Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Aggancio per cavo CAB-OTTAL-ASYNC

Pinout cavo

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite informazioni dettagliate sui cavi CAB-OTTAL-ASYNC.

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Aggancio per cavo CAB-OTTAL-ASYNC

I cavi CAB-OTTAL-ASYNC utilizzano un connettore a 68 pin e un cavo breakout e forniscono otto porte asincrone con cavo RJ-45 su ciascun connettore a 68 pin. È possibile collegare ciascuna porta asincrona con cavo RJ-45 alla porta console o Aux di un dispositivo. I moduli di rete asincroni ad alta densità NM-16A o NM-32A disponibili per i router serie 2600 e 3600 possono utilizzare questo cavo. Per ulteriori informazioni sul cablaggio, consultare la guida ai cavi seriali e la guida al cablaggio per la console RJ-45 e le porte AUX.

Nota: le porte asincrone dal connettore a 68 pin sono dispositivi DTE (Data Terminal Equipment). I dispositivi da DTE a DTE richiedono un cavo null modem (null modem). I dispositivi DTE-DCE (Data Circuit-Terminating Equipment) richiedono un cavo straight-through. Poiché il cavo CAB-OTTAL-ASYNC è di per sé stante, è possibile collegare ciascun cavo direttamente alle porte console dei dispositivi con interfacce RJ-45. Tuttavia, se la porta console della periferica alla quale si sta effettuando la connessione è un'interfaccia a 25 pin (DCE), utilizzare l'adattatore da RJ-45 a 25 pin (numero prodotto CAB-5MODCM=) contrassegnato come "Modem" (per invertire il "roll") per completare la connessione. Se è necessario aumentare la portata del cavo CAB-OTTAL-ASYNC, utilizzare un cavo RJ-45 diritto per l'estensione.

I tipi di porte per le porte console e ausiliarie sui router e sugli switch Cisco sono:

Tipo di interfaccia

Interfaccia DB25

Interfaccia RJ-45

Console

DCE

DTE

AUX

DTE

DTE

Pinout cavo

N. spina RJ45

N. pin

Nome segnale

N. pin J1

1

8

RTS

2

7

DTR

36

6

TXC

3

5

TXC GND

37

4

RXC GND

4

3

RXC

38

2

DSR

5

1

CTS

39

2

8

RTS

6

7

DTR

40

6

TXC

7

5

TXC GND

41

4

RXC GND

8

3

RXC

42

2

DSR

9

1

CTS

43

3

8

RTS

10

7

DTR

44

6

TXC

11

5

TXC GND

45

4

RXC GND

12

3

RXC

46

2

DSR

13

1

CTS

47

4

8

RTS

14

7

DTR

48

6

TXC

15

5

TXC GND

49

4

RXC GND

16

3

RXC

50

2

DSR

17

1

CTS

51

5

8

RTS

18

7

DTR

52

6

TXC

19

5

TXC GND

53

4

RXC GND

20

3

RXC

54

2

DSR

21

1

CTS

55

6

8

RTS

22

7

DTR

56

6

TXC

23

5

TXC GND

57

4

RXC GND

24

3

RXC

58

2

DSR

25

1

CTS

59

7

8

RTS

26

7

DTR

60

6

TXC

27

5

TXC GND

61

4

RXC GND

28

3

RXC

62

2

DSR

29

1

CTS

63

8

8

RTS

30

7

DTR

64

6

TXC

31

5

TXC GND

65

4

RXC GND

32

3

RXC

66

2

DSR

33

1

CTS

67

Questo cavo ha un connettore maschio DB-68 (SCSI II) sull'estremità Cisco e otto connettori RJ-45 sull'estremità della rete che possono connettersi a otto adattatori modulari DB-25 se il dispositivo terminale ha una porta a 25 pin.

Informazioni correlate

- Configurazione di un server terminal/di comunicazione per l'accesso alla console del router

- Configurazione di un server di comunicazione/terminal per l'accesso alla console Sun

- Creazione di una sessione Telnet inversa su un modem

- Configurazione delle linee terminali e del supporto modem

- Comandi di supporto per modem e linea terminale

- Supporto tecnico – Cisco Systems