwise-virtual dual-active-detection

WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TwentyFiveGigE1/0/3 on reboot.

Verificare che la configurazione SVL sia applicata correttamente al nuovo switch.

Switch#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Disabled

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

Stackwise Virtual Configuration After Reboot:

---------------------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1     1                       TwentyFiveGigE1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/2

Switch#show stackwise-virtual dual-active-detection

Dual-Active-Detection Configuration:

-------------------------------------

Switch Dad port

------ ------------

Distributed Stack DAD Configuration After Reboot:

------------------------------------------------

Switch Dad port

------ --------

1        TwentyFiveGigE1/0/3

Salvare le configurazioni e spegnere il nuovo switch.

Collegare i collegamenti StackWise-Virtual tra il membro SVL esistente e la nuova unità. Si consiglia di lasciare disconnesso il collegamento di rilevamento dual-active.

Accendere la nuova unità. In caso di conflitto nel numero dello switch, la nuova unità deve essere rinumerata automaticamente.

Chassis is reloading, reason: Configured Switch num conflicts with peer, Changing local switch number to 1 and reloading to take effect

Sep 10 22:41:50.738: %PMAN-3-PROCHOLDDOWN: R0/0: The process nif_mgr has been helddown (rc 69)

Nota: Se la nuova unità esegue un software incompatibile o una modalità di avvio e un membro SVL esistente esegue la modalità di avvio INSTALL, viene attivato l'aggiornamento automatico del software per attivare la nuova unità in modalità di avvio INSTALL, senza alcun intervento manuale.

*Sep 10 22:47:05.996: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START_CHECK: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade start checking for incompatible switches.

Tutte le configurazioni in esecuzione vengono sincronizzate automaticamente dallo switch attivo al nuovo switch. Non sono necessarie configurazioni aggiuntive. Attendere i registri dallo switch attivo.

*Sep 11 01:02:28.974: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

C9500-1#

*Sep 11 01:02:30.009: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

Procedere con il collegamento DAD (Dual-Active Detection) e altre porte di rete. (Una volta completato l'SSO)

Verifica post-sostituzione

Controllare le configurazioni virtuali di StackWise e gli stati dello switch con questi comandi.

C9500-1#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link    Ports

------ ----------------------    ------

1              1              TwentyFiveGigE1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/2

2              1              TwentyFiveGigE2/0/1

TwentyFiveGigE2/0/2

C9500-1#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 14 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 2

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 14 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 1 minute

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Sostituzione di un supervisore ridondante dello chassis standalone dual-sup C9600

In questo esempio, si sta prendendo in considerazione la sostituzione del supervisore attivo nello slot 3 di uno chassis C9606. (lo switch è in esecuzione in modalità di avvio dell'installazione).

Verifica pre-sostituzione

Verificare che la variabile di avvio sullo switch sia impostata correttamente e punti al file del pacchetto corretto (se la modalità di avvio è Installa) o al file bin (modalità di avvio in bundle) e che l'avvio automatico sia abilitato.

Nota: Se lo switch è in esecuzione in modalità di avvio dell'installazione, verificare che l'autoaggiornamento del software sia abilitato. In caso contrario, abilitarlo configurando l'autoaggiornamento del software abilitandolo dalla modalità di configurazione globale.

C9600R-1#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

Nota: Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità Bundle boot, conservare una copia del file del software in esecuzione (file .bin su cui si sta eseguendo attivo) in una chiave USB o in un server TFTP locale a cui è possibile accedere da un nuovo supervisore, tramite la porta di gestione fuori banda (OOB).

Sostituisci

Se è necessario sostituire il supervisore attivo (come nel nostro esempio), eseguire un failover sul supervisore in standby e attendere che assuma il ruolo attivo. (saltare questo passaggio se si intende sostituire il supervisore standby).

C9600R-1#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

Rimuovere il supervisore difettoso dallo chassis e inserirne uno nuovo, con un cavo console collegato.

Nota: Inizialmente, se entrambi i supervisori non dispongono della stessa versione del software, è necessario che la versione corrisponda. Ad esempio, il supervisore attivo potrebbe avere in esecuzione la versione 16.12.4 e la nuova versione/standby la 16.12.2.

Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità di avvio bundle, accedere al ROMMON del nuovo supervisore durante l'avvio. Con l'aiuto di una chiavetta USB o di un accesso OOB TFTP, avviare manualmente il supervisore con la stessa versione software del supervisore attivo. In seguito, dopo l'aggiunta di un nuovo dispositivo di standby all'SSO, copiare il software in esecuzione sul bootflash locale.

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 3 (interrupted)

rommon 1 >

rommon 2 > boot disk0:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin

Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità di avvio dell'installazione, l'aggiornamento automatico del software deve essere avviato dal supervisore attivo corrente, non appena viene rilevata una versione software incompatibile o una modalità di avvio in un supervisore nuovo/standby. In questa fase non è in genere necessario alcun intervento manuale.

*Sep 12 21:32:04.886: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

*Sep 12 21:32:04.886: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

*Sep 12 21:32:07.773: %REDUNDANCY-2-IPC: IOS versions do not match.

*Sep 12 21:32:07.823: %SMART_LIC-5-EVAL_START: Entering evaluation period

*Sep 12 21:32:28.980: %AUTO_UPGRADE_MODULAR-5-SMU_AUTO_UPGRADE_INITIATING: R1/0: auto_upgrade_client: Initiating SMU autoupgrade for RP 0

*Sep 12 21:32:30.867: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FINISH: R1/0: auto_upgrade_client: Finished installing software on RP 0.

*Sep 12 21:32:30.908: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_RELOAD: R1/0: auto_upgrade_client: Reloading RP 0 to complete the auto upgrade.

** snip **

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

** snip **

*Sep 12 21:36:37.786: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))

*Sep 12 21:36:37.786: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))

**snip**

*Sep 12 21:39:24.085: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Sep 12 21:39:25.124: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

Verifica post-sostituzione

Controllare lo stato dei supervisori una volta completata l'SSO.

C9606R-1#show mod

Chassis Type: C9606R

Mod  Ports  Card Type                               Model        Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1    24    24-Port 40GE/12-Port 100GE             C9600-LC-24C   CAT2313L2WQ

2    48    48-Port 10GE / 25GE                    C9600-LC-48YL  CAT2314L36W

3    0     Supervisor 1 Module                    C9600-SUP-1    CAT2310L5C1

4    0     Supervisor 1 Module                    C9600-SUP-1    CAT2311L4DQ

5    48    48-Port 10GE / 25GE                    C9600-LC-48YL  CAT2310L57N

Mod       MAC addresses               Hw      Fw        Sw               Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1   DC8C.37C9.AC00 to DC8C.37C9.AC7F  1.0  17.1.1[FC2]  16.12.04           ok

2   DC8C.37C9.FD00 to DC8C.37C9.FD7F  1.0  17.1.1[FC2]  16.12.04           ok

3   DC8C.3772.C780 to DC8C.3772.C7FF  1.0  17.1.1[FC2]  16.12.04           ok

4   DC8C.3772.E580 to DC8C.3772.E5FF  1.0  17.1.1[FC2]  16.12.04           ok

5   DC8C.3773.0280 to DC8C.3773.02FF  1.0  17.1.1[FC2]  16.12.04           ok

Mod  Redundancy Role      Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

3     Standby                     sso                      sso

4     Active                      sso                      sso

Chassis MAC address range: 64 addresses from 6cb2.ae4a.9680 to 6cb2.ae4a.96bf

C9606R-1#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 day, 11 hours, 32 minutes

Switchovers system experienced = 1

Standby failures = 1

Last switchover reason = user forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 4

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 35 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.4, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 09-Jul-20 21:49 by mcpre

BOOT =

CONFIG_FILE =

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 3

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 3 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.4, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 09-Jul-20 21:49 by mcpre

BOOT =

CONFIG_FILE =

Sostituzione di un Supervisor di C9600 Dual-Sup StackWise-Virtual

In questo esempio, si sta prendendo in considerazione un'installazione C9600 stackwise-Virtual (un supervisore in ogni chassis), in cui il supervisore dello chassis-1 (switch attivo) è andato male e deve essere sostituito. SVL è in esecuzione in modalità di avvio installazione.

Verifica pre-sostituzione

Controllare le configurazioni correnti relative a StackWise-Virtual e lo stato dei supervisori. Verificare che la variabile di avvio sullo switch sia impostata correttamente e punti al file del pacchetto corretto (se la modalità di avvio è Installa) o al file bin (modalità di avvio del bundle) e che l'avvio automatico sia abilitato.

