Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per l'utilizzo delle porte sincrone e asincrone per la connessione remota del modem sui router Cisco 1600, 1700, 2600 e 3600. La seguente configurazione consente di collegare le interfacce sincrone e asincrone di un router ai modem client esterni collegati al router con cavi da DB-60 a RS-232.

Nota: se si dispone di modem USR sportivi, solo gli interruttori dip 3 e 8 dovrebbero essere disattivati.

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulla versione del software riportata di seguito.

- Software Cisco IOS® versione 12.1

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Per ulteriori informazioni sull'installazione dei moduli di rete e sulla numerazione delle porte, consultare il documento sul collegamento dei moduli di rete seriali.

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

Il documento utilizza la configurazione mostrata di seguito.

Router 1

show running-config

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname router1

!

boot system slot1:c3640-i-mz.121-20

!

username test password 0 test

!--- Local database entries for authentication.

!

memory-size iomem 10

ip subnet-zero

!

!

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

interface Serial3/0

no ip address

!

interface Serial3/1

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/2

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/3

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/4

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/5

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/6

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/7

!--- Interface attached to modem.

physical-layer async

!--- Put the interface into async mode. !--- A line appears at the bottom of the configuration. !--- All the other serial ports on this module are in sync mode.

ip unnumbered Loopback0

!--- IP address for the interface.

encapsulation ppp

async mode interactive

!--- Allow both EXEC and PPP sessions.

peer default ip address pool default

!--- Assign IP address to client.

ppp authentication chap

!--- Authenticate using Challenge Handshake !--- Authentication Protocol (CHAP).

!

ip local pool default 1.1.1.2

!--- Local IP pool of one IP address for client connect !--- on the external modem connected to serial3/7.

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.100

ip default-gateway

ip http server

!

line con 0

line 104

!--- Line 104 associated with serial 3/7.

modem InOut

!--- Modem attached to line.

modem autoconfigure discovery

!--- We are hoping that the modem is a standard hayes !--- compatible modem. The configuration worked fine.

transport input all

autoselect during-login

autoselect ppp

transport input all

speed 115200

line aux 0

password <removed>

login

line vty 0 4

password <removed>

login

!

end

router1#

Si noti che dopo la configurazione dell'asincronia a livello fisico su un'interfaccia, nella configurazione viene visualizzato un nuovo numero di riga da configurare (in questo esempio 104). Se non si conosce il numero di riga associato all'interfaccia, eseguire un comando show line EXEC per visualizzare i mapping. Dopo aver configurato tutto questo e aver installato tutto l'hardware, è necessario invertire Telnet sui modem per bloccare la velocità DTE (Data Terminal Equipment) tra i due dispositivi. A tale scopo, eseguire Telnet su qualsiasi indirizzo IP presente nella confezione che si trovi nello stato attivo/attivo (le interfacce di loopback sono ideali per questo tipo di operazione) con il numero di porta 2000+x dove x è il numero di linea a cui è collegato il modem. Nell'esempio, il modem è sulla linea 104, quindi Telnet su indirizzo di loopback (1.1.1.1) porta 2104. È quindi possibile usare un comando AT sulla riga vuota e il modem dovrebbe riecheggiare 'OK'. Per disconnettersi, premere Ctrl-Maiusc-6, quindi x per tornare al prompt del router e digitare disconnect per chiudere la connessione.

Nota: assicurarsi di chiudere la connessione per evitare che funzioni.

Ad esempio:

router1#telnet 1.1.1.1 2104

Trying 1.1.1.1, 2104 ... Open

at

OK

router1#disconnect

Closing connection to 1.1.1.1 [confirm]

router1#

A volte è necessario eseguire il comando at&b0&w0 al modem prima che la velocità DTE venga bloccata completamente. Al termine dell'operazione Telnet inversa, accedere al router con un HyperTerminal (o con un altro programma ASCII) e verificare se è possibile visualizzare il prompt del router. Le impostazioni devono essere 8N1. Se funziona, anche la connettività PPP dovrebbe funzionare.

