Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Nozioni di base

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione 1: Più modem in un pool-range

Configurazione 2: Un modem in un pool

Configurazione 3: Pool di modem senza intervallo di pool

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Le configurazioni di esempio riportate in questo documento illustrano come configurare il supporto DNIS (Digital Number Identification Service) per un'interfaccia PRI (Primary Rate Interface) e come configurare il pooling del modem. Sono fornite tre configurazioni:

1. Pool di modem con più modem definiti nell'intervallo del pool.

2. Pool di modem con un modem nel pool-range.

3. Pool di modem senza un intervallo pool.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Software Cisco IOS® versione 11.3(1.1)T o successive.

- PRI fornito dal supporto di Telco for DNIS.

- Cisco serie AS5x00 router.

Nota: non è possibile usare il pooling del modem sui router Cisco serie 3600.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Nozioni di base

Se si utilizza RADIUS (Remote Dial-In User Service) come protocollo di autenticazione, è necessario conoscere l'attributo di accounting RADIUS (IETF) 30 (ID stazione).

Station-ID consente al server di accesso alla rete (NAS, Network Access Server) di inviare il numero chiamato dall'utente come parte del pacchetto di richiesta di accesso (utilizzando DNIS o tecnologia simile). Station-ID è supportato solo sulle chiamate ISDN e modem su Cisco AS5x00 quando viene utilizzato con PRI.

Configurazione

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

- Più modem in un pool-range

- Un modem in un pool

- Pool di modem senza intervallo di pool

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazione 1: Più modem in un pool-range

Note sulla configurazione

Un cliente chiama il numero 5557528 e si connette a un modem nell'intervallo di pool da 3 a 5. Le linee da 3 a 5 sono state configurate per il comando automatico telnet verso un indirizzo IP specifico dopo aver immesso l'ID utente e la password di accesso al prompt del router (>).

Attenzione: quando si configura la funzione chiamata al numero e non si inserisce il numero max-conn, il router Cisco assume per impostazione predefinita il numero di modem nel pool. In questa configurazione di esempio, i modem da 3 a 5 sono configurati in modo che il software Cisco IOS inserisca max-conn 3 alla fine del comando call-number.

Se si modifica il numero di modem nel pool, è necessario modificare manualmente il numero max-conn.

In questa configurazione di esempio viene utilizzata l'autenticazione locale.

Più modem in un pool-range

Current configuration:

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname isdn2-2

!

aaa new-model

!

username cisco password 7 xxxxxxxxx

!

modem-pool tito

pool-range 3-5

called-number 5557528 max-conn 3

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

clock timezone PST -8

clock summer-time PDT recurring

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

description 5557528 pri

!

controller T1 1

framing esf

clock source line secondary

linecode b8zs

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.25.52 255.255.255.240

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface Serial0:23

no ip address

no ip mroute-cache

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Group-Async1

no ip address

group-range 1 24

!

router eigrp 202

network 172.16.0.0

distance 90 172.16.25.49 0.0.0.0

distance 255 0.0.0.0 255.255.255.255

no auto-summary

!

ip default-gateway 172.16.25.49

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.25.49

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line 1 2

modem InOut

line 3 5

modem InOut

autocommand telnet 10.1.1.1

line 6 24

modem InOut

line aux 0

line vty 0 4

password 7 xxxxx

!

end

isdn2-2#

Suggerimenti per il debug e la verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, utilizzare i comandi show e debug. L'output di questi comandi deve essere simile a quello riportato di seguito.

isdn2-2#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 5200 Software (C5200-D-L), Version 11.3(1.1)T,

MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-1998 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 11-Jan-98 07:12 by ccai

Image text-base: 0x03034CD4, data-base: 0x00005000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(473), SOFTWARE

isdn2-2 uptime is 18 hours, 41 minutes

System restarted by reload

System image file is "bootflash:c5200-d-l.113-1.1.T", booted via flash

cisco AS5200 (68030) processor (revision 0x00) with 16384K/8192K

bytes of memory.