C9600_SVL#sh stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

2           1                 FortyGigabitEthernet2/1/0/1

FortyGigabitEthernet2/1/0/2

1           1                 FortyGigabitEthernet1/1/0/1  << supervisor of SW1 needs to be replaced

FortyGigabitEthernet1/1/0/2

C9600_SVL#show bootvar

BOOT variable = bootflash:packages.conf;

MANUAL_BOOT variable = no

BAUD variable = 9600

ENABLE_BREAK variable = yes

BOOTMODE variable does not exist

IPXE_TIMEOUT variable does not exist

CONFIG_FILE variable =

Nota: Se la SVL è in modalità di avvio dell'installazione, verificare che l'aggiornamento automatico del software sia abilitato. In caso contrario, abilitarlo configurando l'autoaggiornamento del software abilitandolo dalla modalità di configurazione globale.

C9600_SVL#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità Bundle boot, conservare una copia del file del software in esecuzione (file .bin su cui si sta eseguendo attivo) in una chiave USB o in un server TFTP locale a cui è possibile accedere da un nuovo supervisore, tramite la porta di gestione fuori banda (OOB).

- Se è necessario sostituire il supervisore attivo (come nell'esempio), eseguire un failover sul supervisore in standby e attendere che il ruolo attivo venga assunto dal supervisore in standby. Ignorare questo passaggio se si sta sostituendo il supervisore in standby.

C9600_SVL#redundancy force-switchover

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Building configuration...

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confirm]

Sostituisci

Spegnere lo chassis in cui è necessario sostituire il supervisore. Nell'esempio riportato, si tratta di chassis-1.

Rimuovere le schede di linea dal backplane dal rispettivo chassis (dove è necessario sostituire il supervisore), ad eccezione di una scheda a cui sono collegati i collegamenti StackWise-Virtual (SVL). Per le schede di linea in cui sono configurate le SVL, rimuovere tutte le connessioni ad eccezione delle SVL stesse. In questo modo, quando si inserisce un nuovo supervisore e si effettua la pre-installazione, gli switch remoti delle connessioni (Multi-chassis etherchannel) non mettono le porte locali in stato err-disabled (LACP e così via).

C9600_SVL#show module

Chassis Type: C9606R

Switch Number 1

Mod  Ports        Card Type                       Model           Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

Mod     MAC addresses                Hw      Fw            Sw           Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

Mod  Redundancy Role    Operating Redundancy Mode  Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

Switch Number 2

Mod Ports           Card Type                       Model         Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1    24    24-Port 40GE/12-Port 100GE              C9600-LC-24C   CAT2310L4DW

2    48    48-Port 10GE / 25GE                     C9600-LC-48YL  CAT2310L59S

3    0     Supervisor 1 Module                     C9600-SUP-1    CAT2340L40Q

5    24    24-Port 40GE/12-Port 100GE              C9600-LC-24C   CAT2313L2W1

Mod        MAC addresses              Hw    Fw             Sw              Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1   DC8C.379F.DB80 to DC8C.379F.DBFF  1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01           ok

2   DC8C.3772.FD80 to DC8C.3772.FDFF  1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01           ok

3   7C21.0E5D.0800 to 7C21.0E5D.087F  1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01           ok

5   DC8C.37A0.D180 to DC8C.37A0.D1FF  1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01           ok

Mod    Redundancy Role  Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

3       Active               non-redundant                 sso

Chassis 2 MAC address range: 64 addresses from 2c4f.523b.bd00 to 2c4f.523b.bd3f

Inserire il nuovo supervisore nello slot in cui si trovava il supervisore difettoso e accenderlo. Deve essere avviato in modalità autonoma (non SVL), lasciare disconnessi per il momento i collegamenti virtuali Stackwise e i collegamenti DAD.

- Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità di avvio in bundle, copiare il file bin del software (lo stesso del supervisore attivo corrente di SVL) nella memoria flash iniziale del nuovo supervisore in standby e modificare di conseguenza la stringa di avvio.

- Se il supervisore attivo è in esecuzione in modalità di avvio dell'installazione, non è necessario aggiornare manualmente il software. Il software e la modalità di avvio del nuovo supervisore devono essere aggiornati automaticamente dal supervisore attivo corrente, non appena viene rilevata una versione software incompatibile o una modalità di avvio sul supervisore nuovo/standby.