Verifica

In questa sezione vengono fornite informazioni utili per verificare la presenza di eventuali problemi di cablaggio. Di seguito è riportato uno schema di cablaggio per la scheda di sincronizzazione/asincrona. Verificare inoltre che gli stati dell'hardware del modem al di sotto della riga (104) siano simili a quelli descritti di seguito.

Sync/async port(DB60 female)<------( CAB-232MT=, Part# 72-0793-01)-------->External Modem

Nota: il cavo CAB-232MT è un cavo DTE e il router funziona come dispositivo DTE. È necessario collegarlo a un modem (periferica DCE). Se si collegano porte sincrone/asincrone a un dispositivo terminale (DTE), è necessario utilizzare un cavo DCE (CAB-232FC=) che consenta al router di funzionare come dispositivo DCE.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show diag - Visualizza le informazioni di diagnostica sul controller, sul processore di interfaccia e sugli adattatori porte per un dispositivo di rete.

- show interfaces serial: visualizza le informazioni su un'interfaccia seriale.

- show line - Visualizza i parametri di una linea terminale.

router1#show diag

Slot 0:

....

....

<snipped>

....

Slot 3:

Sync/Async Port adapter, 8 ports

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware revision 1.0           Board revision H0

Serial number     10532987      Part number    800-01225-02

Test history      0x0           RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 25 01 00 00 A0 B8 7B 50 04 C9 02 00 00 00 00

0x30: 88 00 00 00 98 10 23 17 FF FF FF FF FF FF FF FF

router1#show interfaces serial 3/7

Serial3/7 is down, line protocol is down

Hardware is CD2430 in async mode

MTU 1500 bytes, BW 9 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

....

router1#show interfaces serial 3/0

Serial3/0 is down, line protocol is down

Hardware is CD2430 in sync mode

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

router1#show line

Tty  Typ    Tx/Rx      A  Modem  Roty AccO AccI   Uses  Noise  Overruns   Int

*    0  CTY     -  -      -    -     -     0     0      0/0         -

I   104 TTY 115200/115200 - inout    -     -     -      0    0      0/0      Se3/7

129 AUX  9600/9600    -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

130 VTY               -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

131 VTY               -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

132 VTY               -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

133 VTY               -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

134 VTY               -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

Line(s) not in async mode -or- with no hardware support:

1-96, 98-128

router1#show line 104

Tty Typ   Tx/Rx      A Modem  Roty AccO AccI   Uses   Noise  Overruns   Int

I 104  TTY 115200/115200- inout   -    -    -      0       0      0/0      Se3/7

Line 104, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 2 stopbits, 8 databits

Status: No Exit Banner

Capabilities: Modem Callout, Modem RI is CD,

Line usable as async interface

Modem state: Idle

Modem hardware state: noCTS noDSR  DTR RTS

!--- External connected modem is off.

Special Chars: Escape  Hold  Stop  Start  Disconnect  Activation

^^x    none   -     -       none

Timeouts:      Idle EXEC    Idle Session   Modem Answer  Session   Dispatch

00:10:00        never                        none     not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Login-sequence User Response

00:00:30

Autoselect Initial Wait

not set

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: never

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

DNS resolution in show commands is enabled

Full user help is disabled

Allowed input transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin udptn.

Allowed output transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin.

Preferred transport is telnet.

No output characters are padded

No special data dispatching characters

router1#

router1#show line 104

Tty Typ Tx/Rx         A Modem  Roty AccO AccI   Uses   Noise  Overruns   Int

104 TTY 115200/115200 -  inout  -    -    -      0       0       0/0     Se3/7

Line 104, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 2 stopbits, 8 databits

Status: No Exit Banner, CTS Raised

Capabilities: Modem Callout, Modem RI is CD

Modem state: Idle

Modem hardware state: CTS noDSR  DTR RTS

!--- External connected modem is ON, without any call on it.