Processor board ID 03676053

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

Primary Rate ISDN software, Version 1.0.

Mother board without terminator card.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

26 Serial network interface(s)

24 terminal line(s)

2 Channelized T1/PRI port(s)

128K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

8192K bytes of processor board Boot flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2101

isdn2-2#

- mostra pool di modem quando nessun utente è connesso

I modem 3, 4 e 5 sono stati configurati per il pool di modem denominato "tito" e nessun modem ha ancora effettuato la connessione. Il pool predefinito è per gli utenti che compongono un numero non configurato per un pool di modem definito.

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

!--- default pool

modems in pool: 21 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

!--- modem-pool named 'tito'

modems in pool: 3 active conn: 0

0 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 0

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

- mostra pool di modem con un utente connesso

Un utente ha effettuato la connessione e si è connesso al modem 5. Il comando show modem-pool non visualizza il modem del pool utilizzato.

show modem-pool

-------------

modem-pool: tito

modems in pool: 3 active conn: 1

0 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

Il comando show line visualizza il tipo di modem in uso.

isdn2-2#show line

Tty Typ   Tx/Rx   A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

* 0 CTY        -  -   -  -  -   0    0    0/0

1 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

2 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

3 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

4 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

* 5 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

6 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

7 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

8 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

9 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

10 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

11 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

12 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

[remaining output omitted]

- Uso del comando debug isdn q931

Si noti il numero composto dall'utente remoto. Questo numero deve corrispondere al numero configurato in modem-pool tito. Il numero di telefono dell'utente non è importante in questo scenario.

*Mar 1 18:54:31.951:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

Nota: alcune delle seguenti righe di output di debug sono suddivise in più righe a scopo di stampa.

isdn2-2#

*Mar 1 18:54:31.935: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2B

*Mar 1 18:54:31.939:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 18:54:31.939:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 18:54:31.943:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 18:54:31.947:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559486'

*Mar 1 18:54:31.951:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 18:54:31.963: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xA

*Mar 1 18:54:31.987: ISDN Se0:23: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:31.991:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 18:54:32.023: ISDN Se0:23: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:33.067: ISDN Se0:23: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:33.143: ISDN Se0:23: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x2B

isdn2-2#

- Output di debug isdn Q931 e debug modem csm

L'utente è collegato al modem linea 5 o modem 5 (slot/porta)=0/4. L'elaborazione delle chiamate è round robin. Il primo modem utilizzato è 3, il successivo è 4 e l'ultimo è 5. La disponibilità del primo modem è irrilevante.

isdn2-2# show line 5

TTY Typ   TX/Rx   A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

* 5 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

Line 5, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD

Modem state: Ready

modem(slot/port)=0/4, state=CONNECTED

dsx1(slot/unit/channel)=2/0/18, status=VDEV_STATUS_ACTIVE_CALL.

Modem hardware state: CTS DSR DTR RTS

Special Chars: Escape Hold Stop Start Disconnect Activation

^^x  none  -   -    none

Timeouts:   Idle EXEC  Idle Session  Modem Answer Session  Dispatch

00:10:00    never            none   not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: 00:01:35

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

DNS resolution in show commands is enabled

Full user help is disabled

Allowed transports are pad telnet rlogin mop. Preferred is telnet.

Automatically execute command "telnet 10.1.1.1"

No output characters are padded

No special data dispatching characters

isdn2-2#

- Output di debug

isdn2-2#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Mar 1 19:00:07.227: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2D

*Mar 1 19:00:07.227:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:00:07.231:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:00:07.235:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 19:00:07.239:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559444'

*Mar 1 19:00:07.243:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:00:07.255: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xC

*Mar 1 19:00:07.259: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x25B660, call_id=0xC, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x1, cause=0x0

*Mar 1 19:00:07.263: VDEV_ALLOCATE: slot 0 and port 4 is allocated.