Configurare il nuovo supervisor con le impostazioni virtuali Stackwise. È necessario utilizzare lo stesso numero di dominio SVL per trovare una corrispondenza con il membro esistente.

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#stackwise-virtual

Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect

Switch(config-stackwise-virtual)#domain 100

Switch(config-stackwise-virtual)#exit

Configurare le porte SVL e DAD. Porte usesamo, che sono state usate sul supervisore difettoso.

Switch(config)#int range fortyGigabitEthernet 1/0/1 -2

Switch(config-if-range)#stackwise-virtual link 1

Switch(config)#int range twentyFiveGigE 2/0/25 -26

Switch(config-if-range)#stackwise-virtual dual-active-detection

Verificare che la configurazione SVL sia applicata correttamente al nuovo switch.

Switch#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual Configuration After Reboot:

---------------------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link  Ports

------ ----------------------  ------

1          1                   FortyGigabitEthernet1/0/1

FortyGigabitEthernet1/0/2

Switch#show stackwise-virtual dual-active-detection

In dual-active recovery mode: No

Dual-Active-Detection Configuration:

-------------------------------------

Switch Dad port Status

------ ------------ ---------

Distributed Stack DAD Configuration After Reboot:

------------------------------------------------

Switch     Dad port            Status

------      --------          ------

1      TwentyFiveGigE2/0/25   down

TwentyFiveGigE2/0/26   down

Se la versione del software è 16.12.x o successiva, è possibile controllare le impostazioni SVL in ROMMON dalla CLI di IOSd.

Switch#show romvar

ROMMON variables:

BOARDID="38"

ETHER_PORT="2"

PS1="rommon ! >"

MAC_ADDR="7C:21:0E:5D:04:00"

DOPPLER_E_WA="1"

RETRY="0"

MODEL_NUM="C9600-SUP-1"

SYSTEM_SERIAL_NUM="CAT2340L3Y5"

MOTHERBOARD_SERIAL_NUM="CAT2340L3Y5"

TEMPLATE="core"

BAUD="9600"

AUTO_SWITCH_CONSOLE_DISABLE="0"

PSEUDO_OIR_REMOVE_SET="1"

CALL_HOME_DEBUG="0000000000000"

ENABLE_BREAK="yes"

RET_2_RTS=""

CRASHINFO="bootflash:crashinfo_RP_00_00_20200225-024401-UTC"

MCP_STARTUP_TRACEFLAGS="00000000:00000000"

CONFIG_FILE=""

BOOTLDR=""

RECOVERY_RELOAD_DISABLE=""

SWITCH_PRIORITY="1"

SWITCH_NUMBER="1"

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG="0"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

MANUAL_BOOT="no"

AUTOREBOOT_RESTORE="0"

ABNORMAL_RESET_COUNT="0"

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT="3"

BSI="0"

RET_2_RCALTS=""

RANDOM_NUM="1430571596"

BOOT="bootflash:cat9k_iosxe.16.12.02.SPA.bin;"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/1,Fo1/0/2,"

D_STACK_DAD="Twe2/0/25,Twe2/0/26,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="100"

Salvare le configurazioni e spegnere lo chassis in cui si trova il nuovo supervisore.

Collegare StackWise-Virtual tra due chassis e preferire lasciare disconnesso il collegamento di rilevamento dual-active (se applicabile).

Accendere lo chassis e monitorare il processo di avvio tramite la console.

Nota: Se l'SVL è in esecuzione in modalità di avvio pacchetto, verificare che il nuovo supervisore disponga della stessa versione software di Active. In caso contrario, accedere nuovamente a ROMMON e avviarlo manualmente utilizzando la versione software corretta.

Nota: Se l'SVL è in modalità di avvio "Installazione", verificare che l'autoaggiornamento del software sia abilitato. In caso contrario, attivarlo configurando "software auto-upgrade enable" dalla modalità di configurazione globale.

Active supervisor's log-

*Sep 13 00:59:49.367: %STACKMGR-6-CHASSIS_ADDED: Chassis 1 R0/0: stack_mgr: Chassis 1 has been added to the stack.