Special Chars: Escape  Hold  Stop  Start  Disconnect  Activation

^^x    none   -     -       none

Timeouts:      Idle EXEC    Idle Session   Modem Answer  Session   Dispatch

00:10:00        never                        none     not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Login-sequence User Response

00:00:30

Autoselect Initial Wait

not set

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: never

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

DNS resolution in show commands is enabled

Full user help is disabled

Allowed input transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin udptn.

Allowed output transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin.

Preferred transport is telnet.

No output characters are padded

No special data dispatching characters

route1#

router1#show line 104

Tty Typ  Tx/Rx       A Modem  Roty AccO AccI   Uses   Noise  Overruns   Int

* 104 TTY 115200/115200 - inout   -    -    -       0      1       0/0     Se3/7

Line 104, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 2 stopbits, 8 databits

Status: PSI Enabled, Ready, Active, No Exit Banner, CTS Raised

Automore On

Capabilities: Modem Callout, Modem RI is CD

Modem state: Ready

Modem hardware state: CTS DSR  DTR RTS

!--- External connected modem is ON, with an active EXEC call on it.

Special Chars: Escape  Hold  Stop  Start  Disconnect  Activation

^^x    none   -     -       none

Timeouts:      Idle EXEC    Idle Session   Modem Answer  Session   Dispatch

00:10:00        never                        none     not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Login-sequence User Response

00:00:30

Autoselect Initial Wait

not set

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: 00:01:17

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

DNS resolution in show commands is enabled

Full user help is disabled

Allowed input transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin udptn.

Allowed output transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin.

Preferred transport is telnet.

No output characters are padded

No special data dispatching characters

router1#show interfaces serial 3/7

Serial3/7 is down, line protocol is down

!--- External connected modem is ON, with an active call in EXEC mode.

Hardware is CD2430 in async mode

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (10.10.10.10)

MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive not set

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Closed

Closed: IPCP

Last input 00:50:32, output 00:51:29, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:38

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/16 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

router1#

Risoluzione dei problemi

La sezione precedente fornisce la maggior parte delle informazioni relative alla connessione dei cavi e ai segnali di controllo della comunicazione asincrona (CTS DSR DTR RTS ). Con la precedente configurazione del router 1, l'utente deve essere in grado di comporre il numero.

- Modalità di esecuzione: in modalità di esecuzione, l'utente può comporre il numero da un modem utilizzando un'utilità terminale seriale (come HyperTerminal/Procomm) al modem esterno collegato alla porta sincronizzata/asincrona. Dopo aver completato con successo la formazione tra i modem, all'utente deve essere richiesto un messaggio del router1. Tutti i comandi show della sezione verifica vengono raccolti durante la connessione in modalità di esecuzione al router.

- Modalità PPP - In modalità PPP, un utente può comporre un numero da un modem che utilizza la connessione di accesso remoto di Windows al modem esterno connesso alla porta sincronizzata/asincrona. Se la composizione in modalità di esecuzione funziona, anche il protocollo PPP deve funzionare senza problemi. Accertarsi che la configurazione sia esattamente la stessa di cui sopra. Per risolvere i problemi relativi alla modalità PPP, comporre il numero utilizzando i seguenti comandi di debug che è necessario attivare insieme all'indicatore orario in millisecondi. Seguire le righe di debug in grassetto per verificare lo stato dei debug. Per ulteriori informazioni, utilizzare il seguente diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi PPP.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- timestamp servizio debug datetime msec: utilizzato per attivare il timestamp in millisecondi per i debug.

- debug modem - Utilizzato per osservare l'attività della linea del modem su un server di accesso.

- debug ppp negotiation: consente di verificare se un client sta passando una negoziazione PPP.

- debug ppp authentication: consente di verificare se un client sta passando l'autenticazione.

- debug chat - Consente di visualizzare l'attività dello script di chat.

- debug confmodem: visualizza le informazioni associate al rilevamento e alla configurazione del modem collegato al router.

