Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Nozioni di base

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questa configurazione supporta gli utenti remoti (ad esempio, utenti privati o dipendenti in viaggio) che si connettono alla rete con un modem analogico con protocollo V.90. Utilizzando un PC e un modem analogico, l'utente si connette tramite il protocollo PPP di connessione remota a un'interfaccia BRI (Basic Rate Interface) su un router Cisco 3640. Un BRI fornisce una connessione modem ad alta velocità e costa meno di un PRI (Primary Rate Interface).

Nota: solo due utenti asincroni possono connettersi a ogni BRI alla volta a causa delle limitazioni del canale su un BRI.

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Questa configurazione è stata sviluppata e testata utilizzando le versioni software e hardware riportate di seguito.

- Cisco 3640

- Cisco BRI network module (utilizzare uno dei seguenti moduli):

- NM-4B-S/T - Modulo di rete ISDN BRI a quattro porte, versione minima 800-01236-03

- NM-4B-U - BRI ISDN a quattro porte con NT-1 network module integrato, versione minima 800-01238-06

- NM-8B-S/T - Modulo di rete ISDN BRI a 8 porte, versione minima 800-01237-03

- NM-8B-U - BRI ISDN a 8 porte con NT-1 network module integrato, versione minima 800-01239-06

- Modulo di rete per modem digitale (utilizzare uno dei seguenti moduli: NM-6DM, NM-12DM, NM-18DM, NM-24DM o NM-30DM)

- Scheda di interfaccia LAN

- Software Cisco IOS® versione 12.0(2)XC

Per ulteriori informazioni sui requisiti hardware e software minimi (ad esempio, numeri di parte e numeri di revisione), vedere Modem over ISDN BRI per la documentazione sui router Cisco 3640.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Nozioni di base

Questa configurazione utilizza un elenco di utenti locali per la sicurezza degli accessi sul router Cisco.

Di seguito sono riportate le sezioni pertinenti dell'output del comando show version con la versione del software Cisco IOS e le versioni del firmware del modem utilizzate per implementare questa configurazione:

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 3600 Software (C3640-I-M), Version 12.0(5)XK1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

System image file is "flash:c3640-i-mz.120-5.XK1"

MICA-6DM Firmware: CP ver 2310 - 6/3/1998, SP ver 2310 - 6/3/1998.

Per determinare il tipo di hardware installato sul router, usare il comando show diag EXEC. Per visualizzare il numero di versione e il numero di parte dei moduli hardware sul router, usare il comando show diag. Di seguito è riportata la sezione pertinente dell'output di esempio del comando show diag EXEC:

maui-nas-04#show diag

Slot 1:

BRI (U) port adapter, 4 ports

Serial number 17156199 Part number 800-01238-06

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi di IOS

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

Cisco 3640

maui-nas-04#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 10:11:43 CST Thu Apr 13 2000

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

service password-encryption

!

hostname maui-nas-04

!

aaa new-model

AAA authentication login default group tacacs+ local

AAA authentication ppp default if-needed group tacacs+ local

!

enable secret <deleted>

!

username admin privilege 15 password 7 0213100D52050024

!

modem country mica

!-- The country information is mandatory for the configuration to work

!

clock timezone CST -6

clock summer-time CST recurring

!

ip subnet-zero

ip domain-name maui-onions.com

ip name-server 172.22.53.210

!

isdn switch-type basic-ni

! --- Global ISDN switchtype

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback0

ip address 172.22.87.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.80.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface BRI1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/3

! --- Active BRI

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 51255511110101 5551111

isdn spid2 51255522220101 5552222

isdn incoming-voice modem

! --- Direct incoming voice calls to the modems ! --- Add the above command to all BRIs that will accept analog calls

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Loopback0

! --- Loopback0 is assigned above

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool default

! --- Use local pool defined below

ppp authentication pap

! --- Use PAP authentication

group-range 65 66

! --- Line range is configured below

!

router eigrp 69

network 172.22.0.0

!

ip local pool default 172.22.84.2 172.22.84.253

! --- IP address pool assignment

ip default-gateway 172.22.80.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.80.1

ip http server

ip http authentication local

!

tacacs-server host 172.22.53.201

tacacs-server key <deleted>

!

line con 0

transport input all

line 65 66

! --- This must match the group-range in the Group-Async Interface ! --- Use the show line command to determine which lines are to be configured for dialin

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line 67 70

line aux 0

line vty 0 4

password

!

ntp clock-period 17179861

ntp server 172.22.255.1 prefer

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter, che consente di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show isdn stat - Lo stato deve essere:

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

Se il layer 1 non è attivo, la scheda o la porta del cablaggio potrebbe essere danneggiata o non collegata. Se il layer 2 è in uno stato TEI_Assign, il router non sta parlando con lo switch.

- show line - Consente di visualizzare i parametri delle linee. Utilizzare il comando show line per decidere quali linee configurare per la connessione remota.

- show users - Consente di visualizzare il numero di linea, il nome della connessione, il tempo di inattività e la posizione del terminale.

- show diag - Per determinare il tipo di hardware installato nel router.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- debug modem - Osservare l'attività della linea del modem su un server di accesso.

- debug modem csm - Per eseguire il debug della macchina a stato di chiamata utilizzata per connettere le chiamate al modem.

- debug isdn Q931 - Per controllare le connessioni ISDN mentre gli utenti si connettono per vedere cosa sta succedendo con la chiamata ISDN (ad esempio, se la connessione viene interrotta).

Informazioni correlate

- Modem over ISDN BRI per Cisco 3640 Router

- Configurazione del supporto del modem e di altre funzionalità asincrone

- Supporto tecnico – Cisco Systems