*Sep 13 00:59:51.988: %STACKMGR-6-CHASSIS_ADDED: Chassis 1 R0/0: stack_mgr: Chassis 1 has been added to the stack.

*Sep 13 00:59:52.135: %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: Chassis 2 R0/0: issu_stack: Incompatible software detected. Details: Active's subpackage boot mode does not match with member's super boot mode. Please boot switch 1 in subpackage mode.

*Sep 13 00:59:52.297: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START_CHECK: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade start checking for incompatible switches.

*Sep 13 00:59:53.311: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade initiated for switch 1.

*Sep 13 00:59:53.368: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Searching stack for software to upgrade switch 1.

*Sep 13 00:59:53.397: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Found donor switch 2 to auto upgrade switch 1.

*Sep 13 00:59:53.423: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Upgrading switch 1 with software from switch 2.

Logs from new supervisor's console-

Waiting for remote chassis to join

##################################################################################

Chassis number is 1

All chassis in the stack have been discovered. Accelerating discovery

Chassis 1 reloading, reason - System requested reload <<< reload is instructed by current active as part of software auto-upgrade

Tutte le configurazioni in esecuzione vengono sincronizzate automaticamente dal supervisore attivo al nuovo. Attendere i registri dal supervisore attivo.

*Sep 13 01:14:18.552: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Sep 13 01:14:18.577: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

Una volta completato l'SSO, procedere anche con il collegamento DAD (Dual-Active Detection).

- Spingere le schede di linea all'interno (per lo chassis in cui il supervisore viene sostituito), per riattaccare le schede al backplane. Ricollegare i cavi.

- Verificare che tutte le schede di linea siano state avviate correttamente, abbiano superato i test diagnostici online e abbiano attivato le relative interfacce, incluso il binding del canale della porta e così via.

Verifica post-sostituzione

Controllare le configurazioni virtuali di StackWise e gli stati dello switch con questi comandi.

C9600_SVL#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 hour, 27 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = Switch 2

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 1 hour, 27 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.1, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre

BOOT = bootflash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = Switch 1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.1, RELEASE SOFTWARE (fc5)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre

BOOT = bootflash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

C9600_SVL#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:

--------------------------------

Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports

------ ---------------------- ------

1          1                   FortyGigabitEthernet1/1/0/1

FortyGigabitEthernet1/1/0/2

2          1                   FortyGigabitEthernet2/1/0/1

FortyGigabitEthernet2/1/0/2

C9600_SVL#show stackwise-virtual dual-active-detection

In dual-active recovery mode: No

Recovery Reload: Enabled

Dual-Active-Detection Configuration:

-------------------------------------

Switch   Dad port             Status

------  ------------          ---------

1      TwentyFiveGigE1/2/0/25  up

TwentyFiveGigE1/2/0/26  up

2      TwentyFiveGigE2/2/0/25  up

TwentyFiveGigE2/2/0/26  up

C9600_SVL#show module

Chassis Type: C9606R

Switch Number 1

Mod Ports       Card Type                             Model       Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1   24     24-Port 40GE/12-Port 100GE             C9600-LC-24C   CAT2252L0PR

2   48     48-Port 10GE / 25GE                    C9600-LC-48YL  CAT2334L0BA

3   0      Supervisor 1 Module                    C9600-SUP-1    CAT2340L3Y5

5   48     48-Port 10GE / 25GE                    C9600-LC-48YL  CAT2337L509

Mod   MAC addresses                    Hw  Fw              Sw              Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1    70B3.175A.8100 to 70B3.175A.817F 1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01            ok

2    10B3.D652.9900 to 10B3.D652.997F 1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01            ok

3    7C21.0E5D.0400 to 7C21.0E5D.047F 1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01            ok

5    4C71.0D7C.8400 to 4C71.0D7C.847F 1.0  17.3.1r[FC2]  17.03.01            ok

Mod  Redundancy Role     Operating Redundancy Mode  Configured Redundancy Mode

---+-------------------+-------------------------+---------------------------

3     Standby                sso                           sso

Switch Number 2

**snip**

Sostituzione di un Supervisor di C9600 Quad-Sup StackWise-Virtual

In questo esempio, si sta prendendo in considerazione un'installazione Quad Sup Stackwise-Virtual C9600 (due supervisori in ogni chassis), in cui un supervisore si è guastato e deve essere sostituito. SVL è in esecuzione in modalità di avvio "Installazione".

