Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Risoluzione dei problemi

Raccolta log

Analisi log

Soluzione 1

Soluzione 2

Soluzione 3

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi quando viene ricevuto un errore durante la registrazione di Cisco Customer Voice Portal con Smart Licensing.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)

- Cisco Customer Voice Portal (CVP)

- Cisco Smart Software Manager

- Informazioni di base sui certificati di protezione

- Licenze Smart

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- UCCE versione 12.6.1

- CVP versione 12.6

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Il problema viene visualizzato quando si cerca di registrare il dispositivo con il server Smart Licensing.

Server non registrato

Dopo aver fatto clic sul pulsante Register, viene visualizzato il messaggio di errore "Communication send error".

Messaggio di errore di registrazione di Smart Licensing

Risoluzione dei problemi

In base all'errore, uno dei passaggi consiste nel verificare che sia presente la comunicazione con l'URL specificato nelle impostazioni di Smart Call Home.

Altre aree da esaminare:

- Verificare che l'indirizzo Call Home sia corretto. È possibile rivedere un esempio della configurazione su questo video UCCE 12.5 Smart License Registration.

- Confermare l'accesso alla rete per tools.cisco.com.

- Verificare che la porta 443 TCP non sia bloccata.

Raccolta log

Dopo aver cancellato la configurazione e la rete. Per isolare il problema, continuare a raccogliere i seguenti log:

- Smart Agent

Il percorso per la raccolta della traccia è Cisco\CVP\logs\WSM\SmartAgent.<timestamp>

- Registri Tomcat (raccolta dei file di testo CCBU)

Il percorso per la raccolta della traccia è Cisco\ICM\Tomcat\logs

- PCAP durante il tentativo di registrazione

Analisi log

Per l'analisi del log che inizia con i log di SmartAgent, è presente un'eccezione SSL quando si tenta di stabilire la connessione:

- 000005990: 10.10.20.21: 21 feb 2023 14:44:28.793 -0500: %_ajp-nio-127.0.0.1-8009-exec-1-6-com.cisco.ccbu.smartagentmanager.SmartAgentManager: registrazione del prodotto

- 000005991: 10.10.20.21: 21 feb 2023 14:44:30.325 -0500: %_Thread-26-3-trustpool_log: EccezioneCertificato

sun.security.validator.ValidatorException: compilazione del percorso PKIX non riuscita: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: impossibile trovare un percorso di certificazione valido per la destinazione richiesta

- 000005992: 10.10.20.21: 21 feb 2023 14:44:30.325 -0500: %_Thread-26-3-event_msg_sender_log: eccezione SSL javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sito non attendibile

Viene quindi visualizzato il messaggio Impossibile inviare la richiesta:

- 000006000: 10.10.20.21: 21 feb 2023 14:44:30.325 -0500: %_Thread-26-3-com.cisco.nela.agent.impl.AsyncRequestProcessor: impossibile inviare la richiesta o la risposta del processo: SmartAgentMessageReg

- 000006001: 10.10.20.21: 21 feb 2023 14:44:30.325 -0500: %_Thread-26-3-com.cisco.nesla.agent.impl.AsyncRequestProcessor: Motivo: errore di invio comunicazione.

Dal Logger viene identificato un problema di certificato:

- 000007553: 10.10.20.21: 21 feb 2023 14:44:30.512 -0500: %CCBU_ajp-nio-127.0.0.1-8009-exec-1-3-REST_API_EXCEPTION: %[exception=com.sun.jer.api.client.ClientHandlerException: javax.net.ssl.SSL andshakeException: nessun certificato attendibile trovato][message_string=Impossibile effettuare la richiesta. Eccezione rilevata per la chiamata rest: GET https://:443/unifiedconfig/config/smartlicense/sync/smartlicenseserver ]: eccezione rilevata dall'API REST

Dal PCAP si vede che c'è comunicazione a due vie. Tuttavia, viene rilevato un problema relativo a un certificato.

Errore certificato visualizzato da PCAP

Dopo aver ristretto il problema a un certificato. Per verificare i certificati, spostarsi nel file "call_home_ca" e verificare che il certificato sia mancante:

—BEGIN CERTIFICATE—

MIIFYDCCA0igAwIBAgIQCgFCgAAAAUUjyES1AAAAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBK

MQswCQYDVQGEwJVUzESMBAGA1UEChMJSWRlblRydXN0MScwJQYDVQDEx5JZGVu

VHJ1c3QgQ29tbWVyY2lhbCBSb290IENBIDEwHhcNMTQwMTE2MTgxMjIzWhcNMzQw

MTE2MTgxMjIzWjBKMQswCQYDVQGEwJVUzESMBAGA1UEChMJSWRlblRydXN0MScw

JQYDVQDEx5JZGVuVHJ1c3QgQ29tbWVyY2lhbCBSb290IENBIDEwggIiMA0GCSqG

SIb3DQEBAQUA4ICDwAwggIKAoICAQCnUBneP5k91DNG8W9RYYKyqU+PZ4ldhNlT

3Qwo2dfw/66VQ3KZ+bVdfIrBQuExUHTRgQ18zZshq0PirK1ehm7zCYdiWjK9ouuU

+ehcCuz/mNKvcbO0U59Oh++SvL3sTzIwiEsXXlfEU8L2ApeN2WIrvyQfYo3fw7gp

S0l4PJNgiCL8mdo2yMKi1CxUAGc1bnO/AljwpN3lsKImrgNqUZFvX9t++uP0D1

bVoE/c40yiTcdCMbXTMTEl3EASX2MN0CXZ/g1Ue9tOsbobtJSdifWwLziuQkkORi

T0/Br4sOdBeo0XKIanoBScy0RnnGF7HamB4HWfp1IYVl3ZBWzvurpWCdxJ35UrCL

vYf5jysjCiN2O/cz4ckA82n5S6LgTrx+kzmEB/dEcH7+B1rlsazRGMzyNeVJSQjK

Vsk9+w8YfYs7wRPCTY/JTw436R+hDmrfYi7LNQZReSzIJTj0+kuniVyc0uMNOYZK

dHzVWYfCP04MXFL0PfdSgvHqo6z9STQaKPNBiDoT7uje/5kdX7rL6B7yuVBgwDHT

c+XvqDtMwt0viAgxGds8AgDelWAf0ZOlqf0Hj7h9tgJ4TNk2PXMl6f+cB7D3hv

l7yTmvmcEpB4eoCHFddydJxVdHixuuFucAS6T6C6aMN7/zHwcz09lCqxC0EOoP5N

iGVreTO01wIDAQABo0IwQDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwYDVR0TAQH/BAUwAwEB

/zAdBgNVHQ4EFgQU7UQZwNPwBovupHu+QucmVMiONnYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAD

ggIBAA2ukDL2pkt8RHYZYR4nKM1eVO8lvOMIkPkp165oCOGUAFjvLi5+U1KMtlwH

6oi6mYtQlNeCgN9hCQCTrQ0U5s7B8jeUeLBfnLOic7iPBZM4zY0+sLj7wM+x8uwt

LRvM7Kqas6pgghstO8OEPVeKlh6cdbjTMM1gCIOQ045U8U1mwF10A0Cj7oV+wh93

nAbowacYXVKV7cndJZ5t+qntozo00Fl72u1Q8zW/7esUTTHHYPTa8Yec4kjixsU3

+YQ+nVZZjFHKdp2mhzpgq7vmrlR94gjmmmVYjzlVYA211QC//G5Xc7UI2/YRYRK

W2XviQzdFKcgyxilJbQN+QHwotL0AMh0jqEqSI5l2xPE4iUXfeu+h1sXIFRRk0pT

AwvsXcoz7WL9RccvW9xYoIA55vrX/hMupu09lEpCdNTDd1lzzY9GvlU47/rokTLq

l1gEIt44w8y8bckzOmoKaT+gyOpyj4xjhiO9bTyWnpXgSUyqorkqG5w2gXjtw+hG

4iZZRHUe2XWJUc0QhJ1hYMtd+ZciTY6Y5uN/9lu7rs3KSoFrXgvzUeF0K+l+J6fZ

UmUlO+KWA2yUPHGNiiskz2s8EIPGrd6ozRaOjfAHN3Gf8qv8QfXBi+wAN10J5U6A

7/qxXDgGpRtK4dw4LTzcqx+QGtVKnO7RcGzM7vRX+Bi6hG6H

—END CERTIFICATE—

Il certificato mancante corrisponde all'ID bug Cisco CSCwb04933.

Per risolvere il problema, è possibile utilizzare le soluzioni indicate di seguito.

Soluzione 1

Aprire la porta 80 dai sistemi. Ad esempio:

- Registratore A

- CVP Call Server

Per questa soluzione, è previsto un periodo di attesa di 24 ore, o di un'ora dopo il successivo tentativo di download, a seconda di quale delle due ha luogo per prima.

Soluzione 2

Se l'apertura della porta 80 non è un'opzione, scaricare manualmente il file del certificato da qui, copiare il contenuto nella directory smart agent richiesta e attendere fino a 24 ore.

Soluzione 3

Scaricare il file "QuoVadis_IdenTrust_Migration.zip" dal percorso:

https://software.cisco.com/download/home/268439622/type/284420243/release/12.6(1)

Applicare la correzione come indicato nei passaggi successivi:

Server chiamate CVP:

—

1. Eseguire un backup della cartella <cvp_install_drive>:\Cisco\CVP\conf\.sltruststore\

2. Arrestare il servizio "Cisco CVP WebServicesManager (WSM)".

3. Rimuovere il file "call_home_ca" presente nel percorso "<cvp_install_drive>:\Cisco\CVP\conf\.sltruststore\"

4. Copiare il file scaricato "call_home_ca" e inserirlo nel percorso "<cvp_install_drive>:\Cisco\CVP\conf\.sltruststore\"

5. Avviare il servizio "Cisco CVP WebServicesManager (WSM)" e attendere 5 minuti

6. Quindi, provare il processo di "rinnovo dell'autorizzazione" per Smart Licensing

Informazioni correlate

Come configurare Smart License su UCCE 12.5

ID bug Cisco CSCwb04933 - CVP: Smart License - Registrazione e autorizzazione non riuscite con "Errore di invio comunicazione"