*Mar 1 19:00:07.263: EVENT_FROM_ISDN:(000C): DEV_INCALL at slot 0 and port 4

*Mar 1 19:00:07.267: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_ISDN_CALL at slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:07.267: Fast Ringing On at modem slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:07.291: ISDN Se0:23: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:07.291:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:00:07.343: ISDN Se0:23: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:08.367: Fast Ringing Off at modem slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:08.367: CSM_PROC_IC1_RING: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:08.379: ISDN Se0:23: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:08.451: ISDN Se0:23: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x2D

*Mar 1 19:00:08.463: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x25B660, call_id=0xC, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x4, cause=0x0

*Mar 1 19:00:08.467: EVENT_FROM_ISDN:(000C): DEV_CONNECTED at slot 0 and port 4

*Mar 1 19:00:08.471: CSM_PROC_IC4_WAIT_FOR_CARRIER: CSM_EVENT_ISDN_CONNECTED at

slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:20.939: TTY5: DSR came up

*Mar 1 19:00:20.947: tty5: Modem: IDLE->READY

*Mar 1 19:00:20.951: TTY5: EXEC creation

- mostra pool di modem senza modem disponibili

L'output seguente mostra tutti i modem occupati e una chiamata rifiutata dalla funzione di configurazione delle chiamate ISDN.

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 21 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 3 active conn: 0

3 no free modems in pool

!--- This number is the number of times it has failed to allocate a modem !--- from the pool. It is not the number of modems in the pool.)

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 0

!--- 3 is the number of modems configured in the pool tito. !--- None are active.

0 max-conn exceeded, 3 no free modems in pool

!--- failed 3 times to allocate a modem from the pool

isdn2-2#debug isdn events

ISDN events debugging is on

isdn2-2#

*Mar 1 19:11:26.471: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2F

*Mar 1 19:11:26.475:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:11:26.479:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:11:26.479:     Progress Ind i = 0x8381

- Call not end-to-end ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:11:26.483:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559445'

*Mar 1 19:11:26.487:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:11:26.499: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xE

*Mar 1 19:11:26.503: CCPRI, state = 0, serv = 0, int_id = 0,

lo_chan = 19, type = 3, Dsl_Id = 0, callid = E

*Mar 1 19:11:26.507: CCPRI in a Glare situation state 0 serv 0

*Mar 1 19:11:26.511: ISDN Se0:23: received CALL_INCOMING

*Mar 1 19:11:26.511:  extracted channel ie[0-8]= 18 3 A9 83 93 38 34 33 32

*Mar 1 19:11:26.515:

*Mar 1 19:11:26.519: ISDN Se0:23: Event:

Received a Voice call from 4085559445 on B19 at 64 Kb/s

*Mar 1 19:11:26.519: ISDN Se0:23:

CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 18, call id E

*Mar 1 19:11:26.535: in CCPRI_ReleaseCall bchan is 13 dsl is 0

*Mar 1 19:11:26.539: leaving CCPRI_ReleaseCall, Allocated CCBs = 0

*Mar 1 19:11:26.543: ISDN Se0:23: entering process_rxstate, CALL_CLEARED

*Mar 1 19:11:26.615: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x802F

*Mar 1 19:11:26.615:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

Configurazione 2: Un modem in un pool

Un modem in un pool

enable password 7 XXXXXXXXXX

!

username cisco password 7 xxxxxxxxxxxx

!

modem-pool tito

pool-range 3

! -- only modem #3 is configured

called-number 5557528 max-conn 1

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

clock timezone PST -8

clock summertime PDT recurring

!

!

Suggerimenti per il debug e la verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, utilizzare il comando show. L'output di questo comando deve essere simile all'output seguente.

