Sommario

Domanda:

Domanda:

Quali sono i requisiti minimi per utilizzare WCCP con Cisco Web Security Appliance (WSA)?

Il requisito minimo per l'utilizzo di WCCP con WSA è:

- Minimo due interfacce o sottointerfacce, non indirizzi secondari, sul dispositivo di rete tramite WCCP

Inoltre, non sono necessari elenchi degli accessi o password di sicurezza nella configurazione WCCP sul dispositivo di rete. Per il reindirizzamento WCCP sono necessari almeno due comandi:

- Comando globale: ip wccp web-cache

- Comando a livello di interfaccia: Sull'interfaccia che inoltra il traffico del client a Internet —> ip wccp web-cache redirect out