Sostituisci e verifica

Rimuovere il Supervisor guasto

- Se il supervisore da sostituire è Global Active supervisor (Sw-1 Slot 3 nell'immagine mostrata), eseguire un failover in modo che lo standby globale (Sw-2 Slot 3 nell'immagine precedente) subentri come Active. Attendere fino al completamento di una nuova modalità di standby globale e di SSO. (in questo caso, lo slot 4 Sw-1 diventerà il nuovo standby globale).

- Se il supervisore da sostituire è il supervisore di standby globale (Sw-2 Slot 3 nell'immagine mostrata), estrarlo. Attendere fino al completamento di una nuova modalità di standby globale e di SSO. (in questo caso, lo slot Sw-2 4 diventa il nuovo standby globale)

- Se il supervisore da sostituire è ICS supervisor (Sw-1 Slot 4 o Sw-2 Slot 4 nell'immagine mostrata), estrarlo.

Inserisci il nuovo Supervisor

- Se il nuovo supervisore utilizza il codice 17.x, la procedura è semplice. È sufficiente inserire il nuovo supervisore. Se i supervisori ICS dispongono di un'immagine 17.x, verranno avviati automaticamente e diventeranno parte di Quad-sup. Anche se il codice 17.x in esecuzione è diverso da quello in esecuzione nella configurazione di produzione, l'autoaggiornamento del software consente di aggiornare automaticamente il supervisore ICS con lo stesso codice 17.x in modalità INSTALLAZIONE.

- Se il nuovo supervisore è in esecuzione con codice 16.x o se non si è certi del codice su cui è in esecuzione, provare a inserire il supervisore su uno chassis di riserva e aggiornarlo al codice 17.x. Se non è disponibile uno chassis di riserva da aggiornare, è necessario eseguire le seguenti operazioni.

- Questo passo è molto importante. Inserire il supervisore ICS e utilizzare CTRL+C per interromperli per rommon.Se non si riesce ad accedere a ROMMON e il supervisor viene avviato con il codice 16.x, è possibile che venga eliminato l'intero chassis in cui è stato inserito il supervisor

Cercare le variabili rommon relative alla SVL. Queste variabili iniziano con D_STACK. In genere, per un nuovo supervisore queste variabili non sono impostate.

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

D_STACK_DAD="Fo1/0/13,Fo1/0/15,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="255"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/10,Fo1/0/15,Fo1/0/16,Fo1/0/17,Fo1/0/3,Fo1/0/6,"

Annulla l'impostazione di tutte le variabili visualizzate in precedenza

rommon 1 > unset D_STACK_DAD

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK1

rommon 1 > unset D_STACK_DOMAIN_NUM

rommon 1 > unset D_STACK_MODE

Cercare la variabile SWITCH_NUMBER=1. Se il numero dell'opzione è 2, impostare la variabile su 1. Se è già 1, passare al passaggio successivo.

rommon 1 > SWITCH_NUMBER=1

Impostare l'avvio manuale del supervisor.

rommon 1 > MANUAL_BOOT=YES

Avviare manualmente il supervisore ICS in modalità bundle utilizzando USB/TFTP su codice 17.x. Non modificare la variabile di avvio in rommon. Basta avviarlo manualmente da rommon.

- Il supervisore viene reimpostato quando rileva un ICS esistente in modalità SVL, quindi viene convertito dalla modalità autonoma alla modalità virtuale stackwise. Poiché l'avvio automatico è disabilitato, potrebbe tornare a rommon.

Annullare l'avvio manuale per abilitare l'avvio automatico.

rommon 1 > unset MANUAL_BOOT

Avviare manualmente il supervisore ICS in modalità bundle utilizzando USB/TFTP su codice 17.x. Non modificare la variabile di avvio in rommon. Basta avviarlo manualmente da rommon. Questa procedura consente di avviare ICS in modalità BUNDLE.

Nota: La funzione di aggiornamento automatico del software consente di aggiornare automaticamente il supervisore ICS con il codice 17.x in modalità di installazione e ricarica gli alimentatori ICS da visualizzare in RPR. Se l'aggiornamento automatico è disabilitato, è possibile eseguire anche il comando install autoupgrade da active supervisor.