- mostra pool di modem con un modem

L'output seguente mostra un pool di modem configurato con un modem. Due utenti eseguono la connessione contemporaneamente e un utente è connesso.

isdn2-2# show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2# show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

Nell'output seguente, il primo utente rimane connesso e un secondo utente effettua una chiamata e la chiamata non riesce.

isdn2-2#

isdn2-2#

*Mar 1 19:38:57.103: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x33

*Mar 1 19:38:57.107:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:38:57.111:     Channel ID i = 0xA98394

*Mar 1 19:38:57.111:     Progress Ind i = 0x8381

- Call not end-to-end ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:38:57.115:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559474'

*Mar 1 19:38:57.119:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:38:57.135: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x12

*Mar 1 19:38:57.139: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 19,

call id 12

*Mar 1 19:38:57.235: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8033

*Mar 1 19:38:57.239:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

1 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

Un secondo utente tenta di connettersi di nuovo e non riesce. Notate l'istruzione max-conn exceeded (2 max-conn superato).

isdn2-2#

*Mar 1 19:40:34.143: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x34

*Mar 1 19:40:34.147:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:40:34.147:     Channel ID i = 0xA98394

*Mar 1 19:40:34.151:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 19:40:34.155:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559486'

*Mar 1 19:40:34.159:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:40:34.171: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x13

*Mar 1 19:40:34.179: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 19,

call id 13

*Mar 1 19:40:34.267: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8034

*Mar 1 19:40:34.271:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

- mostra pool di modem quando il primo utente è scaduto per inattività

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 0

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

modem-pool: System-def-Mpool

!--- This is the default modem pool

modems in pool: 23 active conn: 0

!--- There are 24 modems installed on this access server, !--- 23 are available to the default pool, the other !--- modem is available only to modem-pool tito

3 no free modems in pool

!--- Three failures to allocate a modem from a pool for a user dialing in

modem-pool: tito

!--- Pool named tito

modems in pool: 1 active conn: 0

!--- One modem configured in this pool, 0 active connections to !--- modems in this pool

4 no free modems in pool

!--- Four failed attempts to allocate a modem to a user that dialed in.

called_party_number: 5557528

!--- This is the number of the Cisco access-server that the remote user dialed.

max conn allowed: 1, active conn: 0

!--- Max connection allowed per pool, 0 active

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

!--- Failed twice to allocate a modem to the user because the !--- number of connections was exceeded for that pool)

isdn2-2#

Configurazione 3: Pool di modem senza intervallo di pool

Ad eccezione del comando pool-range 3-5 e dell'argomento max-conn, questa configurazione è uguale alla configurazione Multiple Modems in pool-range.

Pool di modem senza intervallo di pool

!

modem-pool tito

called-number 5557528 max-conn 0

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

!

Suggerimenti per il debug e la verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, utilizzare il comando show. L'output di questo comando deve essere simile all'output seguente.

- show modem-pool Before First Dial

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 24 active conn: 1

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 0 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 0, active conn: 0

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

- mostra pool di modem ed esegui il debug dopo chiamate e mancata connessione dell'utente

isdn2-2#debug isdn q931

ISDN Q931 packets debugging is on

isdn2-2#debug modem

Modem control/process activation debugging is on

isdn2-2#

*Mar 1 19:56:50.827: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x38

*Mar 1 19:56:50.827:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:56:50.831:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:56:50.835:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end

ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:56:50.839:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559474'

*Mar 1 19:56:50.843:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:56:50.851: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x17

*Mar 1 19:56:50.859: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 18,

call id 17

*Mar 1 19:56:50.947: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8038

*Mar 1 19:56:50.951:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 24 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 0 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 0, active conn: 0

1 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

Verifica

Per informazioni specifiche sulla verifica, fare riferimento agli esempi di configurazione riportati sopra.

Risoluzione dei problemi

Per informazioni specifiche sulla verifica, fare riferimento agli esempi di configurazione riportati sopra.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico – Cisco Systems