- show debugging: consente di visualizzare informazioni sui tipi di debug abilitati per il router.

- show users: visualizza le informazioni sulle linee attive sul router.

Per esempi sulla risoluzione dei problemi relativi ai comandi, vedere l'output del comando seguente.

router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

router1(config)#service timestamps debug datetime msec

!--- Turned on millisecond time stamping for debugs.

router1(config)#end

router1#

router1#debug modem

router1#debug ppp negotiation

router1#debug ppp authentication

router1#debug chat

router1#debug confmodem

router1#show debugging

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

PPP:

PPP authentication debugging is on

PPP protocol negotiation debugging is on

Chat Scripts:

Chat scripts activity debugging is on

router1#

!--- The following is the above mentioned !--- debugs log collected from rotuer, !--- when a PPP user tried to dialin with a username = test, password = test.

router1#

router1#clear line 104

[confirm]

[OK]

router1#

*Mar  1 00:06:34.563: TTY104: Line reset by "Exec"

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: Modem: IDLE->HANGUP

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: destroy timer type 0

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: destroy timer type 1

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: destroy timer type 3

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: destroy timer type 4

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: destroy timer type 2

*Mar  1 00:06:35.139: TTY104: dropping DTR, hanging up

*Mar  1 00:06:35.139: tty104: Modem: HANGUP->IDLE

*Mar  1 00:06:40.139: TTY104: restoring DTR

*Mar  1 00:06:41.139: TTY104: autoconfigure probe started

*Mar  1 00:06:41.139: TTY104: Modem command:  --AT&F&C1&D2S0=1H0--

*Mar  1 00:06:43.675: TTY104: Modem configuration succeeded

*Mar  1 00:06:43.675: TTY104: Detected modem speed 115200

*Mar  1 00:06:43.675: TTY104: Done with modem configuration

router1#

router1#

!--- Below are debugs when the PPP user tried to dialin.

*Mar  1 00:08:43.163: TTY104: DSR came up

*Mar  1 00:08:43.163: tty104: Modem: IDLE->(unknown)

*Mar  1 00:08:43.163: TTY104: Autoselect started

*Mar  1 00:08:43.163: TTY104: create timer type 0, 120 seconds

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104: Autoselect sample 7E

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104: Autoselect sample 7EFF

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104: Autoselect sample 7EFF7D

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104: Autoselect sample 7EFF7D23

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104 Autoselect cmd:  ppp negotiate

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104: destroy timer type 0 (OK)

*Mar  1 00:08:44.703: TTY104: EXEC creation

*Mar  1 00:08:44.703: TTY104: create timer type 1, 600 seconds

*Mar  1 00:08:44.707: TTY104: destroy timer type 1 (OK)

*Mar  1 00:08:44.707: TTY104: destroy timer type 0

00:08:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial3/7, changed state to up

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP: O CONFREQ [Closed] id 3 len 25

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP:    MagicNumber 0x0014A697 (0x05060014A697)

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP:    PFC (0x0702)

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP:    ACFC (0x0802)

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP: I CONFACK [REQsent] id 3 len 25

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP:    MagicNumber 0x0014A697 (0x05060014A697)

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP:    PFC (0x0702)

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP:    ACFC (0x0802)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 50

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    MagicNumber 0x44B3482A (0x050644B3482A)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    PFC (0x0702)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    ACFC (0x0802)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    MRRU 1614 (0x1104064E)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    EndpointDisc 1 Local

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:     (0x131701362F5B168BFB407785EE942EB8)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:     (0xEF5D0700000000)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP: O CONFREJ [ACKrcvd] id 2 len 11

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

*Mar  1 00:08:47.707: Se3/7 LCP:    MRRU 1614 (0x1104064E)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 3 len 43

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    MagicNumber 0x44B3482A (0x050644B3482A)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    PFC (0x0702)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    ACFC (0x0802)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    EndpointDisc 1 Local

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:     (0x131701362F5B168BFB407785EE942EB8)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:     (0xEF5D0700000000)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 3 len 43

