Sommario

Introduzione

Requisiti

Componenti usati

Soluzione

Transizione dai modelli M4 e M5 ai modelli M6 FMC

Differenza tra i CCP basati su M5 e M6

Vista anteriore dello chassis M6 FMC

Vista posteriore dello chassis M6 FMC

Unità di ripristino per FMC basato su M6

SFP supportati

Schede NIC supportate: M5 e M6 a confronto

Supporto della migrazione dei modelli

File di configurazione

Versione firmware, PID, CPU utilizzata da dmidecode

Domande e risposte

Introduzione

Questo documento descrive le piattaforme Cisco Secure Firepower Management Center (FMC)-x 700.

Requisiti

FMC 4600/2600/1600 (FMC M5) basato su hardware UCS UCS C220-M5 sta per scadere alla fine del 2023. È quindi necessario eseguire la migrazione all'hardware UCS C225-M6 più recente. Le piattaforme FMC M6 (progetto BullsEye) saranno supportate solo con la versione 7.4.0 e successive.

c250-m6-sff-Foglio-specifiche

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

Cisco Firewall Management Center (FMC) 4600/2600/1600 con 7.4

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Soluzione

Legoal piattaforme FMC M6 devono avere transparent/seamless transition da vecchi modelli FMC basati su M5 a nuovi modelli FMC basati su M6.Non si noteranno differenze nell'utilizzo dei modelli FMC basati su M6, ad eccezione delle prestazioni migliorate per i modelli FMC basati su FMC4700.I modelli FMC basati su M6 utilizzano lo stesso file ISO utilizzato per l'installazione dei modelli FMC basati su M5.

Transizione dai modelli M4 e M5 ai modelli M6 FMC

Differenza tra i CCP basati su M5 e M6

Vista anteriore dello chassis M6 FMC

Vista posteriore dello chassis M6 FMC

Unità di ripristino per FMC basato su M6

Nei modelli FMC basati su M5, una singola scheda SD utilizzata per il ripristino è stata danneggiata in alcuni casi.Per risolvere questo problema, i FMC basati su M6 supportano due unità M2 e RAID1 sarebbe preconfigurato prima della spedizione delle unità.Due unità vengono utilizzate per supportare la ridondanza, anche se un'unità è danneggiata, i dati devono rimanere intatti in un'altra unità.In effetti, 240 GB sarebbero disponibili dopo la configurazione con RAID1.

SFP supportati

Gli SFP 10G qualificati per il CCP M5 sarebbero supportati anche per il CCP M6.

Questo elenco di SFP può essere utilizzato su eth2 e eth3 in tutti i modelli.

- SFP-10G-SR

- SFP-10G-LR

Questi SFP sono qualificati per una velocità di 25G su eth2 e eth3 per FMC4700. La FEC deve essere configurata con RS-IEEE sul lato peer switch per 25G.

- SFP-25G-SR-S

- SFP-10/25G-LR-S

- SFP-10/25G-CSR-S

Schede NIC supportate: M5 e M6 a confronto

Supporto della migrazione dei modelli

File di configurazione

cat /etc/sf/ims.conf   (this is not the full content of ims.conf file)

CSMVERSION=7.4.0

MODELNUMBER=66

MODEL="Secure Firewall Management Center 4700"

MODELID=U

PRODUCT_ID=FMC4700-K9

Versione firmware, PID, CPU utilizzata da dmidecode

dmidecode : questa utilità può essere utilizzata per ottenere le informazioni sull'hardware e il firmware in esecuzione sul dispositivo.

Nota: il comandodmidecode deve essere eseguito come utente root.

root@firepower:~# dmidecode --type 0 -> command to get the BIOS firmware version

BIOS Information

Vendor: Cisco Systems, Inc. M6 FMC

Version: C225M6.4.2-2c.0.0731220910  -> BIOS firmware version

Release Date: 07/31/2022

root@firepower:~# dmidecode --type 1 -> command to get the product id

Product Name: FMC4700-K9

Serial Number: WZP254500YD

root@firepower:~# dmidecode | grep -i processor -> command to get CPU information

Type: Central Processor

Version: AMD EPYC 7352 24-Core Processor

Domande e risposte

D. M6 supporterebbe anche CIMC?

No, a partire dal momento in cui la migrazione dei modelli è supportata nei modelli FMC M6, il supporto della migrazione dei modelli da M5 a M6 sarà disponibile nelle versioni future.

D: Confermare che per il software IFT, possiamo caricare un backup solo da altri FMC M6 e non da un FMC M5.

È previsto un piano per supportare la migrazione dai CCP M4 e M5 ai CCP M6.