Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Topologia

Metodologia di risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come verificare i contatori hardware BFD (Bidirectional Forwarding Detection) sulle schede di linea DFC (Distributed Forwarding Card) per i dispositivi 7600.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di base dei seguenti argomenti:

- serie 7600 configurazione e funzionalità dei router

- Configurazione moduli DFC linecard

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è 7600 IOS versione 15.3.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

BFD è un protocollo di rete progettato per rilevare guasti al secondo secondario nella comunicazione in qualsiasi tipo di percorso tra sistemi (collegamenti fisici diretti, circuiti virtuali, tunnel, LSP MPLS, ecc.).

DFC è l'acronimo di DFC, la differenza principale tra le schede di linea DFC e CFC è che le schede di linea DFC hanno una scheda secondaria incorporata con un motore L2 e un motore L3/4, questo scarica le ricerche di inoltro che sulle schede di linea CFC verrebbero inviate al Supervisor per essere eseguite localmente sulla scheda di linea.

I pacchetti BFD vengono trattati nell'hardware in modo da non influire sulla CPU, il che significa che nelle schede DFC i pacchetti vengono sempre ricevuti e inoltrati senza uscire dalla scheda di linea.

Topologia

R1(Te3/21)—R2

Metodologia di risoluzione dei problemi

Si può vedere che R1 non solleva l'adiacenza BFD con il suo vicino su Tengig3/21.

Verificare i dettagli relativi ai router adiacenti:

R1# sh bfd nei det

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

172.31.11.34                            1/0          Down      Down      Te3/21

Session Host: Hardware

OurAddr: 172.31.11.33

Handle: 1

Local Diag: 1, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 5

Received MinRxInt: 200000, Received Multiplier: 5

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(0)

Rx Count: 37   ßNotice received packets are too low

Tx Count: 9401

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: ISIS CEF

Downtime: 02:36:34

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 1

Multiplier: 5               - Length: 24

My Discr.: 77               - Your Discr.: 1

Min tx interval: 200000     - Min rx interval: 200000

Min Echo interval: 0

R1# sh bfd nei det

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

172.31.11.34                            1/0          Down      Down      Te3/21

Session Host: Hardware

OurAddr: 172.31.11.33

Handle: 1

Local Diag: 1, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 5

Received MinRxInt: 200000, Received Multiplier: 5

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(0)

Rx Count: 37   ß--------------------------------------------------Notice received packets are not incrementing

Tx Count: 9456 ß-------------------------------------------------- Transmit packets are incrementing

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: ISIS CEF

Downtime: 02:36:34

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 1

Multiplier: 5               - Length: 24

My Discr.: 77               - Your Discr.: 1

Min tx interval: 200000     - Min rx interval: 200000

Min Echo interval: 0

È anche possibile controllare lo stesso comando per l'hardware che fornisce lo stesso output, RX non viene ricevuto.

R1#show bfd neighbors hardware details

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

172.31.11.34                            1/0          Down      Down      Te3/21

Session Host: Hardware

OurAddr: 172.31.11.33

Handle: 1

Local Diag: 1, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 5

Received MinRxInt: 200000, Received Multiplier: 5

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(0)

Rx Count: 37

Tx Count: 19337

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: ISIS CEF

Downtime: 05:22:16

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 1

Multiplier: 5               - Length: 24

My Discr.: 77               - Your Discr.: 1

Min tx interval: 200000     - Min rx interval: 200000

Min Echo interval: 0

R1#show bfd neighbors hardware details

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

172.31.11.34                            1/0          Down      Down      Te3/21

Session Host: Hardware

OurAddr: 172.31.11.33

Handle: 1

Local Diag: 1, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 5

Received MinRxInt: 200000, Received Multiplier: 5

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(0)

Rx Count: 37

Tx Count: 19348

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: ISIS CEF

Downtime: 05:22:28

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 1

Multiplier: 5               - Length: 24

My Discr.: 77               - Your Discr.: 1

Min tx interval: 200000     - Min rx interval: 200000

In seguito, sarà possibile controllare i contatori direttamente sulla scheda di linea.

Per questo è necessario il valore Local Discriminator (LD) sull'output show bfd neighbors, in questo caso il valore LD è 1.

LD, questo valore viene utilizzato per identificare in modo univoco questa sessione e deve essere univoco e diverso da zero, per tutte le sessioni BFD in questo dispositivo.

Il modulo viene visualizzato e Linecard 3 è DFC.

La scheda di linea viene collegata nel punto in cui si desidera controllare i valori BFD, in questo caso la scheda di linea 3.

R1# attach 3

R1-dfc3# show platform npc bfd ld 1

bfd_pak_big 0

bfd_pak_authenticated 0

bfd_x40g_xlifid_ifnum0 0

bfd_wd_hash_table_retry_count 0

bfd_ld_hash_table_retry_count 0

x40g_sso_differ_ld_count 0

Current normal_event_qsize 0 and 0 paks crossed the limit.

****BFD Session info for ld(1) avlnode ld (1) ****

ifnum(25), slotunit(21), txtimer(1000000) detect_timer(0)

p bit(0), f bit(0), srcip(172.31.11.33) dstip(172.31.11.34)

wdog cnterid(65664) tags inner(0) outer(0) tx sess info(0x19F4B7E0)

ADJ registered(0x1) tag_count(0) tx sessid(830)

dmac(dccc.eeee.aaaa), smac(5033.eeeee.8888), rx statid(508546), tx statid(508545)

RX pkt count(5838365), TX pkt count (5208864) ß------------------------------------------ Here you can see the counters for the RX and TX

IPV6 SA(::), IPV6 DA(::), no_adj_retry_tx (0)

R1# show platform npc bfd ld 1

bfd_pak_big 0

bfd_pak_authenticated 0

bfd_x40g_xlifid_ifnum0 0

bfd_wd_hash_table_retry_count 0

bfd_ld_hash_table_retry_count 0

x40g_sso_differ_ld_count 0

Current normal_event_qsize 0 and 0 paks crossed the limit.

****BFD Session info for ld(1) avlnode ld (1) ****

ifnum(25), slotunit(21), txtimer(1000000) detect_timer(0)

p bit(0), f bit(0), srcip(172.31.11.33) dstip(172.31.11.34)

wdog cnterid(65664) tags inner(0) outer(0) tx sess info(0x19F4B7E0)

ADJ registered(0x1) tag_count(0) tx sessid(830)

dmac(dccc.eeee.aaaa), smac(5033.eeeee.8888), rx statid(508546), tx statid(508545)

RX pkt count(5838365), TX pkt count (5208864)  ß-------------------------- RX is not increasing

IPV6 SA(::), IPV6 DA(::), no_adj_retry_tx (0)

A questo punto, procedere con la risoluzione dei problemi e si consiglia di acquisire un SPAN sul dispositivo adiacente per verificare se il dispositivo invia effettivamente i pacchetti.