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    MagicNumber 0x44B3482A (0x050644B3482A)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    PFC (0x0702)

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 LCP:    ACFC (0x0802)

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 LCP:    EndpointDisc 1 Local

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 LCP:     (0x131701362F5B168BFB407785EE942EB8)

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 LCP:     (0xEF5D0700000000)

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 LCP: State is Open

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 28 from "router1"

*Mar  1 00:08:48.015: Se3/7 LCP: I IDENTIFY [Open] id 4 len 18 magic 0x44B3482A MSRASV5.00

*Mar  1 00:08:48.031: Se3/7 LCP: I IDENTIFY [Open] id 5 len 27 magic 0x44B3482A MSRAS-1-IRAH-W2K

*Mar  1 00:08:48.043: Se3/7 CHAP: I RESPONSE id 2 len 25 from "test"

*Mar  1 00:08:48.043: Se3/7 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

*Mar  1 00:08:48.047: Se3/7 PPP: Phase is UP

*Mar  1 00:08:48.047: Se3/7 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 2 len 10

*Mar  1 00:08:48.047: Se3/7 IPCP:    Address 10.10.10.10 (0x03060A0A0A0A)

*Mar  1 00:08:48.175: Se3/7 CCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 6 len 10

*Mar  1 00:08:48.175: Se3/7 CCP:    MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600000001)

*Mar  1 00:08:48.175: Se3/7 LCP: O PROTREJ [Open] id 4 len 16 protocol CCP (0x80FD0106000A120600000001)

*Mar  1 00:08:48.191: Se3/7 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 7 len 40

*Mar  1 00:08:48.191: Se3/7 IPCP:    CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0206002D0F01)

*Mar  1 00:08:48.191: Se3/7 IPCP:    Address 0.0.0.0 (0x030600000000)

*Mar  1 00:08:48.191: Se3/7 IPCP:    PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 7 len 34

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0206002D0F01)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)

*Mar  1 00:08:48.199: Se3/7 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 2 len 10

*Mar  1 00:08:48.199: Se3/7 IPCP:    Address 10.10.10.10 (0x03060A0A0A0A)

*Mar  1 00:08:48.343: Se3/7 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 8 len 10

*Mar  1 00:08:48.343: Se3/7 IPCP:    Address 0.0.0.0 (0x030600000000)

*Mar  1 00:08:48.343: Se3/7 IPCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 8 len 10

*Mar  1 00:08:48.343: Se3/7 IPCP:    Address 1.1.1.2 (0x030601010102)

*Mar  1 00:08:48.483: Se3/7 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 9 len 10

*Mar  1 00:08:48.483: Se3/7 IPCP:    Address 1.1.1.2 (0x030601010102)

*Mar  1 00:08:48.483: Se3/7 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 9 len 10

*Mar  1 00:08:48.483: Se3/7 IPCP:    Address 1.1.1.2 (0x030601010102)

*Mar  1 00:08:48.487: Se3/7 IPCP: State is Open

*Mar  1 00:08:48.487: Se3/7 IPCP: Install route to 1.1.1.2

00:08:49: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/7,

changed state to up

router1#

router1#show interfaces serial 3/7

Serial3/7 is up, line protocol is up

Hardware is CD2430 in async mode

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (10.10.10.10)

MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive not set

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open

Open: IPCP

Last input 00:00:00, output 00:00:09, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:08:42

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/16 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

157 packets input, 10790 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

2 input errors, 2 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

26 packets output, 975 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

router1#show users

Line      User       Host(s)         Idle     Location

*  0 con 0                  idle           00:00:00

104 tty 104   test       Async interface  00:00:01  PPP: 1.1.1.2

Interface      User        Mode           Idle     Peer Address

router1#ping  1.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 156/163/172 ms

router1#

Informazioni correlate

- Pagine di supporto dei prodotti Access

- Pagine di supporto per la tecnologia di composizione

- Supporto tecnico – Cisco Systems